Sommario

Introduzione

Modalità di provisioning

Convalida dalla CLI

Motivo LED per IW 9165 (in modalità provisioning)

Motivo LED per IW 9167 (in modalità provisioning)

Ripristino del dispositivo ai valori predefiniti

Introduzione

In questo documento viene descritta la modalità di provisioning sui punti di accesso wireless industriali quando questi vengono caricati sul sistema operativo IoT.

Modalità di provisioning

La modalità di provisioning è una funzionalità in cui l'access point tenta di richiedere la configurazione della rete utilizzando il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e di connettersi al dashboard delle operazioni IoT (IoT Operations Dashboard).

Se esiste una connettività di rete, l'access point si connette al servizio OD IoT. In assenza di connettività di rete, l'access point può essere configurato localmente utilizzando la GUI o la CLI, accessibile tramite la porta console o SSH.

Quando il punto di accesso è acceso senza alcuna configurazione, per impostazione predefinita viene attivata la modalità di provisioning, che è una modalità provvisoria, e consente l'invio della configurazione iniziale al punto di accesso da OD IoT se la connessione ha esito positivo. Quando il dispositivo è in modalità di provisioning, utilizza DHCP per tentare di connettersi a IoT OD. Se l'operazione ha esito positivo, è possibile configurare l'access point con IoT OD, altrimenti è possibile configurarlo in modalità offline accedendo al file tramite 192.168.0.10/24.

È possibile controllare se il dispositivo è in modalità di provisioning accedendo tramite Fallback IP 192.168.b.c/48, dove l'ID Mesh radio del formato 5.a.b.c fornisce i valori b & c per l'accesso.

Se la comunicazione con il dashboard OD IoT ha esito positivo, lo stato viene visualizzato come 'Connesso' dall'access point, come mostrato di seguito.

Il server DHCP assegna un indirizzo IP DHCP, un gateway predefinito e l'indirizzo IP del server DNS. Se gli access point si trovano negli Stati Uniti, sono connessi al cluster degli Stati Uniti, ovvero us.ciscoiot.com.

Se i punti di accesso si trovano in Europa, sono collegati al cluster UE eu.ciscoiot.com.

Se la connettività di rete al dashboard di OD IoT ha esito negativo, lo stato viene visualizzato come Disconnesso. Verificare che tutte le comunicazioni tra il punto di accesso e device.ciscoiot.com o us.ciscoiot.com sulla porta 443 siano bloccate nel firewall. L'indirizzo IP locale, il gateway e l'indirizzo IP del server DNS possono essere aggiornati localmente, quindi la radio è stata riavviata per reimpostarla in "Modalità provisioning" per verificare se si connette a IoT OD.

Convalida dalla CLI

Per verificare se il dispositivo è in modalità di provisioning, utilizzare il comando show:

Lab-Device# show iotod-iw status

IOTOD IW mode: Provisioning

Status: Connected

Motivo LED per IW 9165 (in modalità provisioning)

Motivo LED per IW 9167 (in modalità provisioning)

Ripristino del dispositivo ai valori predefiniti

Dalla CLI, il dispositivo può essere ripristinato ai valori predefiniti

Lab-device#configure factory reset config

WARNING: "configure factory reset config" will clear config and reboot.

Do you want to proceed? (y/n)

Immettere y nel comando CLI per avviare il processo di ripristino del dispositivo o in alternativa immettere n per interrompere il processo.

Il server DHCP viene utilizzato solo negli scenari in cui viene utilizzata la modalità di provisioning. Per il normale funzionamento è necessario assegnare un indirizzo IP statico.