Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Verifica

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare un riferimento Phone Network Time Protocol (NTP) per Telepresence Codec (TC) e Collaboration Enpoints (CE).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Endpoint Telepresence Codec

- Endpoint Collaboration con provisioning CUCM

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Software Spark Room Kit versione CE9.1.4

- Software Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versione 10.5.2

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Gli endpoint TC/CE richiedono che il riferimento NTP telefonico sia configurato su CUCM, altrimenti non è stato configurato alcun server NTP. Impossibile configurarlo manualmente sugli endpoint. Se l'endpoint viene riavviato, la configurazione andrà persa.

Passaggio 1. In CUCM, selezionare Sistema > Riferimento NTP telefono.

- Fare clic su Aggiungi nuovo.

- Configurare l'indirizzo IP del server NTP, come mostrato nell'immagine.

- La modalità deve essere impostata su Unicast per gli endpoint TC e CE.

- Fare clic su Salva.

Passo 2: passare a Sistema > Gruppo data/ora.

- Fare clic su Aggiungi nuovo.

- Aggiungi nome.

- Selezionare un fuso orario in base alla posizione degli endpoint.

- Selezionare un formato.

- Fare clic su Aggiungi riferimento NTP telefonico e selezionare quello creato al punto 1.

- Fare clic su Add Selected

- L'NTP viene aggiunto nella casella vuota come illustrato nell'immagine.

- Fare clic su Salva.

Passaggio 3. Passare a Sistema > Pool di dispositivi.

- Selezionare il pool di dispositivi in cui si trovano gli endpoint TC/CE.

- Nella sezione Impostazioni relative alla modalità di roaming, nel campo Gruppo data/ora selezionare il gruppo creato nel passaggio 2.

- Fare clic su Save (Salva), quindi su Apply Config (Applica configurazione).

Per rendere effettive le modifiche è necessario reimpostare. Riavviare l'endpoint o riavviare il pool di dispositivi. Tutti i dispositivi del pool verranno riavviati.

Nota: Se si riavvia il pool di dispositivi, verranno riavviati tutti gli endpoint in esso contenuti. In questo modo le chiamate correnti vengono interrotte. Si consiglia di organizzare tutti gli endpoint TC/CE in un pool di dispositivi e gli altri endpoint e telefoni IP in un altro pool di dispositivi che non necessita di un riferimento telefonico NTP

Verifica

Dopo il riavvio dell'endpoint, accedere all'interfaccia Web dell'endpoint per verificare che utilizzi la configurazione di CUCM.

- L'errore CUCM e NTP deve scomparire.

- L'ora e la data sono uguali a quelle configurate sul riferimento NTP del telefono CUCM e lo stato del NTP sull'endpoint è "Sincronizzato", come mostrato nell'immagine.