Sommario

Introduzione

Aggiunta di VLAN aggiuntive dopo l'installazione di HyperFlex

Configurazione iniziale

Processo di aggiunta di VLAN

Dopo l'aggiunta della VLAN

Aggiungere manualmente la VLAN senza uno script

UCS Manager - Aggiunta globale di VLAN

UCS Manager - Aggiunta di VLAN al modello vNIC

VMware - Aggiunta di un gruppo di porte (VLAN) a vSwitch

Problemi noti

Introduzione

Questo documento descrive come aggiungere altre VLAN, se necessario, dopo l'installazione iniziale di HyperFlex.

Per aggiungere altre VLAN, procedere come segue:

1. Creare la VLAN in Unified Computing System Manager (UCS Manager).

2. Consentire la VLAN sui modelli vNIC UCS (Unified Computing System).

3. Creare un gruppo di porte/una VLAN sugli switch v4.

Tutto questo può essere ottenuto eseguendo lo script post_install dal programma di installazione di HyperFlex.

Aggiunta di VLAN aggiuntive dopo l'installazione di HyperFlex

Aggiungere la VLAN 999 all'UCS e ai gruppi di porte che corrispondono a tutti i server.

Configurazione iniziale

la VLAN 999 non esiste nello switch vSwitch vm-network.

Inoltre, non esiste nelle VLAN su UCS Manager.

Né esiste nel modello vm-network.

Processo di aggiunta di VLAN

Per aggiungere altre VLAN dopo l'installazione di HyperFlex, eseguire il comando post_install dalla macchina virtuale del programma di installazione HyperFlex:

Nota: Assicurarsi di utilizzare la stessa versione del programma di installazione del cluster quando si esegue questa operazione.

Nota: Non è possibile specificare un intervallo di VLAN. Le VLAN vengono aggiunte una alla volta.

Sintassi:

# post_install --cluster-ip

--vlan --ucsm-ip

--vc-url

--org

root@Cisco-HX-Installer-Appliance:~# post_install --cluster-ip 10.xx.xx.xx --vlan --ucsm-ip 10.xx.xx.xx --vc-url 10.xx.xx.xx --org HX-Cluster-DCN

Logging in to controller 10.xx.xx.xx

HX CVM root password:

Getting ESX hosts from HX cluster...

vCenter URL: 10.xx.xx.xx

Enter vCenter username (user@domain): administrator@vsphere.local

vCenter Password:

Found datacenter HX DC-Cluster

Found cluster HX-Cluster-DCN

UCSM Username: admin

UCSM Password:

Port Group Name to add (VLAN ID will be appended to the name): test

VLAN ID: (0-4096) 999

Adding VLAN 999 to FI

Adding VLAN 999 to vm-network-a VNIC template

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx    ---> There is a four node cluster in this example, so the VLAN is added to each server.

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Add additional VM network VLANs? (y/n)

Dopo l'aggiunta della VLAN

Dopo aver aggiunto le VLAN aggiuntive, verificare:

1. La VLAN 999 viene aggiunta sotto le VLAN in UCS Manager:

2. La VLAN viene aggiunta anche nel modello vm-network:

3. La VLAN è nello vSwitch vm-network:

Aggiungere manualmente la VLAN senza uno script

UCS Manager - Aggiunta globale di VLAN

1. In UCS Manager, scegliere LAN > LAN Cloud > VLAN.

2. Eseguire una delle azioni seguenti:

1. Nel pannello sinistro, fare clic con il pulsante destro del mouse su VLAN, quindi selezionare Create VLAN (Crea VLAN).

2. Oppure, nel pannello destro, fare clic su Aggiungi.

3. Immettere le informazioni seguenti:

- Nome/prefisso VLAN: name-VLANID (ad esempio, vm-network-999)

- Nome criterio multicast: HyperFlex

- ID VLAN: 999

4. Fare clic su OK.

UCS Manager - Aggiunta di VLAN al modello vNIC

1. In UCS Manager, scegliere LAN > Policy > root > Sub-Organizations > HXClusterName > vNIC Templates > vNIC Template vm-network-a.

2. Nel pannello destro, fare clic su Modifica VLAN.

3. Trovare vm-network-999. Selezionare la casella di controllo Seleziona e fare clic su OK.

VMware - Aggiunta di un gruppo di porte (VLAN) a vSwitch

1. Scegliere vCenter > Host e cluster > HX-Cluster > ESXi01 > Configura > Rete > Switch virtuali.

2. Fare clic su Aggiungi rete.

3. Scegliere il gruppo di porte della macchina virtuale. Fare clic su Next (Avanti).

4. Selezionare lo switch standard esistente vswitch-hx-vm-network. Fare clic su OK, quindi su Avanti.

5. Immettere le informazioni seguenti:

- Etichetta di rete: name-VLANID (ad esempio: vm-network-999)

- ID VLAN: 999

6. Fare clic su Next (Avanti).

7. Fare clic su Finish (Fine).

Problemi noti

Su HyperFlex versione 4.0(1a) e 4.0(1b) esiste un problema noto quando si esegue lo script post_install con il flag "—vlan" per aggiungere solo una VLAN. Questo errore si verifica quando si tenta di aggiungere la VLAN al modello vNIC "vm-network-a".

Could not connect to UCSM. Please create VLAN manually.

Quando si seleziona UCS Manager, questo viene aggiunto correttamente al cloud LAN. Viene inoltre aggiunto correttamente a ciascun host ESXi.

Per ovviare al problema, aggiungere manualmente la VLAN al modello vNIC "vm-network-a".

Per ulteriori informazioni, consultare l'ID bug Cisco CSCvn38018.