Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Output di esempio della risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornito un esempio di configurazione per l'implementazione di un backup ISDN con route statiche mobili e vengono fornite informazioni di base per la risoluzione dei problemi di questo tipo di configurazione.

Per informazioni sulle implementazioni più comuni di backup ISDN e sui relativi confronti, consultare il documento seguente: Valutazione di interfacce di backup, route statiche mobili e Dialer Watch per il backup DDR.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware riportate di seguito.

- Due router Cisco 2500 con software Cisco IOS® versione 12.2(3) e 12.2(5)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

Configurazioni

Questo documento utilizza le configurazioni mostrate di seguito.

- krimson (Cisco 2500 Router)

- Kevin (Cisco 2500 Router)

krimson (Cisco 2500 Router)

krimson#show running-config

Building configuration...

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname krimson

!

username kevin password 0 <password>

!

isdn switch-type basic-net3

!

!

interface Loopback0

ip address 10.7.7.1 255.255.255.0

!

interface Serial0

ip address 10.1.2.1 255.255.255.0

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

load-interval 30

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap

!

interface Dialer0

ip address 10.9.9.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer pool 1

dialer remote-name kevin

dialer string 8114

dialer-group 1

no cdp enable

ppp authentication chap

!

ip classless

ip route 10.8.8.0 255.255.255.0 10.1.2.2

ip route 10.8.8.0 255.255.255.0 10.9.9.2 180

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password <password> login

!

end

Kevin (Cisco 2500 Router)

kevin#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1205 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname kevin

!

username krimson password 0 <password>

!

isdn switch-type basic-net3

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.8.8.1 255.255.255.0

!

interface Serial0

ip address 10.1.2.2 255.255.255.0

clockrate 2000000

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

no cdp enable

ppp authentication chap

!

interface Dialer0

ip address 10.9.9.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer remote-name krimson

dialer string 8113

dialer-group 1

no cdp enable

ppp authentication chap

!

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password <password> login

!

end

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show ip route: visualizza le voci della tabella di routing IP.

- show interfaces: visualizza le statistiche per tutte le interfacce configurate sul router o sul server di accesso.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: prima di usare i comandi di debug, consultare le informazioni importanti sui comandi di debug.

- debug isdn q931 - Visualizza informazioni sulla configurazione delle chiamate e sul disinserimento delle connessioni di rete ISDN (livello 3) tra il router locale (lato utente) e la rete.

- debug isdn events: visualizza gli eventi ISDN che si verificano sul lato utente (sul router) dell'interfaccia ISDN. È possibile visualizzare gli eventi ISDN Q.931 (configurazione delle chiamate e disinstallazione delle connessioni di rete ISDN).

- debug dialer: visualizza le informazioni di debug sui pacchetti o gli eventi su un'interfaccia dialer.

- debug ppp negotiation - Fa in modo che il comando debug ppp visualizzi i pacchetti PPP trasmessi durante l'avvio del protocollo PPP, in cui le opzioni PPP vengono negoziate.

- debug ppp authentication: causa la visualizzazione da parte del comando debug ppp dei messaggi del protocollo di autenticazione, inclusi gli scambi di pacchetti Challenge Authentication Protocol (CHAP) e gli scambi di pacchetti Password Authentication Protocol (PAP).

Output di esempio della risoluzione dei problemi

In questo caso, è possibile testare la funzionalità di backup utilizzando i comandi shutdown e no shutdown sull'interfaccia seriale del lato remoto. Ciò porta, di comune accordo, alla scomparsa della rotta IP principale verso la rete di destinazione in questione.

Esaminiamo prima lo stato iniziale dell'interfaccia primaria e la tabella di routing IP:

Lato chiamata:

krimson#show interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 10.1.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:07, output 00:00:07, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 1000 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

92 packets input, 7599 bytes, 0 no buffer

Received 62 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

99 packets output, 8991 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 12 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

4 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

C 10.1.2.0/24 is directly connected, Serial0

S 10.8.8.0/24 [1/0] via 10.1.2.2

!--- The IP route for the destination network points to the primary link.

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

Lato chiamato:

kevin#show interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 10.1.2.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:00, output 00:00:08, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

106 packets input, 9432 bytes, 0 no buffer

Received 71 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

98 packets output, 8016 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

1 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

kevin#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C 10.1.2.0/24 is directly connected, Serial0

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.8.8.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

kevin#

A questo punto è possibile simulare il problema del collegamento utilizzando il comando shutdown sull'interfaccia seriale remota:

krimson#

*Mar 4 15:25:18.302: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to

down

*Mar 4 15:25:19.302: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to down

Qui possiamo vedere che il collegamento primario è andato in tilt.

krimson#show interface serial 0

Serial0 is down, line protocol is down

Hardware is HD64570

Internet address is 10.1.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:22, output 00:00:32, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

108 packets input, 8526 bytes, 0 no buffer

Received 78 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

114 packets output, 9895 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 12 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

5 carrier transitions

DCD=down DSR=down DTR=up RTS=up CTS=down

krimson#

I dettagli della tabella di routing mostrano ora che la route statica mobile è installata nella tabella di routing:

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

S 10.8.8.0/24 [180/0] via 10.9.9.2

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

krimson#

Sul router chiamato, è possibile simulare l'errore del collegamento primario simulato usando il comando shutdown sull'interfaccia 0 seriale locale:

kevin#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

kevin(config)#interface serial 0

kevin(config-if)#shutdown

*Mar 4 15:32:00.250: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state to

administratively down

*Mar 4 15:32:01.250: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to down

*Mar 4 15:32:03.742: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Ora possiamo vedere che il collegamento principale si interrompe:

kevin#show interface serial 0

Serial0 is administratively down, line protocol is down

Hardware is HD64570

Internet address is 10.1.2.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:01:28, output 00:01:18, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

114 packets input, 9895 bytes, 0 no buffer

Received 79 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

108 packets output, 8526 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

1 carrier transitions

DCD=down DSR=down DTR=up RTS=up CTS=down

Il traffico ping, definito come traffico interessante, avvia la chiamata in uscita tramite l'interfaccia di connessione 0 per il backup.

krimson#ping 10.8.8.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.8.8.1, timeout is 2 seconds:

*Mar 4 15:27:39.618: BR0 DDR: rotor dialout [priority]

*Mar 4 15:27:39.622: BR0 DDR: Dialing cause ip (s=10.9.9.1, d=10.8.8.1)

*Mar 4 15:27:39.626: BR0 DDR: Attempting to dial 8114

*Mar 4 15:27:39.642: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x09

*Mar 4 15:27:39.646: Bearer Capability i = 0x8890

*Mar 4 15:27:39.654: Channel ID i = 0x83

*Mar 4 15:27:39.658: Called Party Number i = 0x80, '8114',

Plan:Unknown, Type:Unknown

*Mar 4 15:27:39.718: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x89

*Mar 4 15:27:39.722: Channel ID i = 0x89

*Mar 4 15:27:39.974: ISDN BR0: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x89

*Mar 4 15:27:39.990: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up

*Mar 4 15:27:39.998: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di0

*Mar 4 15:27:40.010: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout

*Mar 4 15:27:40.010: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 0 load]

*Mar 4 15:27:40.014: BR0:1 LCP: O .!!!CONFREQ [Closed] id 19 len 15

*Mar 4 15:27:40.018: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:27:40.022: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D0A490 (0x050612D0A490)

*Mar 4 15:27:40.030: ISDN BR0: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x09

*Mar 4 15:27:40.054: BR0:1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 9 len 15

*Mar 4 15:27:40.058: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:27:40.062: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D6B638 (0x050612D6B638)

*Mar 4 15:27:40.066: BR0:1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 9 len 15

*Mar 4 15:27:40.066: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:27:40.070: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D6B638 (0x050612D6B638)

*Mar 4 15:27:40.074: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 19 len 15

*Mar 4 15:27:40.078: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:27:40.082: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D0A490 (0x050612D0A490)

*Mar 4 15:27:40.082: BR0:1 LCP: State is Open

*Mar 4 15:27:40.086: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both [0 sess, 0 load]

*Mar 4 !

Suc15:27:40.090: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 7 len 28 from "krimson"

*Mar 4 15:27:40.106: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 7 len 26 from "kevin"

*Mar 4 15:27:40.110: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 7 len 28 from "krimson"

*Mar 4 15:27:40.138: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 7 len 4

*Mar 4 15:27:40.150: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 7 len 26 from "kevin"

*Mar 4 15:27:40.158: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 7 len 4

*Mar 4 15:27:40.162: BR0:1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

*Mar 4 15:27:40.166: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 2 len 10

*Mar 4 15:27:40.170: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)

*Mar 4 15:27:40.186: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 10

*Mar 4 15:27:40.190: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)

*Mar 4 15:27:40.190: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 2 len 10

*Mar 4 15:27:40.194: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)

*Mar 4 15:27:40.202: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 10

*Mar 4 15:27:40.206: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)

*Mar 4 15:27:40.206: BR0:1 IPCP: State is Open

*Mar 4 15:27:40.214: BR0:1 DDR: dialer protocol up

*Mar 4 15:27:40.218: Di0 IPCP: Install route to 10.9.9.2

*Mar 4 15:27:41.162: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to upcess rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max =

36/47/76 ms

krimson#

Allo stesso tempo, i debug in esecuzione sul lato chiamato mostrano il seguente output per la stessa chiamata:

kevin#

*Mar 4 15:34:21.698: ISDN BR0: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x07

*Mar 4 15:34:21.706: Bearer Capability i = 0x8890

*Mar 4 15:34:21.714: Channel ID i = 0x89

*Mar 4 15:34:21.718: Calling Party Number i = 0xA1, '8113',

Plan:ISDN, Type:National

*Mar 4 15:34:21.734: Called Party Number i = 0xC1, '8114',

Plan:ISDN, Type:Subscriber(local)

*Mar 4 15:34:21.762: ISDN BR0: Event: Received a DATA call from 8113 on B1

at 64 Kb/s

*Mar 4 15:34:21.762: ISDN BR0: Event: Accepting the call id 0xC

*Mar 4 15:34:21.766: BR0:1: interface must be fifo queue, force fifo

*Mar 4 15:34:21.774: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di0

*Mar 4 15:34:21.786: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up

*Mar 4 15:34:21.798: BR0:1 PPP: Treating connection as a callin

*Mar 4 15:34:21.802: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open [0 sess,

0 load]

*Mar 4 15:34:21.806: BR0:1 LCP: State is Listen

*Mar 4 15:34:21.818: ISDN BR0: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x87

*Mar 4 15:34:21.826: Channel ID i = 0x89

*Mar 4 15:34:21.854: ISDN BR0: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x87

*Mar 4 15:34:21.918: ISDN BR0: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x07

*Mar 4 15:34:21.926: Channel ID i = 0x89

*Mar 4 15:34:21.978: BR0:1 LCP: I CONFREQ [Listen] id 19 len 15

*Mar 4 15:34:21.982: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:34:21.986: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D0A490 (0x050612D0A490)

*Mar 4 15:34:21.990: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Listen] id 9 len 15

*Mar 4 15:34:21.994: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:34:21.994: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D6B638 (0x050612D6B638)

*Mar 4 15:34:21.998: BR0:1 LCP: O CONFACK [Listen] id 19 len 15

*Mar 4 15:34:22.002: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:34:22.006: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D0A490 (0x050612D0A490)

*Mar 4 15:34:22.030: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 9 len 15

*Mar 4 15:34:22.034: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 4 15:34:22.034: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x12D6B638 (0x050612D6B638)

*Mar 4 15:34:22.038: BR0:1 LCP: State is Open

*Mar 4 15:34:22.042: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both [0 sess, 0

load]

*Mar 4 15:34:22.046: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 7 len 26 from "kevin"

*Mar 4 15:34:22.050: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 7 len 28 from "krimson"

*Mar 4 15:34:22.054: BR0:1 CHAP: Waiting for peer to authenticate first

*Mar 4 15:34:22.070: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 7 len 28 from "krimson"

*Mar 4 15:34:22.078: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 7 len 4

*Mar 4 15:34:22.082: BR0:1 CHAP: Processing saved Challenge, id 7

*Mar 4 15:34:22.090: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 7 len 26 from "kevin"

*Mar 4 15:34:22.114: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 7 len 4

*Mar 4 15:34:22.118: BR0:1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

*Mar 4 15:34:22.122: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 2 len 10

*Mar 4 15:34:22.126: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)

*Mar 4 15:34:22.130: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 10

*Mar 4 15:34:22.134: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)

*Mar 4 15:34:22.138: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 2 len 10

*Mar 4 15:34:22.142: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.1 (0x03060A090901)

*Mar 4 15:34:22.226: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 10

*Mar 4 15:34:22.230: BR0:1 IPCP: Address 10.9.9.2 (0x03060A090902)

*Mar 4 15:34:22.230: BR0:1 IPCP: State is Open

*Mar 4 15:34:22.242: BR0:1 DDR: dialer protocol up

*Mar 4 15:34:22.250: Di0 IPCP: Install route to 10.9.9.1

*Mar 4 15:34:23.114: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to up

*Mar 4 15:34:27.794: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to

8113 krimson

Lo stato dopo il backup è "attivo":

krimson#show interface dialer 0

Dialer0 is up, line protocol is up (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address is 10.9.9.1/24

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Interface is bound to BR0:1

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:13:26

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/16 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 42 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

36 packets input, 2160 bytes

36 packets output, 2160 bytes

Bound to:

BRI0:1 is up, line protocol is up

Hardware is BRI

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Time to interface disconnect: idle 00:01:33

Interface is bound to Di0 (Encapsulation PPP)

LCP Open

Open: IPCP

Last input 00:00:26, output 00:00:01, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

126 packets input, 3664 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

131 packets output, 3777 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 15 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

28 carrier transitions

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks

C 10.9.9.2/32 is directly connected, Dialer0

S 10.8.8.0/24 [180/0] via 10.9.9.2

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

Sul lato chiamato:

Lo stato dopo il backup è "attivo".

kevin#show interface dialer 0

Dialer0 is up, line protocol is up (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address is 10.9.9.2/24

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Interface is bound to BR0:1

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:16:18

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/16 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 42 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

40 packets input, 2224 bytes

40 packets output, 2224 bytes

Bound to:

BRI0:1 is up, line protocol is up

Hardware is BRI

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Time to interface disconnect: idle 00:01:11

Interface is bound to Di0 (Encapsulation PPP)

LCP Open

Open: IPCP

Last input 00:00:48, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

136 packets input, 3857 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

131 packets output, 3744 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 12 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

35 carrier transitions

kevin#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.8.8.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.9.9.1/32 is directly connected, Dialer0

C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

In questo caso, viene simulato il ripristino del collegamento primario utilizzando il comando no shutdown sull'interfaccia seriale remota:

krimson#

*Mar 4 15:28:58.726: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

*Mar 4 15:28:59.730: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to up

Il backup viene disconnesso dopo il timeout di inattività.

krimson#show isdn active

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges

Type Number Number Name Used Left Idle

Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

Out 8114 kevin 120 1 118 0

--------------------------------------------------------------------------------

krimson#

*Mar 4 15:29:41.738: BR0:1 DDR: idle timeout

*Mar 4 15:29:41.742: BR0 DDR: has total 0 call(s), dial_out 0, dial_in 0

*Mar 4 15:29:41.746: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout

*Mar 4 15:29:41.750: %DIALER-6-UNBIND: Interface BR0:1 unbound from profile

Di0

*Mar 4 15:29:41.754: BR0:1 DDR: disconnecting call

*Mar 4 15:29:41.758: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI0:1 disconnected from

8114 kevin, call lasted 121 seconds

*Mar 4 15:29:41.774: ISDN BR0: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x09

*Mar 4 15:29:41.782: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar 4 15:29:41.790: Di0 IPCP: Remove route to 10.9.9.2

*Mar 4 15:29:41.862: ISDN BR0: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x89

*Mar 4 15:29:41.886: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to down

*Mar 4 15:29:41.894: BR0:1 IPCP: State is Closed

*Mar 4 15:29:41.894: BR0:1 PPP: Phase is TERMINATING [0 sess, 0 load]

*Mar 4 15:29:41.898: BR0:1 LCP: State is Closed

*Mar 4 15:29:41.898: BR0:1 PPP: Phase is DOWN [0 sess, 0 load]

*Mar 4 15:29:41.902: BR0:1 DDR: disconnecting call

*Mar 4 15:29:41.910: ISDN BR0: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x09

*Mar 4 15:29:42.886: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to down

Lo stato iniziale è ora ripristinato.

krimson#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.48.74.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

C 10.1.2.0/24 is directly connected, Serial0

S 10.8.8.0/24 [1/0] via 10.1.2.2

C 10.9.9.0/24 is directly connected, Dialer0

C 10.7.7.0/24 is directly connected, Loopback0

C 10.48.74.0/23 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 10.48.74.1

Informazioni correlate

- Pagine di supporto per la tecnologia di composizione

- Supporto tecnico – Cisco Systems