Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Installation automatique à l'aide de DHCP

Exemple

Vérification

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des informations sur la façon dont la fonction d'installation automatique pour les LAN permet de configurer automatiquement les points d'accès autonomes Cisco Aironet.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Solutions autonomes sans fil Cisco

- Configuration d’un serveur DHCP sur un routeur Cisco IOS®

Components Used

- Points d'accès de la gamme Cisco Aironet 1200 qui exécutent le logiciel Cisco IOS Version 12.3(8)JA2

- Routeur de la gamme Cisco 2800 (utilisé comme serveur DHCP) qui exécute le logiciel Cisco IOS Version 12.4(11)T

- Tout serveur TFTP

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Installation automatique à l'aide de DHCP

La fonction AutoInstall using DHCP for LAN Interfaces permet de configurer automatiquement un nouveau périphérique lors de son initialisation. Le protocole DHCP fournit le cadre permettant de transmettre les informations de configuration aux hôtes d’un réseau TCP/IP. Le processus d'installation automatique est lancé lorsqu'un fichier de configuration de démarrage valide ne se trouve pas dans la mémoire NVRAM.

Le processus d'installation automatique comporte deux phases principales :

- Acquisition d'adresses IP

- Télécharger le fichier de configuration

Approvisionnement d’adresses IP : au cours de cette phase, le périphérique envoie une requête DHCP à la recherche d’un serveur DHCP. Le serveur DHCP répond en louant une adresse IP et retourne les options configurées (informations TFTP dans ce cas).

Dans la phase de téléchargement du fichier de configuration, après avoir obtenu une adresse IP, le processus d'installation automatique lance des tentatives de téléchargement d'un fichier de configuration à partir du serveur TFTP.

Pour plus d'informations sur AutoInstall, référez-vous à AutoInstall Using DHCP for LAN Interfaces.

Exemple

L'exemple de ce document comporte un point d'accès autonome Cisco Aironet 1200 prêt à l'emploi qui utilise la fonctionnalité AutoInstall for LAN pour télécharger le fichier de configuration stocké sur le serveur TFTP.

À des fins d'illustration, le routeur Cisco IOS est utilisé comme serveur DHCP et un fichier de configuration valide est stocké dans le répertoire racine du serveur TFTP.

Dans l'exemple de ce document, le routeur Cisco IOS est utilisé comme serveur DHCP. Ces adresses IP sont utilisées :

- 10.78.177.16 - Serveur TFTP

- 10.78.177.30 - Serveur DHCP

Il est supposé que le routeur Cisco IOS est déjà configuré et actif sur le réseau. Ici, seule la configuration DHCP requise pour ce document est affichée :

2800-ISR-TSWEB#show run

Building configuration...

Current configuration : 2029 bytes

!

!

ip dhcp pool autoinst

network 10.78.177.0 255.255.255.192

bootfile 1200_AP_confg

option 150 ip 10.78.177.16

!

Ensuite, le serveur TFTP doit être activé et le fichier de configuration valide doit être stocké dans le répertoire racine du serveur TFTP.

Dans cet exemple, le serveur TFTP a été activé et le fichier de configuration a été stocké dans le répertoire racine.

Vérification

Vous devez démarrer le point d'accès autonome prêt à l'emploi et vérifier si la fonction AutoInstall fonctionne comme prévu.

Voici les journaux de la console AP :

*Mar  1 00:00:17.032: AUTOINSTALL

*Mar  1 00:00:32.216: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BVI1, changed state to up

*Mar  1 00:00:40.350: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 10.78.177.4, mask 255.255.255.192, hostname ap

Loading 1200_AP_confg .from 10.78.177.16 (via BVI1): ![OK - 1885 bytes]

*Mar  1 00:01:03.662: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from tftp://10.78.177.16/1200_AP_confg by console

Comme vous pouvez le voir dans les journaux, le point d'accès a correctement téléchargé le fichier de configuration à partir du serveur TFTP. Ceci peut être vérifié en émettant la commande show run sur l'AP :

1200_AP#show run

Building configuration...

Current configuration : 1885 bytes

!

version 12.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname 1200_AP

!

enable secret 5 $1$VhbX$6jqz9MceJfKZJ8HWmTbtn/

!

ip subnet-zero

ip domain name shc.org

ip name-server 167.94.17.92

!

!

<Snipped>

!

interface Dot11Radio0

no ip address

no ip route-cache

shutdown

!

encryption key 1 size 40bit 7 055C207F4663 transmit-key

encryption mode wep mandatory

!

ssid ceteam

!

speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0

station-role root

bridge-group 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control

bridge-group 1 block-unknown-source

no bridge-group 1 source-learning

no bridge-group 1 unicast-flooding

bridge-group 1 spanning-disabled

!

Informations connexes

- Exemple de configuration d'installation automatique sur les contrôleurs de réseau local sans fil avec Microsoft DHCP Server

- Exemple de configuration de connexion LAN sans fil de base

- Support et documentation techniques - Cisco Systems