Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Vista logica

Ripristino della connessione TCP con VIPA

Configurazione Input/Output Configuration Program (IOCP)

File di profilo TCPIP.Profile per mainframe (datagramma IP) - VIPA

Cisco 7000 con configurazione CIP-WS1 - VIPA

Cisco 7000 con configurazione CIP-WS2 - VIPA

Informazioni correlate

Introduzione

Il supporto dell'indirizzo IP virtuale (VIPA) fornisce tolleranza di errore per Multiple Virtual Storage (MVS) utilizzando un dispositivo virtuale e un indirizzo IP virtuale in uno stack TCP/IP IBM. Il dispositivo virtuale è sempre attivo e non rileva mai errori. Il protocollo VIPA rimane accessibile in modo che RouteD annunci sempre questo indirizzo IP (e la relativa subnet) come attivo.

Il numero VIPA Program Temporary Fix (PTF) è UN83939 ed è stato integrato in TCP/IP versione 3.10.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Vista logica

Nella configurazione usata in questo documento, tutto il traffico Telnet, FTP e di altro tipo avviato dal lato rete si connette tramite l'indirizzo VIPA 10.10.12.2.

Il tempo di convergenza RIP (Routing Information Protocol) (con impostazioni predefinite) può raggiungere i sei minuti. Ad esempio, se il Cisco 7000 con CIP-WS2 ha esito negativo in questa topologia, potrebbero trascorrere anche sei minuti prima che il traffico che lo stava attraversando inizi a passare attraverso Cisco 7000 con CIP-WS1. Per ridurre il tempo di convergenza, è possibile modificare i timer RIP sul router.

Ripristino della connessione TCP con VIPA

Queste impostazioni nella configurazione di mystation consentono il ripristino della connessione TCP:

- Server dei nomi: mvshost 10.10.12.2 (stazione di destinazione e indirizzo IP)

- Rete di destinazione: 10.10.12.0 da mystation (percorsi verso la stazione di destinazione)

- da 10.10.11.2

- dal 10.10.10.2

Si supponga che mystation ottenga una sessione con mvshost fino alla versione 10.10.11.2. Se l'interfaccia del canale 10.10.11.2 su mvshost non riesce, si verifica quanto segue:

1. Il layer TCP su mystation scade.

2. Il layer TCP ritrasmette.

3. mystation accetta un nuovo percorso tramite 10.10.10.2.

4. Ritrasmissione livello TCP OK.

Configurazione Input/Output Configuration Program (IOCP)

CHPID PATH=05,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2300,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C7,UNITADD=((10,8))

IODEVICE ADDRESS=(310,8),CUNUMBR=2300,UNIT=SCTC

*

CHPID PATH=0A,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2400,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C8,UNITADD=((20,8))

IODEVICE ADDRESS=(320,8),CUNUMBR=2400,UNIT=SCTC

File di profilo TCPIP.Profile per mainframe (datagramma IP) - VIPA

000045 DEVICE IPP CLAW 310 CISCOMVS 7000ws1  NONE 20 20 4096 4096

000046 LINK IPL IP 1 IPP

000051 DEVICE I2P CLAW 320 CISCOMVS 7000ws2 NONE 20 20 4096 4096

000052 LINK I2L IP 1 I2P

000057 DEVICE VDEV VIRTUAL 0

000058 LINK VLINK VIRTUAL 0 VDEV

000085 HOME

000087 10.10.11.2     I2L

000089 10.10.10.2     IPL

000091 10.10.12.2     VLINK

000100 BSDROUTINGPARMS true

000101 ; LINK    MAXMTU    METRIC    SUBNET MASK     DEST ADDR

000102   I2L        4096       0      255.255.255.0      10.10.11.1

000103   IPL        4096       0      255.255.255.0      10.10.10.1

000104   VLINK      4096       0      255.255.255.0      0

000108 ENDBSDROUTINGPARMS

000142 START I2P

000144 START IPP

Nota: nel file TCPIP.Profile non è presente alcuna istruzione START per VDEV (il dispositivo VIPA).

Cisco 7000 con configurazione CIP-WS1 - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C200 10 10.10.11.2 ciscomvs 7000ws1 tcpip tcpip broadcast

Nota: in questa configurazione si presume che gli aggiornamenti di routing vengano scambiati con il mainframe quando viene specificato il parametro broadcast. In caso contrario, è necessario codificare una route statica che punti all'indirizzo VIPA utilizzando l'indirizzo specificato come hop successivo nell'istruzione CLAW. Questo è un esempio:

ip route 10.10.12.2 255.255.255.255 10.10.11.2

Cisco 7000 con configurazione CIP-WS2 - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C300 20 10.10.10.2 ciscomvs 7000ws2 tcpip tcpip broadcast

Informazioni correlate

- Configurazione di OMPROUTE per l'esecuzione su mainframe

- Supporto tecnologico IBM - Common Link Access for Workstation (CLAW)

- Processori di interfaccia di canale Cisco - Supporto dei prodotti

- Supporto tecnico – Cisco Systems