Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Configuration globale

Configuration WLAN

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit l'extension du Guide de déploiement de Chromecast pour les contrôleurs LAN sans fil AireOS (WLC) afin de couvrir l'exemple de configuration d'accès convergé.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous connaissiez les contrôleurs sans fil nouvelle génération (NGWC) version 3.6.x ou ultérieure.

Il est prévu que les interfaces virtuelles de commutateur (SVI) et les pools/snooping DHCP soient préconfigurés conformément aux meilleures pratiques.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Il s'agit des configurations obligatoires pour la prise en charge de la chromecast sur NGWC.

Configuration globale

1. Activer la prise en charge de la multidiffusion

2. Activer la surveillance IGMP

3. Mode de multidiffusion capwap AP défini sur multicast

conf t

wireless multicast

ip igmp snooping

ip igmp snooping querier

ap capwap multicast

Note: N'utilisez pas la multidiffusion monodiffusion pour le mode de multidiffusion capwap AP comme meilleure pratique générale.

Note: Afin de vérifier les paramètres igmp, exécutez la commande show ip igmp groups.

Note: Afin de vérifier les détails de multidiffusion sans fil, exécutez les commandes show wireless multicast et show wireless multicast group summary.

4. Régler les débits de données pour optimiser les performances.

Sample data rate configuration for 2.4 Ghz:

ap dot11 24ghz rate RATE_1M disable

ap dot11 24ghz rate RATE_2M disable

ap dot11 24ghz rate RATE_5_5M disable

ap dot11 24ghz rate RATE_6M disable

ap dot11 24ghz rate RATE_9M disable

ap dot11 24ghz rate RATE_11M disable

ap dot11 24ghz rate RATE_12M mandatory

ap dot11 24ghz rate RATE_18M supported

ap dot11 24ghz rate RATE_24M supported

ap dot11 24ghz rate RATE_36M supported

ap dot11 24ghz rate RATE_48M supported

ap dot11 24ghz rate RATE_54M supported

Sample data rate configuration for 5 Ghz Ghz:

ap dot11 5ghz rate RATE_6M disable

ap dot11 5ghz rate RATE_9M disable

ap dot11 5ghz rate RATE_12M mandatory

ap dot11 5ghz rate RATE_18M supported

ap dot11 5ghz rate RATE_24M supported

ap dot11 5ghz rate RATE_36M supported

ap dot11 5ghz rate RATE_48M supported

ap dot11 5ghz rate RATE_54M supported

Note: Il s'agit simplement d'un exemple de configuration et les débits de données doivent être ajustés pour obtenir des valeurs optimales par environnement.

Astuce : Si la surveillance igmp ne peut pas être activée, vous pouvez essayer d'utiliser le transfert de diffusion : diffusion sans fil. Vous pouvez également transférer les diffusions vers un VLAN spécifique de diffusion sans fil vlan <ID de VLAN>

Configuration WLAN

S'assurer que ces exigences sont respectées.

1. Désactiver l'action de blocage peer-to-peer

2. Activation de la prise en charge du vlan multicast

Voici un exemple de configuration de wlan utilisant l'authentification RADIUS externe avec mac-filter et aaa-override enabled :

aaa new-model

!

!

aaa group server radius ISE

server name ISE

!

aaa authentication dot1x ISE group ISE

radius server ISE

address ipv4 x.x.x.x auth-port 1645 acct-port 1646

key XXXXX

dot1x system-auth-control

wlan Chromecast

Chromecast

aaa-override

mac-filtering ISE

client vlan

no peer-blocking

ip multicast vlan

// If using vlan select feature//

no security wpa

no security wpa akm dot1x

no security wpa wpa2

no security wpa wpa2 ciphers aes

security dot1x authentication-list ISE

session-timeout 1800

no shutdown

Note: Selon votre choix de sécurité Wlan, choisissez l'un de ces modèles.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.