Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Conventions

MAG - Prise en charge des fonctionnalités PMIPv6 sur WLC - (Version 7.3)

Mise en service PMIPv6 sur simulateur LMA

Mise en service MAG-PMIPv6 sur interface graphique WLC

Surveillance et vérification de la connectivité du client PMIPv6 sur le WLC

Informations CLI et de débogage supplémentaires

MAG- Commandes show PMIPv6 disponibles via l'interface de ligne de commande WLC

MAG - Commandes de débogage PMIPv6 disponibles sur WLC

Informations connexes

Introduction

Pourquoi choisir le protocole proxy IPv6 mobile (PMIPv6) ?

PMIPv6/S2a est un moyen normalisé d'intégrer des réseaux d'accès non 3GPP de confiance à un coeur de paquet évolué 3GPP (EPC) normalisé. Dans ce cas, « trusted non-3GPP access networks » = SP WiFi.

PMIPv6 permet la mobilité IP pour un hôte sans nécessiter sa participation à une signalisation liée à la mobilité. Le réseau est responsable de la gestion de la mobilité IP pour le compte de l'hôte. Les entités de mobilité dans le réseau sont chargées de suivre les mouvements de l'hôte et d'initier la signalisation de mobilité requise en son nom.

PMIPv6 est utilisé pour les transferts intersystèmes et entre fournisseurs entre les technologies d'accès radio 3GPP et non-3GPP, telles que WiMAX, 3GPP, 3GPP2 et WLAN.

PMIPv6 facilite la mobilité IP en maintenant ces paramètres de mobilité constants dans tout le domaine PMIPv6 :

- Adresse IP de MN

- Adresse IP de la passerelle de MN

- MAC de passerelle de MN

- Adresse du serveur DHCP

Terminologies PMIPv6 :

- Proxy Mobile IPv6 Domain : réseau sur lequel la gestion de la mobilité d'un noeud mobile est gérée à l'aide du protocole PMIPv6. Le domaine est constitué d'entités réseau, telles que MAG et LMA, entre lesquelles la liaison proxy peut être maintenue pour le compte des noeuds mobiles.

- Local Mobility Anchor (LMA) : LMA est l'agent d'accueil du noeud mobile dans un domaine PMIPv6. Il s'agit du point d'ancrage topologique du préfixe de réseau d'origine du noeud mobile et de l'entité qui gère l'état de liaison du noeud mobile.

- Mobile Access Gateway (MAG) : MAG est une fonction d'un routeur d'accès qui gère la signalisation liée à la mobilité pour un noeud mobile connecté à sa liaison d'accès. Il est chargé de suivre les mouvements du noeud mobile vers et depuis la liaison d'accès.

- Noeud mobile (MN) : hôte IP ou routeur dont la mobilité est gérée par le réseau. Le MN peut être un noeud IPv4 uniquement, un noeud IPv6 uniquement ou un noeud à double pile et n'est pas tenu de participer à une signalisation liée à la mobilité IP pour obtenir la mobilité d'une adresse IP obtenue dans ce domaine PMIPv6.

- Network Access Identifier (NAI) : NAI est l'identité d'utilisateur soumise par le client lors de l'authentification d'accès au réseau. En itinérance, le NAI a pour but d’identifier l’utilisateur et de faciliter le routage de la demande d’authentification. La syntaxe standard est "user@realm", ou comme défini dans la rfc 4282.

- Mobile Node Identifier : identité d'un noeud mobile dans le domaine PMIPv6. Il s'agit de l'identificateur stable, généralement un identificateur, tel qu'une adresse NAI ou MAC (Media Access Control).

- Mobile Node Link-layer Identifier : identifiant qui identifie l'interface connectée d'un noeud mobile, par exemple, une adresse MAC.

- Proxy Binding Update (PBU) : message de requête envoyé par MAG à LMA pour établir une liaison entre le préfixe réseau d'origine du MN et le MAG auquel le MN est connecté.

- Proxy Binding Acknowledgement (PBA) : message de réponse envoyé par LMA en réponse à un message PBU qu'il a reçu d'un MAG.

Conditions préalables

Exigences

Pour que le test MAG-PMIPv6 de bout en bout soit complet sur le WLC, il doit y avoir un LMA (ASR5k, ASR1k ou simulateur) présent dans la configuration.

Ces paramètres doivent être connus afin de provisionner la fonction MAG - PMIPv6 sur le WLC :

- Domaine PMIPv6 dont le WLC-MAG fera partie.

- Nom et adresse IP du LMA avec lequel le WLC communiquera.

- Profil de service de nom de point d'accès (APN) auquel le profil PMIPv6 sur le WLC sera lié. L’APN sera défini sur le LMA.

- Identificateur d'accès réseau (NAI) à utiliser sur le profil PMIPv6 sur le WLC.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- MAG PMIPv6 sur WLC 5508

- Logiciel WLC 7.3

- Catalyst Switch

- Simulateur LMA (ASR5k)

- AP3600

- Périphériques clients (ordinateur portable, iPhone et iPad)

- Serveur DHCP

Topologie:

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

MAG - Prise en charge des fonctionnalités PMIPv6 sur WLC - (Version 7.3)

- La fonctionnalité MAG - PMIPv6 est prise en charge sur les plates-formes WLC 5508, WSIM2 et WLC 8500.

- WLC pour prendre en charge la connectivité avec jusqu'à 10 LMA.

- WLC pour prendre en charge le même nombre de clients PMIPv6 que celui pris en charge par un type WLC de base sur les sessions WLC 5508 - 7 000, WSIM2 - 15 000 et WLC 8510 - 40 000.

- WLC pour prendre en charge le WLAN « Simple IP »* ou PMIPv6 (le protocole Simple IP est actuellement pris en charge, par exemple les clients IPv4 et/ou IPv6 sur un WLAN).

- Le WLAN PMIPv6 prend en charge les clients IPv4 uniquement dans la version 7.3.

- WLC pour prendre en charge les tunnels GRE IPv4 PMIPv6 uniquement vers LMA dans la version 7.3. Un tunnel statique par LMA (IP de gestion vers IP LMA)

Mise en service PMIPv6 sur simulateur LMA

Tous les tests WLC (PMIPv6 - MAG) vers LMA ont été effectués sur un simulateur ASR5k - LMA à l'aide des paramètres suivants :

Mise en service MAG-PMIPv6 sur interface graphique WLC

Une fois que tous les paramètres ci-dessus sont connus, le provisionnement du MAG - PMIPv6 peut être fait en utilisant l'interface GUI sur le WLC.

Complétez ces étapes pour vous guider à travers les étapes de mise en service sur l'interface utilisateur graphique du WLC :

1. Définissez le domaine de mobilité dont ce WLC-MAG fera partie.

2. Provisionner le nom LMA et l'adresse IP :

Une fois que ce qui précède est fait, le tunnel GRE PMIPv6 statique entre le WLC-MAG et le LMA sera activé.

3. Afin de vérifier, connectez-vous au WLC et émettez cette commande :

debugfastpath dump tun4db

Cette commande affiche l'état du tunnel GRE pour le WLC-MAG et le LMA.

Le résultat doit apparaître comme suit :

4. Définissez le profil PMIPv6 à associer à un WLAN sur le WLC.

Ces paramètres sont obligatoires :

- NAI

- APN, profil à associer à sur LMA

- LMA à utiliser

5. Attribuez le profil PMIPv6 défini ci-dessus à un WLAN sur lequel vous souhaitez autoriser la mobilité basée sur PMIPv6.

Une fois qu'un WLAN est associé à un profil PMIPv6, l'allocation IP de tous les clients est gérée via la signalisation WLC - MAG vers le LMA. Le MAG agit en tant que proxy pour le client.

Les paramètres APN PMIPv6 sur LMA remplaceront les paramètres de l'interface dynamique WLAN (le cas échéant).

Surveillance et vérification de la connectivité du client PMIPv6 sur le WLC

Une fois les configurations ci-dessus effectuées, tout client se connectant à un WLAN associé à un profil PMIPv6 fera désormais partie du domaine de mobilité PMIPv6.

Afin de vérifier les paramètres du client, accédez à Monitor\Client sur le WLC :

Sélectionnez Client pour afficher plus de détails.

Remarque : même si le client est associé à une interface dynamique avec un sous-réseau VLAN 16, il obtient l'adresse IP du pool défini sous l'APN dans le LMA.

Informations CLI et de débogage supplémentaires

Afin de configurer MAG - PMIPv6 via l'interface de ligne de commande WLC, utilisez ces commandes :

Commandes de configuration :

configpmipv6 ?

domain         Configure Domain

addAdd to domain

deletedelete an entity

mag            Proxy mobility MAG configuration

configpmipv6 domain D1

configMAG - PMIPv6 ? ipv4-address ?

configpmipv6 add profile ?

MAG- Commandes show PMIPv6 disponibles via l'interface de ligne de commande WLC

Commandes show :

- (WiSM-slot6-1) >show MAG - PMIPv6 bindings—Cette commande est utilisée pour vérifier les liaisons MN(Client) dans le LMA au MAG.

- (WiSM-slot6-1) >show MAG - PMIPv6 globals : cette commande affiche les valeurs de configuration globale et les LMA configurées.

- (WiSM-slot6-1) >show pmipv6 profile summary : cette commande affiche les profils créés et les WLAN auxquels ils sont mappés.

- (WiSM-slot6-1) >show pmipv6 domain D1 profile PMIP : cette commande affiche les détails de chaque profil.

- (WiSM-slot6-1) >debug fastpath dump tun4db—Cette commande affiche l'état du tunnel GRE pour le WLC-MAG et le LMA.

MAG - Commandes de débogage PMIPv6 disponibles sur WLC

Ces commandes debug sont disponibles pour le débogage MAG-PMIPv6 sur le WLC :

Remarque : selon les besoins des journaux, vous pouvez activer différentes entités de débogage.

Informations connexes

- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems