Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Interfaccia principale

Sottointerfaccia Multipoint

Sottointerfaccia point-to-point

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene spiegato come configurare un VPI (Virtual Path Identifier) e un VCI (Virtual Channel Identifier) su un'interfaccia ATM locale per eseguire correttamente il ping.

L'applicazione di un indirizzo IP a un'interfaccia ATM si limita a configurare l'interfaccia in modo che sia un'interfaccia IP di routing. Affinché i ping funzionino, configurare anche un circuito virtuale permanente (PVC) in modo che il router sappia attraverso quale circuito virtuale (VC) inviare le celle ATM. Se i comandi di debug sono abilitati, il router segnala un errore di incapsulamento senza un VC. Per incapsulamento, il router fa riferimento all'intestazione di layer 2 (L2) che circonda il pacchetto ping.

Quando si esegue il ping di un'interfaccia locale, le celle ATM vengono effettivamente inviate sul cavo fisico. Se il circuito end-to-end è attivo, le celle del ping vengono spostate sull'estremità del router remoto e quindi eseguite un loop indietro. In alternativa, è possibile configurare un loopback hardware o software lungo il percorso, anche nell'interfaccia locale. Utilizzare il comando loopback diagnostic per configurare un loopback software.

Poiché i VC ATM sono point-to-point, considerare i punti seguenti riguardo al tipo di interfaccia su cui si stanno configurando i VC:

- Interfaccia principale - Supporta più VC. Ogni VC deve disporre di un mapping statico o dinamico che corrisponda ai valori locali del PVC all'indirizzo IP remoto. Senza un mapping, il router invierà un messaggio di errore di incapsulamento non riuscito con i debug abilitati.

- Sottointerfaccia multipunto - Supporta più VC. Ogni VC deve disporre di un mapping statico o dinamico che corrisponda ai valori locali del PVC all'indirizzo IP remoto. Senza un mapping, il router invierà un messaggio di errore di incapsulamento non riuscito con i debug abilitati.

- Sottointerfaccia point-to-point - Supporta un singolo VC. Poiché il router presume per definizione che ci sia un singolo dispositivo all'altra estremità del VC, non è richiesta alcuna mappatura esplicita. Al contrario, il router inoltra i pacchetti al di fuori del VC in base alla decisione di routing. In altre parole, la tabella di routing indica al router che l'hop successivo per il pacchetto IP è l'estremità remota del VC.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Interfaccia principale

Nelle tabelle seguenti vengono illustrati i comandi di configurazione necessari per eseguire il ping dell'interfaccia locale a seconda che si tratti di un'interfaccia point-to-point o multipunto.

Configurazione di un solo indirizzo IP senza VPI/VCI sull'interfaccia ATM principale

!

interface ATM4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

cs-7204-15a#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

cs-7204-15a#show atm map

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

4w2d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending

4w2d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, encapsulation failed

!--- Router reports encapsulation failure messages because there is no VPI/VCI !--- on which to send the packet.

Configurazione di un PVC sull'interfaccia ATM principale

interface ATM4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/32

encapsulation aal5snap

cs-7204-15a#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

4/0            4              1    32   PVC    SNAP     149760                UP

cs-7204-15a#show atm map

cs-7204-15a#

debug ip packet

IP packet debugging is on

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

4w2d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending

4w2d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, encapsulation failed

!--- Although this configures a PVC, either a dynamic or !--- static mapping is still needed between the L2 and Layer 3 (L3) addresses.

Configurare un'istruzione map statica sul PVC

interface ATM4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/32

protocol ip 10.1.1.1

!--- This configures a static map back to the local interface. !--- Normally, the map statement points to the remote IP address.

encapsulation aal5snap

cs-7204-15a#show atm map

Map list ATM4/0pvc4 : PERMANENT

ip 10.1.1.1 maps to VC 4, VPI 1, VCI 32, ATM4/0

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending.

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending.

!--- The router now sends the packets. However, since there is not a !--- remote end in the lab setup, the pings fail.

Configurazione della diagnostica di loopback sull'interfaccia principale

interface ATM4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

loopback diagnostic

!--- This configures a software loopback with the loopback diag command.

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/32

protocol ip 10.1.1.1

encapsulation aal5snap

cs-7204-15a#show atm map

Map list ATM4/0pvc4 : PERMANENT

ip 10.1.1.1 maps to VC 4, VPI 1, VCI 32, ATM4/0

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

cs-7204-15a#

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, rcvd 3

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, rcvd 3

!--- The pings are successful. Note that the local interface both !--- receives its own Internet Control Message Protocol (ICMP) echo and echo-reply.

Sottointerfaccia Multipoint

Configurazione di un'interfaccia multipunto ATM

interface ATM4/0

no ip address

no ip directed-broadcast

loopback diagnostic

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM4/0.1 multipoint

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 1/32

protocol ip 10.1.1.1

!--- This configures a static map or use inverse Address Resolution Protocol (ARP) on a multipoint subinterface.

encapsulation aal5snap

cs-7204-15a#show atm map

Map list ATM4/0.1pvc5 : PERMANENT

ip 10.1.1.1 maps to VC 5, VPI 1, VCI 32, ATM4/0.1

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

cs-7204-15a#

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0.1), len 100, sending

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0.1), d=10.1.1.1 (ATM4/0.1), len 100, rcvd 3

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0.1), len 100, sending

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0.1), d=10.1.1.1 (ATM4/0.1), len 100, rcvd 3

Sottointerfaccia point-to-point

Sottointerfaccia point-to-point

interface ATM4/0

no ip address

no ip directed-broadcast

loopback diagnostic

!--- Use the loopback diagnostic command if !--- the PVC is not configured end to end.

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM4/0.2 point-to-point

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 1/32

encapsulation aal5snap

!--- Point-to-point interfaces do not need a static mapping or inverse ARP.

cs-7204-15a#show atm map

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

cs-7204-15a#

00:11:03: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0.2), len 100, sending

00:11:03: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0.2), d=10.1.1.1 (ATM4/0.2), len 100, rcvd 3

00:11:03: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0.2), len 100, sending

00:11:03: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0.2), d=10.1.1.1 (ATM4/0.2), len 100, rcvd 3

Informazioni correlate

- Più protocolli di routing su PVC ATM con incapsulamento LLC

- Protocolli con routing multiplo su PVC ATM con Multiplexing VC

- Configurazione di base del PVC con RFC 1483 in bridging

- Connessione PVC bridge tra un router e uno switch Catalyst

- Supporto tecnico ATM (Asynchronous Transfer Mode)

- Ulteriori informazioni su ATM

- Supporto tecnico – Cisco Systems