Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Vérifier

Dépannage

Références

Introduction

Ce document décrit comment configurer les licences hors ligne (à entrefer) sur le contrôleur LAN sans fil (WLC) Catalyst 9800.

Conditions préalables

Exigences

Connaissance recommandée du fonctionnement de base du portail 9800 WLC et CSSM (Cisco Smart Software Manager).

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur ces versions logicielles et matérielles, mais s'appliquent à toutes les versions postérieures à la version 17.3 :

- WLC virtuel 9800-CL version 17.9.5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Sur le WLC :

Étape 1. Définissez le mode de connexion de licence sur « Air Gap » et la fonction AirGap sur « Enabled » :

The CLI equivalent is :

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

Étape 2. Exportez le rapport RUM à partir du WLC. La consommation actuelle de votre licence est enregistrée dans un fichier :

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

Sur le CSSM :

Étape 1. Connectez-vous à votre compte CSSM.

Étape 2. Accédez à l'onglet « Rapports » >> « Fichiers de données d'utilisation ». Cliquez sur "Fichiers de données d'utilisation" :

Étape 3. Cliquez sur « Parcourir » >> sélectionnez le rapport RUM obtenu à partir du WLC >> cliquez sur « Télécharger les données » :

Étape 4. Une fois le rapport RUM téléchargé dans le CSSM, le bouton « Télécharger » apparaît dans la colonne « Accusé de réception ». Cliquez sur "Télécharger" :

Sur le WLC :

Étape 4. Importez l'ACK sur le WLC :

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

Vérifier

Après avoir appliqué les étapes de configuration ci-dessus, le WLC apparaît vu sur le CSSM sous Inventaire >> Instances de produit.

Si un WLC actif de la paire HA a été enregistré, les WLC actifs et en veille sont affichés comme indiqué dans l'onglet Product Instances sur CSSM.

Exemple d'une sortie d'un WLC correctement configuré :

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC Virtual Account:

Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome hostname privacy: DISABLED Smart Licensing hostname privacy: DISABLED Version privacy: DISABLED Transport: Type: Transport Off Policy: Policy in use: Merged from multiple sources. Reporting ACK required: yes (CISCO default) Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes: First report requirement (days): 365 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Unenforced/Non-Export Subscription Attributes: First report requirement (days): 90 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Export (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Miscellaneous: Custom Id:

Usage Reporting: Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC Reporting push interval: 30 days Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC Last report file write:

Trust Code Installed: Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Dépannage

Si le téléchargement RUM vers le portail CSSM échoue, cela peut être parce que votre WLC est déjà enregistré via une connexion directe sur le portail. Supprimez le périphérique de l'inventaire CSSM et vous pouvez ensuite télécharger le rapport RUM.

Références

Configurer les licences avec SLUP