Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Procedura di configurazione

CSS 1100

Catalyst 6000

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura corretta per collegare lo switch Content Services (CSS) a uno switch Catalyst serie 6000 con interfaccia Gigabit Ethernet (GE).

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

I lettori di questo documento devono essere a conoscenza di quanto segue:

- Nozioni fondamentali sulla configurazione CSS di base.

- Nozioni fondamentali sulla configurazione dello switch Catalyst.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware riportate di seguito.

- Software CSS versione 5.0 build 33

- Tutte le revisioni hardware CSS.

- Switch Catalyst con software di sistema Cisco IOS.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Procedura di configurazione

Nella sezione seguente vengono illustrati i passaggi per configurare il foglio di stile CSS e lo switch Catalyst.

CSS 1100

Alla luce del carico normale, impostare l'interfaccia CSS su 1Gbits-FD-no-pause. In questo caso, verificare di aver impostato l'interfaccia Catalyst in modo da disabilitare la negoziazione delle porte e di aver disattivato il controllo del flusso di invio e ricezione su Catalyst (fare riferimento alla procedura di configurazione Catalyst riportata di seguito).

CSS11800(config)# interface 2/1

CSS11800(config-if[ 2/1])# phy 1Gbits-FD-no-pause

Se si prevede un utilizzo intensivo, è consigliabile impostare il foglio di stile CSS su 1Gbits-FD-sym-asym. Al termine, verificare di aver attivato il controllo del flusso di invio e ricezione su Catalyst (fare riferimento ai passaggi di configurazione di Catalyst riportati di seguito).

CSS11800(config)# interface 2/1

CSS11800(config-if[ 2/1])# phy 1Gbits-FD-sym-asym

Catalyst 6000

Se è stato configurato 1Gbits-FD-no-pause in precedenza, impostare Catalyst in modo da disabilitare la negoziazione delle porte e disattivare il controllo del flusso di invio e ricezione.

cat(config)#int GigabitEthernet 1/1

cat(config-if)#speed 1000

cat(config-if)#flowcontrol send off

cat(config-if)#flowcontrol receive off

Se la configurazione precedente prevede l'uso di 1 Gbit-FD-sym-asym, impostare Catalyst in modo da attivare il controllo del flusso di invio e ricezione.

cat(config)#int GigabitEthernet 1/1

cat(config-if)#speed 1000

cat(config-if)#flowcontrol send on

cat(config-if)#flowcontrol receive on

Informazioni correlate

- CSS serie 1000 Content Services Switch Supporto hardware

- CSS serie 1500 Content Services Switch Supporto hardware

- Scarica il software CSS 1000

- Scarica il software CSS 1500

- Supporto tecnico – Cisco Systems