Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per un server Cisco TN3270 che utilizza la commutazione di sessione con un richiedente unità logica dipendente (DLUR) e un server unità logica dipendente (DLUS) che utilizza collegamenti statici e unità fisiche dinamiche (PU).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazione

Questa procedura è valida per la configurazione di esempio seguente:

- Due partizioni logiche (LPAR) che eseguono Multiple Virtual Storage (MVS) in un mainframe Enterprise System Connection (ESCON) Multiple Image Facility (EMIF):

- LPAR N. 1: Sistema MVS1. Il sistema deve essere configurato solo come nodo di rete (NN).

- LPAR N. 2: Sistema MVS2. Il sistema deve essere configurato come N e DLUS primario.

- Nessun sottosistema APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking) sul router, ad eccezione di Cisco TN3270 Server DLUR, che viene utilizzato come nodo finale.

- L'indirizzo IP 172.26.19.99 di ascolto del server Cisco TN3270 è connesso alla DLUS (MVS2).

- Collegamenti statici configurati con Cisco TN3270 Server DLUR per la connessione a MVS1 e MVS2.

- MVS1 collegato a MVS2 tramite il collegamento Channel To Channel (CTC).

- Connessione da punto di controllo a punto di controllo (CP-CP) stabilita tra MVS1 e MVS2 sul collegamento CTC tramite Multi-Path Channel (MPC). (Le definizioni di Transport Resource List [TRL] e LOCAL Major Node sono obbligatorie in MVS1 e MVS2.)

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Configurazione router

- Nodo principale XCA (External Communication Adapter) in MVS1: XCAMVS1

- Nodo principale XCA in MVS2: XCAMVS2

- Nodo principale unità logica (LU) in MVS2: LUCPCP

- Nodo principale Switched Network (SWNET) in MVS2: SW1TSYSP

- TRL Nodo di rete in MVS1 per la connessione CTC: MPCM1ICN

- Local Major Node in MVS1 per la connessione CTC: TRLM1ICN

- TRL Nodo di rete in MVS2 per la connessione CTC: MPCM2NN

- Local Major Node in MVS2 per la connessione CTC: TRLM2NN

Configurazione router

!

version 11.2

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

interface TokenRing0/0

ip address 172.26.7.16 255.255.255.0

ring-speed 16

!

interface Channel1/0

csna C010 70

!--- This is the Cisco Systems Network Architecture (SNA) connection to MVS1.

csna C020 71

!--- This is the Cisco SNA connection to MVS2.

!

interface Channel1/2

ip address 172.26.19.98 255.255.255.224

no keepalive

lan TokenRing 0

adapter 1 4000.1241.1000

!--- This is bound to the TN3270 server.

adapter 30 4000.aaaa.0000

!--- This is bound to the MVS1 Cisco SNA connection.

adapter 31 4000.bbbb.0000

!--- This is bound to the MVS2 Cisco SNA connection.

tn3270-server

dlur NETA.WALL NETA.MVS2

!--- The DLUR: NETA.WALL and the DLUS: NETA.MVS2.

lsap token-adapter 1

link CPAC  lsap C0   rmac 4000.aaaa.0000 rsap 04

link MVS2  lsap C0   rmac 4000.bbbb.0000 rsap 04

pu dlurpup eeeeffff 172.26.19.99

!

router eigrp 109

network 172.26.0.0

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Nodo principale XCA in MVS1: XCAMVS1

MVS1870 VBUILD TYPE=XCA

PR870   PORT   ADAPNO=30,CUADDR=870,SAPADDR=04,MEDIUM=RING,TIMER=60

*

GRP870  GROUP  ANSWER=ON,                                              X

AUTOGEN=(5,U,P),                                        X

CALL=INOUT,                                             X

DIAL=YES,                                               X

DYNPU=YES,                                              X

DYNPUFX=CN,                                             X

ISTATUS=ACTIVE

Nodo principale XCA in MVS2: XCAMVS2

MVS871  VBUILD TYPE=XCA

PR871   PORT   ADAPNO=31,CUADDR=871,SAPADDR=04,MEDIUM=RING,TIMER=60

*

GRP871  GROUP  ANSWER=ON,                                              X

AUTOGEN=(5,U,P),                                        X

CALL=INOUT,                                             X

DIAL=YES,                                               X

DYNPU=YES,                                              X

DYNPUPFX=CN,                                            X

ISTATUS=ACTIVE

Nodo principale LU in MVS2: LUCPCP

LUGRL    VBUILD TYPE=LUGROUP

DLUSYED  LUGROUP

327802   LU    DLOGMOD=D4C32782,LOGAPPL=NETTESTR,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

327804E  LU    DLOGMOD=D4C32784,LOGAPPL=NETTESTR,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

@        LU    DLOGMOD=D4C32782,LOGAPPL=NETTMVS2,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

!--- The NETTESTR application is on MVS1. !--- This is specified with LOGAPPL=NETTESTR.

Nodo principale Switched Network (SWNET) in MVS2: SW1TSYSP

SW1TSYS  VBUILD TYPE=SWNET

*

*

TSYSPU   PU    ADDR=02,                                                X

IDBLK=EEE,IDNUM=EFFFF,                                  X

ISTATUS=ACTIVE,                                         X

LUGROUP=DLUSYED,LUSEED=M3270L##,                        X

PUTYPE=2,DLOGMOD=D4C32784,MODETAB=ISTINCLM,             X

SSCPFM=USS3270,PACING=8,VPACING=8

M3270L01 LU    LOCADDR=01,LOGAPPL=TSOMVS1

!--- PU TSYSPU is used for the Cisco TN3270 Server !--- session switching connection.

TRL Nodo di rete in MVS1 per la connessione CTC: MPCM1ICN

************************************************************************

*  MVS1 READ  CUAS: A60,A70 CTC UNITAD 20,30                           *

*  MVS2 WRITE CUAS: B20,B30 CNC UNITAD 20,30                           *

*  MVS1 WRITE CUAS: B40,B50 CNC UNITAD 00,10                           *

*  MVS2 READ  CUAS: A00,A10 CTC UNITAD 00,10                           *

************************************************************************

MPCM1ICN VBUILD TYPE=TRL

MPCM1M2  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,                                   X

READ=(A60,A70),                                         X

WRITE=(B40,B50)

Local Major Node in MVS1 per la connessione CTC: TRLM1ICN

TRLM1ICN VBUILD TYPE=LOCAL

*       XID=YES,HPR=YES FOR NN ONLY

TRLM1PU1 PU    TRLE=MPCM1M2,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,VPACING=0, *XID=YES,HPR=YES              X

SSCPFM=USSSCS,CONNTYPE=APPN,CPCP=YES

TRL Nodo di rete in MVS2 per la connessione CTC: MPCM2NN

************************************************************************

*  MVS1 READ  CUAS: A60,A70 CTC UNITAD 20,30                           *

*  MVS2 WRITE CUAS: B20,B30 CNC UNITAD 20,30                           *

*  MVS1 WRITE CUAS: B40,B50 CNC UNITAD 00,10                           *

*  MVS2 READ  CUAS: A00,A10 CTC UNITAD 00,10                           *

************************************************************************

MPCM2NN  VBUILD TYPE=TRL

MPCM2M1  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,

READ=(A00,A10),

WRITE=(B20,B30)

Local Major Node in MVS2 per la connessione CTC: TRLM2NN

TRLM2NN  VBUILD TYPE=LOCAL

*******      USE XID=YES,HPR=YES  IF OTHER MVS IS NN

TRLM2PU1 PU    TRLE=MPCM2M1,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,VPACING=0,  *XID=YES,HPR=YES,            X

SSCPFM=USSSCS,CONNTYPE=APPN,CPCP=YES

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Supporto tecnologico

- Supporto prodotti

- Supporto tecnico – Cisco Systems