Sommario

Introduzione

Numero massimo e dimensioni MTU dei ping

Introduzione

Questo documento descrive il numero massimo e le dimensioni della Maximum Transmission Unit (MTU) dei ping a cui rispondono i Cisco TelePresence Multiparty Conferencing Bridge e i Gateway per videoconferenze.

Numero massimo e dimensioni MTU dei ping

I bridge per conferenze multiparte e i gateway per videoconferenze Cisco TelePresence sembrano mostrare perdite di pacchetti significative quando vengono testati con ping floods. Le risposte da questi dispositivi sono limitate per evitare sovraccarichi. Questi limiti vengono applicati nel kernel, in modo che risultino interprodotti.

In questa tabella vengono mostrati i dettagli del numero massimo di ping e le dimensioni MTU dei ping a cui ciascun dispositivo risponde:

Sul dispositivo bootflash o slot0:

Numero massimo di risposte ping

Dimensione massima delle risposte ping

Cisco serie 4200 Multipoint Control Unit (MCU)

100 ping/secondo

Payload di 76 byte

Cisco serie 8420 MCU

Cisco serie 4500 MCU

Cisco serie 3200 ISDN Gateway (GW)

Cisco serie 3241 ISDN GW

Cisco serie 8320 ISDN GW

Cisco serie 8321 ISDN GW

Cisco serie 3500 IP GW

Cisco serie 8350 IP GW

Cisco serie 8330 Serial GW

Cisco serie 3200 IP Video Conference Recording (VCR)

Cisco serie 8220 IP VCR

Cisco serie 8500 Supervisor

Cisco serie 5300 MCU

199 ping/secondo

Nessun limite,

dipendente dall'MTU

Cisco serie 8510 MCU

Cisco serie 8710 TelePresence Server (TPS)

Cisco serie 7010 TPS

Cisco serie 3600 Advanced Media Gateway