Sommario

Introduzione

Premesse

Abbreviazioni

Flusso di lavoro del piano di mobilità

Verifica stato cluster

Procedura di ripristino HA

Introduzione

In questo documento vengono descritti i passaggi necessari per ripristinare l'alta disponibilità (HA, High Availability) nel cluster Element Manager (EM) di un'installazione Ultra-M che ospita le funzioni di rete virtuale (VNF, Virtual Network Functions) di StarOS.

Premesse

Ultra-M è una soluzione mobile packet core preconfezionata e convalidata, progettata per semplificare l'installazione delle VNF. La soluzione Ultra-M è costituita dai tipi di macchine virtuali (VM) indicati:

- Auto-IT

- Distribuzione automatica

- Ultra Automation Services (UAS)

- Gestore elementi

- Elastic Services Controller (ESC)

- Funzione di controllo (CF)

- Funzione Session (SF)

L'architettura di alto livello di Ultra-M e i componenti coinvolti sono illustrati in questa immagine:

Architettura UltraM

Questo documento è destinato al personale Cisco che ha familiarità con la piattaforma Cisco Ultra-M.

Nota: Per definire le procedure descritte in questo documento, viene presa in considerazione la release di Ultra M 5.1.x.

Abbreviazioni

HA

Alta disponibilità

VNF

Funzione di rete virtuale

CF

Funzione di controllo

SF

Funzione di servizio

ESC

Elastic Service Controller

MOP

Metodo

OSD

Dischi Object Storage

HDD

Unità hard disk

SSD

Unità a stato solido

VIM

Virtual Infrastructure Manager

VM

Macchina virtuale

EM

Gestione elementi

UAS

Ultra Automation Services

UUID

Identificatore univoco universale

Flusso di lavoro del piano di mobilità

Flusso di lavoro di alto livello della procedura di ripristino EM HA

Verifica stato cluster

Accedere all'EM attivo e verificare lo stato HA. Esistono due scenari:

1. La modalità HA è nessuna:

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode none

admin@scm# show ems

%no entries found%

2. Il cluster EM ha un solo nodo (il cluster EM è composto da 3 VM):

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 2-1528893823

admin@scm# show ems

EM VNFM

ID SLA SCM PROXY

----------------------

2 up down down

In entrambi i casi, lo stato HA può essere ripristinato eseguendo le operazioni descritte nella sezione successiva.

Procedura di ripristino HA

Identificare i nomi delle macchine virtuali che fanno parte del cluster dall'elenco delle macchine virtuali. In un cluster EM saranno presenti tre VM.

[stack@director ~]$ nova list | grep vnfd1

| e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506 | vnfd1-deployment_c1_0_13d5f181-0bd3-43e4-be2d-ada02636d870 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.22; DI-INTERNAL2=192.168.2.17; DI-INTERNAL1=192.168.1.14; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.23 |

| 33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62 | vnfd1-deployment_c4_0_9dd6e15b-8f72-43e7-94c0-924191d99555 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.13; DI-INTERNAL2=192.168.2.14; DI-INTERNAL1=192.168.1.4; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.21 |

| 65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55 | vnfd1-deployment_s2_0_b2cbf15a-3107-45c7-8edf-1afc5b787132 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.4, 192.168.10.9; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.17, 192.168.20.6; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.12; DI-INTERNAL2=192.168.2.6; DI-INTERNAL1=192.168.1.12 |

| e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc | vnfd1-deployment_s3_0_882cf1ed-fe7a-47a7-b833-dd3e284b3038 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.22, 192.168.10.14; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.5, 192.168.20.14; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.14; DI-INTERNAL2=192.168.2.7; DI-INTERNAL1=192.168.1.5 |

| b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83 | vnfd1-deployment_s5_0_672bbb00-34f2-46e7-a756-52907e1d3b3d | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.21, 192.168.10.24; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.21, 192.168.20.24; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.20; DI-INTERNAL2=192.168.2.13; DI-INTERNAL1=192.168.1.16 |

| 637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385 | vnfd1-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-733c98ccc299 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.13, 192.168.10.19; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.9, 192.168.20.22; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.16; DI-INTERNAL2=192.168.2.19; DI-INTERNAL1=192.168.1.21 |

| 4169438f-6a24-4357-ad39-2a35671d29e1 | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.6; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.8 |

| 30431294-c3bb-43e6-9bb3-6b377aefbc3d | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.7; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.9 |

| 28ab33d5-7e08-45fe-8a27-dfb68cf50321 | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.3; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.7 |

Arrestare uno degli EM dall'ESC e verificare se è entrato nello STATO SHUTOFF.

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_INERT_STATE</state>

vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

VM_SHUTOFF_STATE

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

A questo punto, una volta che l'EM è entrato nello STATO SHUTOFF, riavviare l'altro EM da OpenStack Platform Director (OSPD).

[stack@director ~]$ nova reboot --hard vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a

Request to reboot server <Server: vnfd2-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a> has been accepted.

Accedere nuovamente all'EM VIP e verificare lo stato HA.

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 2-1528893823

Se lo stato dell'HA è "master", avviare l'EM precedentemente chiuso da ESC. In caso contrario, riavviare l'EM successivo da OSPD, quindi controllare nuovamente lo stato HA.

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action START vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

VM_ALIVE_STATE

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

Dopo aver avviato EM da ESC, controllare lo stato HA di EM. Doveva essere ripristinato.

admin@scm# em-ha-status

ha-status MASTER

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 4-1516609103

ncs-state ha connected-slave [ 2-1516609363 ]

admin@scm# show ems

EM            VNFM

ID  SLA  SCM  PROXY

---------------------

2   up   up   up

4   up   up   up