Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Procedura di risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura di risoluzione dei problemi per la configurazione iniziale di IOx su router Cisco IR800.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è IR800 con IOS.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Procedura di risoluzione dei problemi

Ci possono essere un paio di problemi che vengono fuori con il nuovo router IR800 per IOX e collegarlo con Fog Director.

È possibile seguire la procedura dettagliata per verificare il problema su IR800, Cisco Application Hosting Framework (CAF) o Network Address Translation (NAT). Utilizzare guest-os 1 restart/start/stop per riavviare/avviare/arrestare il sistema operativo GOS in IOS.

1. Verificare il tipo di versione del sistema operativo guest e il relativo stato (in esecuzione o meno).

iox-ir809-02#sh platform guest-os

Guest OS status:

Installation: Cisco-GOS,version-1.0.0.58

State: RUNNING

Utilizzare guest-os 1 restart/start/stop per riavviare/avviare/arrestare il sistema operativo GOS in IOS.

2. Se viene eseguito GOS, verificare se l'host iox ottiene l'indirizzo IP da IOS.

iox-ir809-02#sh iox host list

Host Name                IPV4 Address        IPV6 Address            IOX Client Version

---------------------------------------------------------------------------------------------------

iox-ir809-02-GOS-1  192.0.2.1               2001:DB8::1                  0.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Se l'host IOx ottiene l'indirizzo IP, provare a invertire Telnet in GOS (VM Linux) per ottenere l'accesso al prompt di Linux.

IR829-IOT#telnet 192.0.2.1 2070

Trying 192.0.2.1, 2070 ... Open

Poky 9.0 (Yocto Project 1.4 Reference Distro) 1.4.1 IR829-IOT-GOS-1 ttyS0

4. Una volta entrati, controlla se CAF è installato correttamente o no.

r. Verificare se il riepilogo del mese è presente o meno.

root@iox-ir809-02-GOS-1:~# monit summary

Cannot translate 'iox-ir809-02-GOS-1' to FQDN name -- Name or service not known

The Monit daemon 5.14 uptime: 76d 0h 27m

Process 'dmo'                       Running

File 'product_id'                   Accessible

File 'hwid'                         Accessible

File 'svcbr0'                       Accessible

Process 'caf'                       Running

File 'cgroup'                       Not monitored

System 'qemux86-64'                 Running

b. Verificare se il software CAF è presente o meno.

root@iox-ir809-02-GOS-1:~# ls /software

apps  backup  caf  downloads  lost+found  tmp

Sul nuovo router con immagine precedente , è possibile trovare un problema in cui è presente GOS (Linux VM) ma questa VM Linux non dispone di un'infrastruttura IOx (CAF).

Se non è presente alcun file CAF, è possibile eseguire l'aggiornamento a una nuova immagine del bundle che contiene tutte le immagini oppure aggiornare separatamente i file GOS più recenti.

5. Il problema comune quando si collega Fog Director (FD) all'host IOx è dovuto a routing, ACL o configurazione errata NAT.

r. Accertarsi di poter eseguire il ping dell'indirizzo ip di Fog Director da IOS IR8XX e di non disporre di ACL per le connessioni in entrata o in uscita che possano bloccare la comunicazione tra unità floppy.

Verificare se NAT è configurato per il traffico in entrata e in uscita.

IR829-IOT#sh ip nat translations

Pro Inside global            Inside local                       Outside local               Outside global

tcp 198.51.100.1:8443    192.0.2.1:8443                 198.51.100.3:54285      198.51.100.3:54285

Per una connessione corretta, FD ip (198.51.100.3) dovrebbe essere visibile all'esterno delle connessioni locali e globali.

Poiché NAT viene eseguito dall'interno all'esterno, assicurarsi di disporre di un percorso valido all'indirizzo esterno, altrimenti il funzionamento NAT non riuscirà.