Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Numero prodotto

Caratteristiche

Supporto piattaforma

Configurazione

Informazioni correlate

Introduzione

La scheda di interfaccia WAN seriale a 1 porta (WIC-1T) fornisce connessioni seriali a siti remoti o dispositivi di rete seriali legacy come concentratori SDLC (Synchronous Data Link Control), sistemi di allarme e dispositivi POS (Packet over SONET).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Numero prodotto

WIC-1T

Serial WAN Interface Card a porta

Caratteristiche

- Una porta seriale.

- Utilizza il connettore Cisco "5 in 1" a 60 pin. Questo connettore è DB-60 su un'estremità e può essere V.35, RS-232, RS-449, X.21 o EIE-530 sull'altra estremità a seconda delle esigenze

- Utilizza lo stesso cablaggio delle porte seriali Cisco 2500 e Cisco 7000.

- Non supporta la sostituzione a caldo, tuttavia non si verificherà alcun danno hardware se la sostituzione avviene mentre l'apparecchio è acceso.

- Ogni scheda seriale è dotata di un LED, etichettato CONN per ciascuna porta, che si illumina quando la porta seriale è collegata. Quando la porta è in modalità DTE (Data Terminal Equipment), il LED CONN indica che sono stati rilevati Data Set Ready (DSR), Data Carrier Detect (DCD) e Clear To Send (CTS). Quando la porta è in modalità DCE (Data Communications Equipment), indica che sono stati rilevati Data Terminal Ready (DTR) e Request To Send (RTS).

Supporto piattaforma

Supporto per il software Cisco IOS®

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3600

Cisco 3631

Cisco 2691, 3725, 3745

Modulo vettore

Non richiesto

Non richiesto

A bordo

NM-2W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Non richiesto

A bordo

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W NM-2FE2W, NM-2W

Supporto software Cisco IOS

Tutte le versioni di Cisco IOS

Tutte le versioni di Cisco IOS

Tutte le versioni di Cisco IOS

Tutte le versioni di Cisco IOS

Cisco IOS versione 12.2(13)T e successive

Cisco IOS versioni 12.2(13)T, 12.2(11)YT e successive

Velocità massima sincronizzazione

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

Velocità max asincrona

115.2 Kbps

115.2 Kbps

Non supportato

Non supportato

Non supportato

Non supportato

Bisync e Half Duplex

Cisco IOS versione 11.2(8)P e successive

Tutte le versioni di Cisco IOS

Tutte le versioni di Cisco IOS

Cisco IOS versioni 11.2(4)XA, 11.3, 11.3T e tutte le 12.x

Cisco IOS versione 12.2(13)T e successive

Cisco IOS versioni 12.2(13)T, 12.2(11)YT e successive

Nota: tutti i parametri menzionati in questa tabella per i router Cisco serie 1700 sono applicabili anche ai router Cisco serie 1800.

Configurazione

Questa sezione fornisce un esempio di configurazione per la scheda di interfaccia WIC-1T.

Nota: non sono utilizzati parametri o comandi di framing, clocking o linecode. La scheda di interfaccia WIC-1T non dispone di un CSU/DSU integrato. È necessario utilizzare un CSU/DSU esterno.

Configurare l'interfaccia seriale come una qualsiasi altra interfaccia seriale. Ad esempio,

maui-soho-01(config)#interface Serial 0

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#encapsulation ppp

maui-soho-01(config-if)#no shutdown

Se la piattaforma supporta l'asincronia, usare il comando physical-layer async per la modalità asincrona. Tale applicazione è utile per collegare un modem esterno al router. Per un esempio, consultare il documento 2 Port Async/Sync WAN Interface Card (WIC-2A/S).

Informazioni correlate

- Schede di interfaccia WAN ad alta velocità seriali e asincrone a una e due porte per Cisco serie 1800, 2800 e 3800 Integrated Services Router

- Terminali collegamento segnalazione Cisco

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems