Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Procédure

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer le client sans fil afin de minimiser les retards lors de l'itinérance du point d'accès au point d'accès.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Adaptateur client Cisco 802.11 a/b/g qui exécute le microprogramme 4.4 ou ultérieur

- Utilitaire de bureau Cisco Aironet (ADU) version 4.4 ou ultérieure

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Procédure

Complétez ces étapes afin de minimiser les retards lors de l'itinérance du point d'accès au point d'accès lorsque vous utilisez CB21AG/PI21AG (adaptateur client sans fil 802.11a/b/g).

Remarque : ces étapes optimisent les délais d'itinérance au niveau de la couche pilote et s'appliquent à tous les types d'authentification. Si l'authentification 802.1x est utilisée, il peut y avoir des optimisations supplémentaires possibles, qui ne sont pas couvertes par ce document.

Remarque : l'optimisation de l'itinérance plus rapide peut contribuer à une utilisation accrue de la batterie et à une réduction du débit.

1. Utilisez le logiciel client ADU version 4.4 ou ultérieure.

2. Définissez l'intervalle de vieillissement BSS sur 30 et définissez l'intervalle valide de l'analyse sur 20.

Complétez ces étapes afin de définir ces deux paramètres via le Panneau de configuration Windows :

1. Accédez à l'Explorateur Windows.

2. Cliquez avec le bouton droit sur My Network Places.

3. Choisissez Propriétés dans la liste déroulante.

4. Cliquez avec le bouton droit sur Connexion réseau sans fil#, où # représente le numéro d'instance de la carte LAN sans fil Cisco CB21AG.

5. Choisissez Propriétés dans la liste déroulante. La boîte de dialogue Propriétés de la connexion réseau sans fil s'affiche.

6. Cliquez sur Configure.

7. Cliquez sur l'onglet Advanced.

8. Définissez l'intervalle de vieillissement BSS sur 30 et définissez l'intervalle valide de l'analyse sur 20.

Ces valeurs de paramètre sont les valeurs autorisées les plus basses et ne doivent pas être définies plus bas. Les valeurs par défaut sont 120 pour l'intervalle de vieillissement BSS et 60 pour l'intervalle de validité de l'analyse.

3. Si votre couverture de point d'accès le permet, configurez le profil client dans l'ADU uniquement pour utiliser la bande 5 GHz (802.11a) ou 2,4 GHz (802.11b/g), et non les deux. Afin de configurer le profil client, procédez comme suit :

1. Lancez le logiciel client ADU.

2. Cliquez sur l'onglet Gestion des profils, mettez en surbrillance le profil d'intérêt, puis cliquez sur Modifier.

3. Cliquez sur l'onglet Advanced.

4. Sous Wireless Mode (Mode sans fil), décochez les débits que vous n'avez pas l'intention d'utiliser.

5. Si vous n'utilisez pas l'ADU pour gérer la CB21AG, vous devez utiliser les paramètres de Registre afin de sélectionner les taux. Procédez comme suit :

1. Choisissez Démarrer > Exécuter, puis tapez regedit afin de lancer l'Éditeur du Registre.

2. Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Control > Class > {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier 4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318, puis sélectionnez Rechercher.

4. Tapez NetBand dans le champ de recherche afin de localiser la variable NetBand. Il s'agit d'une sous-clé à quatre chiffres [instance] dont la valeur DriverDesc est Cisco Aironet 802.11a/b/g Wireless Adapter.

La variable REG_SZ de NetBand est un masque de bits des taux pris en charge. Par défaut, il s'agit de 15. Les valeurs sont les suivantes :

802.11a    0x01

(not used) 0x02

802.11b    0x04

802.11g    0x08

(not used) 0x10

Par exemple, afin de prendre en charge uniquement les débits 11b et 11g, il s'agit de 0x04 + 0x08 = 0x0C = 12 décimales.

Informations connexes

- Guide d'installation et de configuration des adaptateurs client LAN sans fil Cisco Aironet 802.11a/b/g (CB21AG et PI21AG), version 3.0

- Adaptateurs client LAN sans fil Cisco Aironet

- Page d'assistance produit sans fil

- Support et documentation techniques - Cisco Systems