Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto il problema che si verifica quando un utente finale non può passare alla pagina Attività personale quando visualizza un'attività.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Cisco Process Orchestrator.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

In una pagina di attività della console Web, l'utente riceve il messaggio di errore Operation non valido a causa dello stato corrente dell'oggetto IIS/ASP quando si passa a MyTasks. Ciò può verificarsi se l'utente sta esaminando un'operazione con un elevato livello di input; in particolare, le caselle di controllo. Ciò è dovuto a un'impostazione predefinita di Microsoft IIS progettata per impedire attacchi ai server Web.

Soluzione

Completare questi passaggi per modificare il file di configurazione di TEOWebConsole:

1. Aprire il file Web.Config presente nella directory WebConsole all'interno della directory di installazione TEO.

2. Nel file Web.Config, individuare il tag <appSettings> e aggiungere questa riga:

<add key="aspnet:MaxHttpCollectionKeys" value="5000" />

Nota: il valore suggerito è 5000, ma può essere aumentato.

3. Salvare il file Web.Config, chiudere tutte le console Web aperte, aprire un nuovo browser e passare a TEOWebConsole per eseguire la revisione.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems