Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Diagramme du réseau

Conventions

Installation de Windows Enterprise 2003 avec IIS, autorité de certification, DNS, DHCP (DC_CA)

DC_CA (sans fil démocrate)

Installation de Windows Standard 2003 avec Cisco Secure ACS 4.0

Installation et configuration de base

Installation de Cisco Secure ACS 4.0

Configuration du contrôleur LWAPP Cisco

Créer la configuration requise pour WPA2/WPA

Authentification EAP-TLS

Installer le composant logiciel enfichable Modèles de certificat

Créer le modèle de certificat pour le serveur Web ACS

Activer le nouveau modèle de certificat de serveur Web ACS

Configuration du certificat ACS 4.0

Configurer un certificat exportable pour ACS

Installer le certificat dans le logiciel ACS 4.0

Configuration CLIENT pour EAP-TLS à l'aide de Windows Zero Touch

Installation et configuration de base

Configuration de la connexion réseau sans fil

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer un accès sans fil sécurisé à l'aide de contrôleurs de réseau local sans fil (WLC), du logiciel Microsoft Windows 2003 et du serveur de contrôle d'accès sécurisé Cisco (ACS) 4.0 via Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS).

Remarque : Pour plus d'informations sur le déploiement d'un réseau sans fil sécurisé, consultez le site Microsoft Wi-Fi et le plan d'action sans fil Cisco SAFE.

Conditions préalables

Conditions requises

Il est supposé que le programme d'installation connaît l'installation de base de Windows 2003 et l'installation du contrôleur Cisco, car ce document ne couvre que les configurations spécifiques pour faciliter les tests.

Pour l'installation initiale et les informations de configuration pour les contrôleurs de la gamme Cisco 4400, consultez le Guide de démarrage rapide : Contrôleurs de réseau local sans fil de la gamme Cisco 4400 Pour l'installation initiale et les informations de configuration pour les contrôleurs de la gamme Cisco 2000, consultez le Guide de démarrage rapide : Contrôleurs de réseau local sans fil de la gamme Cisco 2000

Avant de commencer, installez le système d'exploitation Windows Server 2003 avec Service Pack (SP)1 sur chacun des serveurs des travaux pratiques de test et mettez à jour tous les Service Packs. Installez les contrôleurs et les points d'accès et assurez-vous que les dernières mises à jour logicielles sont configurées.

Important : Au moment de la rédaction de ce document, SP1 est la dernière mise à jour de Windows Server 2003 et SP2 avec correctifs de mise à jour est le dernier logiciel pour Windows XP Professionnel.

Windows Server 2003 avec SP1, Enterprise Edition, est utilisé pour que l'inscription automatique des certificats utilisateur et de station de travail pour l'authentification EAP-TLS puisse être configurée. Ceci est décrit dans la section Authentification EAP-TLS de ce document. L'inscription automatique et le renouvellement automatique des certificats facilitent le déploiement des certificats et améliorent la sécurité en expirant et en renouvelant automatiquement les certificats.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Contrôleur de la gamme Cisco 2006 ou 4400 qui exécute 3.2.116.21

- Protocole de point d'accès léger Cisco 1131 (LWAPP) AP

- Windows 2003 Entreprise avec Internet Information Server (IIS), Certificate Authority (CA), DHCP et Domain Name System (DNS) installés

- Windows 2003 Standard avec Access Control Server (ACS) 4.0

- Windows XP Professionnel avec SP (et Service Packs mis à jour) et carte réseau sans fil (avec prise en charge CCX v3) ou demandeur tiers.

- Commutateur du routage Cisco 3560

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Topologie de laboratoire sans fil sécurisée Cisco

L'objectif principal de ce document est de vous fournir la procédure pas à pas pour implémenter EAP-TLS sous Unified Wireless Networks avec ACS 4.0 et le serveur Windows 2003 Enterprise. L'accent principal est mis sur l'inscription automatique du client afin que le client s'inscrit automatiquement et prenne le certificat du serveur.

Remarque : Afin d'ajouter Wi-Fi Protected Access (WPA)/WPA2 avec TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)/AES (Advanced Encryption Standard) à Windows XP Professionnel avec SP, référez-vous à Mise à jour WPA2/Wireless Provisioning Services Information Element (WPS IE) pour Windows XP avec SP2 .

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Installation de Windows Enterprise 2003 avec IIS, autorité de certification, DNS, DHCP (DC_CA)

DC_CA (sans fil démocrate)

DC_CA est un ordinateur qui exécute Windows Server 2003 avec SP1, Enterprise Edition, et qui remplit les rôles suivants :

- Un contrôleur de domaine pour le domaine wirelessdemo.local qui exécute IIS

- Un serveur DNS pour le domaine DNS local de la démo sans fil

- Un serveur DHCP

- Autorité de certification racine de l'entreprise pour le domaine wirelessdemo.local

Complétez ces étapes afin de configurer DC_CA pour ces services :

1. Effectuez une installation et une configuration de base.

2. Configurez l'ordinateur en tant que contrôleur de domaine.

3. Augmentez le niveau fonctionnel du domaine.

4. Installer et configurer DHCP

5. Installer les services de certificats.

6. Vérifiez les autorisations Administrateur pour les certificats.

7. Ajoutez des ordinateurs au domaine.

8. Autoriser l'accès sans fil aux ordinateurs.

9. Ajoutez des utilisateurs au domaine.

10. Autoriser l'accès sans fil aux utilisateurs.

11. Ajoutez des groupes au domaine.

12. Ajoutez des utilisateurs au groupe WirelessUsers.

13. Ajoutez des ordinateurs clients au groupe WirelessUsers.

Étape 1 : Installation et configuration de base

Procédez comme suit :

1. Installez Windows Server 2003 avec SP1, Enterprise Edition, en tant que serveur autonome.

2. Configurez le protocole TCP/IP avec l’adresse IP 172.16.100.26 et le masque de sous-réseau 255.255.255.0.

Étape 2 : Configurer l'ordinateur en tant que contrôleur de domaine

Procédez comme suit :

1. Afin de démarrer l'Assistant Installation d'Active Directory, choisissez Démarrer > Exécuter, tapez dcpromo.exe, puis cliquez sur OK.

2. Dans la page Bienvenue dans l'Assistant Installation d'Active Directory, cliquez sur Suivant.

3. Sur la page Compatibilité du système d'exploitation, cliquez sur Suivant.

4. Sur la page Type de contrôleur de domaine, sélectionnez Contrôleur de domaine pour un nouveau domaine et cliquez sur Suivant.

5. Sur la page Créer un nouveau domaine, sélectionnez Domaine dans une nouvelle forêt et cliquez sur Suivant.

6. Sur la page Installer ou configurer DNS, sélectionnez Non, installez et configurez DNS sur cet ordinateur et cliquez sur Suivant.

7. Sur la page Nouveau nom de domaine, tapez wirelessdemo.local et cliquez sur Suivant.

8. Sur la page Nom de domaine NetBIOS, entrez le nom de domaine NetBIOS en tant que démonstration sans fil et cliquez sur Suivant.

9. Sur la page Emplacement des dossiers de base de données et de journal, acceptez les répertoires de base de données et de dossiers journaux par défaut et cliquez sur Suivant.

10. Dans la boîte de dialogue Volume du système partagé, vérifiez que l'emplacement du dossier par défaut est correct et cliquez sur Suivant.

11. Sur la page Autorisations, vérifiez que Autorisations compatibles uniquement avec les systèmes d'exploitation Windows 2000 ou Windows Server 2003 est sélectionné et cliquez sur Suivant.

12. Sur la page Directory Services Restore Mode Administration Password, laissez les zones de mot de passe vides et cliquez sur Next.

13. Vérifiez les informations de la page Résumé et cliquez sur Suivant.

14. Sur la page Fin de l'Assistant Installation d'Active Directory, cliquez sur Terminer.

15. Lorsque vous êtes invité à redémarrer l'ordinateur, cliquez sur Redémarrer maintenant.

Étape 3 : Augmenter le niveau fonctionnel du domaine

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le composant logiciel enfichable Domaines et approbations Active Directory dans le dossier Outils d'administration (Démarrer > Outils d'administration > Domaines et approbations Active Directory), puis cliquez avec le bouton droit sur l'ordinateur de domaine DC_CA.wirelessdemo.local.

2. Cliquez sur Augmenter le niveau fonctionnel du domaine, puis sélectionnez Windows Server 2003 sur la page Augmenter le niveau fonctionnel du domaine.

3. Cliquez sur Lever, sur OK, puis sur OK à nouveau.

Étape 4 : Installation et configuration de DHCP

Procédez comme suit :

1. Installez le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) en tant que composant de service réseau à l'aide de l'option Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration.

2. Ouvrez le composant logiciel enfichable DHCP à partir du dossier Outils d'administration (Démarrer > Programmes > Outils d'administration > DHCP, puis mettez en surbrillance le serveur DHCP, DC_CA.wirelessdemo.local.

3. Cliquez sur Action, puis sur Autoriser afin d'autoriser le service DHCP.

4. Dans l'arborescence de la console, cliquez avec le bouton droit sur DC_CA.wirelessdemo.local, puis cliquez sur Nouvelle étendue.

5. Sur la page de bienvenue de l'Assistant Nouvelle étendue, cliquez sur Suivant.

6. Sur la page Nom de l'étendue, tapez CorpNet dans le champ Nom.

7. Cliquez sur Suivant et remplissez les paramètres suivants :

- Adresse IP de début : 172.16.100.1

- Adresse IP de fin : 172.16.100.254

- Longueur : 24

- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

8. Cliquez sur Next et saisissez 172.16.100.1 pour l'adresse IP de début et 172.16.100.100 pour l'adresse IP de fin à exclure. Cliquez ensuite Next. Cela réserve les adresses IP comprises entre 172.16.100.1 et 172.16.100.100. Ces adresses IP réservées ne sont pas attribuées par le serveur DHCP.

9. Sur la page Durée du bail, cliquez sur Suivant.

10. Sur la page Configurer les options DHCP, sélectionnez Oui, je veux configurer ces options maintenant et cliquez sur Suivant.

11. Sur la page Router (Default Gateway), ajoutez l'adresse de routeur par défaut 172.16.100.1 et cliquez sur Next.

12. Sur la page Domain Name and DNS Servers, tapez wirelessdemo.local dans le champ Parent domain, tapez 172.16.100.26 dans le champ IP address, puis cliquez sur Add et sur Next.

13. Sur la page WINS Servers, cliquez sur Next.

14. Sur la page Activer l'étendue, sélectionnez Oui, je veux activer cette étendue maintenant et cliquez sur Suivant.

15. Sur la page Fin de l'Assistant Nouvelle étendue, cliquez sur Terminer.

Étape 5 : Installer les services de certificats

Procédez comme suit :

Remarque : IIS doit être installé avant d'installer les services de certificats et l'utilisateur doit faire partie de l'unité d'organisation Admin d'entreprise.

1. Dans le Panneau de configuration, ouvrez Ajout/Suppression de programmes, puis cliquez sur Ajouter/Supprimer des composants Windows.

2. Sur la page Assistant Composants Windows, sélectionnez Services de certificats, puis cliquez sur Suivant.

3. Sur la page Type d'autorité de certification, sélectionnez Autorité de certification racine d'entreprise et cliquez sur Suivant.

4. Sur la page d'informations d'identification de l'autorité de certification, tapez wireless democracy dans la zone Common name de cette autorité de certification. Vous pouvez entrer les autres détails facultatifs, puis cliquer sur Suivant. Acceptez les valeurs par défaut de la page Paramètres de la base de données de certificats.

5. Cliquez sur Next (Suivant). Une fois l'installation terminée, cliquez sur Terminer.

6. Cliquez sur OK après avoir lu l'avertissement relatif à l'installation d'IIS.

Étape 6 : Vérifier les autorisations d'administrateur pour les certificats

Procédez comme suit :

1. Choisissez Démarrer > Outils d'administration > Autorité de certification.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Wireless Democratic CA, puis cliquez sur Propriétés.

3. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Administrateurs dans la liste des noms de groupe ou d'utilisateur.

4. Dans la liste Autorisations ou Administrateurs, vérifiez que ces options sont définies sur Autoriser :

- Émettre et gérer des certificats

- Gérer CA

- Demander des certificats

Si l'une de ces options est définie sur Refuser ou n'est pas sélectionnée, affectez la valeur Autoriser à l'autorisation.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de l'Autorité de certification de la démocratie sans fil, puis fermez Autorité de certification.

Étape 7 : Ajouter des ordinateurs au domaine

Procédez comme suit :

Remarque : si l'ordinateur est déjà ajouté au domaine, passez à Ajouter des utilisateurs au domaine.

1. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

2. Dans l'arborescence de la console, développez wirelessdemo.local.

3. Cliquez avec le bouton droit sur Utilisateurs, cliquez sur Nouveau, puis sur Ordinateur.

4. Dans la boîte de dialogue Nouvel objet - Ordinateur, tapez le nom de l'ordinateur dans le champ Nom de l'ordinateur et cliquez sur Suivant. Cet exemple utilise le nom d'ordinateur Client.

5. Dans la boîte de dialogue Géré, cliquez sur Suivant.

6. Dans la boîte de dialogue Nouvel objet-ordinateur, cliquez sur Terminer.

7. Répétez les étapes 3 à 6 afin de créer des comptes d'ordinateur supplémentaires.

Étape 8 : Autoriser l'accès sans fil aux ordinateurs

Procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence de la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez sur le dossier Ordinateurs et cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ordinateur pour lequel vous souhaitez attribuer un accès sans fil. Cet exemple montre la procédure avec l'ordinateur CLIENT que vous avez ajouté à l'étape 7.

2. Cliquez sur Propriétés, puis accédez à l'onglet Composer.

3. Sélectionnez Autoriser l'accès et cliquez sur OK.

Étape 9 : Ajouter des utilisateurs au domaine

Procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence de la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez avec le bouton droit sur Utilisateurs, cliquez sur Nouveau, puis sur Utilisateur.

2. Dans la boîte de dialogue Nouvel objet - Utilisateur, tapez WirelessUser dans le champ Prénom et tapez WirelessUser dans le champ Nom de connexion de l'utilisateur, puis cliquez sur Suivant.

3. Dans le nouvel objet - boîte de dialogue d'utilisateur, saisissez un mot de passe de votre choix dans le champ mot de passe, puis confirmez les champs du mot de passe. Effacez la case à cocher User must change password at next logon, puis cliquez sur Next.

4. Dans le nouvel objet - boîte de dialogue d'utilisateur, cliquez sur Finish.

5. Répétez les étapes 2 à 4 afin de créer des comptes d'utilisateur supplémentaires.

Étape 10 : Permettez l'accès sans fil aux utilisateurs

Procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence de la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez sur le dossier Utilisateurs, cliquez avec le bouton droit sur WirelessUser, cliquez sur Propriétés, puis accédez à l'onglet Composer.

2. Sélectionnez Autoriser l'accès et cliquez sur OK.

Étape 11 : Ajouter des groupes au domaine

Procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence de la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez avec le bouton droit sur Utilisateurs, cliquez sur Nouveau, puis sur Groupe.

2. Dans la boîte de dialogue Nouveau objet - Groupe, tapez le nom du groupe dans le champ Nom du groupe et cliquez sur OK. Ce document utilise le nom de groupe WirelessUsers.

Étape 12: Ajouter des utilisateurs au groupe WirelessUsers

Procédez comme suit :

1. Dans le volet d'informations Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, double-cliquez sur Group WirelessUsers.

2. Accédez à l'onglet Membres et cliquez sur Ajouter.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner des utilisateurs, des contacts, des ordinateurs ou des groupes, tapez le nom des utilisateurs à ajouter au groupe. Cet exemple montre comment ajouter l'utilisateur sans fil au groupe. Click OK.

4. Dans la boîte de dialogue Noms multiples trouvés, cliquez sur OK. Le compte utilisateur WirelessUser est ajouté au groupe WirelessUsers.

5. Cliquez sur OK afin d'enregistrer les modifications apportées au groupe WirelessUsers.

6. Répétez cette procédure pour ajouter d'autres utilisateurs au groupe.

Étape 13 : Ajouter des ordinateurs clients au groupe WirelessUsers

Procédez comme suit :

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section Ajouter des utilisateurs au groupe d'utilisateurs sans fil de ce document

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner des utilisateurs, des contacts ou des ordinateurs, tapez le nom de l'ordinateur à ajouter au groupe. Cet exemple montre comment ajouter l'ordinateur nommé client au groupe.

3. Cliquez sur Types d'objets, désactivez la case à cocher Utilisateurs, puis activez Ordinateurs.

4. Cliquez deux fois sur OK. Le compte d'ordinateur CLIENT est ajouté au groupe WirelessUsers.

5. Répétez la procédure pour ajouter d'autres ordinateurs au groupe.

Installation de Windows Standard 2003 avec Cisco Secure ACS 4.0

Cisco Secure ACS est un ordinateur qui exécute Windows Server 2003 avec SP1, Standard Edition, qui fournit l'authentification et l'autorisation RADIUS pour le contrôleur. Complétez les procédures de cette section afin de configurer ACS en tant que serveur RADIUS :

Installation et configuration de base

Procédez comme suit :

1. Installez Windows Server 2003 avec SP1, Standard Edition, en tant que serveur membre nommé ACS dans le domaine wirelessdemo.local.

Remarque : le nom du serveur ACS apparaît sous cisco_w2003 dans les configurations restantes. Remplacez ACS ou cisco_w2003 sur la configuration des travaux pratiques restante.

2. Pour la connexion locale, configurez le protocole TCP/IP avec l'adresse IP 172.16.100.26, le masque de sous-réseau 255.255.255.0 et l'adresse IP du serveur DNS 127.0.0.1.

Installation de Cisco Secure ACS 4.0

Remarque : reportez-vous au Guide d'installation de Cisco Secure ACS 4.0 pour Windows pour plus d'informations sur la configuration de Cisco Secure ACS 4.0 pour Windows.

Procédez comme suit :

1. À l'aide d'un compte Administrateur de domaine, connectez-vous à l'ordinateur ACS pour Cisco Secure ACS.

Remarque : Seules les installations effectuées sur l'ordinateur sur lequel vous installez Cisco Secure ACS sont prises en charge. Les installations distantes effectuées à l'aide des services Terminal Server Windows ou de produits tels que Virtual Network Computing (VNC) ne sont pas testées et ne sont pas prises en charge.

2. Insérez le CD Cisco Secure ACS dans un lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.

3. Si le lecteur de CD-ROM prend en charge la fonctionnalité d'exécution automatique de Windows, la boîte de dialogue Cisco Secure ACS pour Windows Server s'affiche.

Remarque : si aucun Service Pack requis n'est installé sur l'ordinateur, une boîte de dialogue s'affiche. Les Service Packs Windows peuvent être appliqués avant ou après l'installation de Cisco Secure ACS. Vous pouvez poursuivre l'installation, mais le Service Pack requis doit être appliqué une fois l'installation terminée. Sinon, Cisco Secure ACS risque de ne pas fonctionner de manière fiable.

4. Effectuez l'une des tâches suivantes :

- Si la boîte de dialogue Cisco Secure ACS pour Windows Server apparaît, cliquez sur Installer.

- Si la boîte de dialogue Cisco Secure ACS pour Windows Server n'apparaît pas, exécutez setup.exe, situé dans le répertoire racine du CD Cisco Secure ACS.

5. La boîte de dialogue Configuration de Cisco Secure ACS affiche le contrat de licence logicielle.

6. Lisez le contrat de licence logicielle. Si vous acceptez le contrat de licence logicielle, cliquez sur Accepter.

La boîte de dialogue Bienvenue affiche des informations de base sur le programme de configuration.

7. Après avoir lu les informations dans la boîte de dialogue Bienvenue, cliquez sur Suivant.

8. La boîte de dialogue Avant de commencer répertorie les éléments que vous devez terminer avant de poursuivre l'installation. Si vous avez terminé tous les éléments répertoriés dans la boîte de dialogue Avant de commencer, cochez la case correspondante pour chaque élément et cliquez sur Suivant.

Remarque : si vous n'avez pas terminé tous les éléments répertoriés dans la zone Avant de commencer, cliquez sur Annuler, puis sur Quitter le programme d'installation. Après avoir terminé tous les éléments répertoriés dans la boîte de dialogue Avant de commencer, redémarrez l'installation.

9. La boîte de dialogue Choisir l'emplacement de destination s'affiche. Sous Dossier de destination, l'emplacement d'installation apparaît. Il s'agit du lecteur et du chemin d'accès sur lesquels le programme d'installation installe Cisco Secure ACS.

10. Pour modifier l'emplacement d'installation, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Browse. La boîte de dialogue Choisir un dossier s'affiche. La zone Chemin contient l'emplacement d'installation.

2. Modifiez l'emplacement d'installation. Vous pouvez entrer le nouvel emplacement dans la zone Chemin ou utiliser les listes Lecteurs et répertoires pour sélectionner un nouveau lecteur et répertoire. L'emplacement d'installation doit se trouver sur un lecteur local de l'ordinateur.

Remarque : ne spécifiez pas de chemin d'accès contenant un caractère de pourcentage, "%« . Si vous le faites, l'installation peut sembler se poursuivre correctement mais échoue avant de se terminer.

3. Click OK.

Remarque : si vous avez spécifié un dossier qui n'existe pas, le programme d'installation affiche une boîte de dialogue pour confirmer la création du dossier. Afin de continuer, cliquez sur Yes.

11. Dans la boîte de dialogue Choisir l'emplacement de destination, le nouvel emplacement d'installation apparaît sous Dossier de destination.

12. Cliquez sur Next (Suivant).

13. La boîte de dialogue Configuration de la base de données d'authentification répertorie les options d'authentification des utilisateurs. Vous pouvez vous authentifier uniquement avec la base de données des utilisateurs Cisco Secure, ou également avec une base de données des utilisateurs Windows.

Remarque : après avoir installé Cisco Secure ACS, vous pouvez configurer la prise en charge de l'authentification pour tous les types de base de données utilisateur externe en plus des bases de données utilisateur Windows.

14. Si vous voulez authentifier les utilisateurs avec la base de données des utilisateurs Cisco Secure uniquement, sélectionnez l'option Vérifier la base de données Cisco Secure ACS uniquement.

15. Si vous voulez authentifier des utilisateurs avec une base de données utilisateur Windows Security Access Manager (SAM) ou Active Directory en plus de la base de données utilisateur Cisco Secure, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option Également vérifier la base de données des utilisateurs Windows.

2. La case à cocher Oui, reportez-vous à la case à cocher Accorder l'autorisation de numérotation à l'utilisateur.

Remarque : La case à cocher Oui, reportez-vous à la rubrique « Octroi d'une autorisation de numérotation à l'utilisateur » s'applique à toutes les formes d'accès contrôlées par Cisco Secure ACS, et pas seulement à l'accès commuté. Par exemple, un utilisateur accédant au réseau via un tunnel VPN ne compose pas de numéro sur un serveur d'accès au réseau. Toutefois, si la case Oui, reportez-vous à la case « Octroyer l'autorisation de numérotation à l'utilisateur » est cochée, Cisco Secure ACS applique les autorisations de numérotation utilisateur Windows afin de déterminer si l'utilisateur doit accorder l'accès au réseau.

3. Si vous souhaitez autoriser l'accès aux utilisateurs authentifiés par une base de données d'utilisateurs de domaine Windows uniquement lorsqu'ils disposent d'une autorisation de numérotation dans leur compte Windows, cochez la case Oui, reportez-vous à la case de paramétrage « Accorder l'autorisation de numérotation à l'utilisateur ».

16. Cliquez sur Next (Suivant).

17. Le programme d'installation installe Cisco Secure ACS et met à jour le Registre Windows.

18. La boîte de dialogue Options avancées répertorie plusieurs fonctionnalités de Cisco Secure ACS qui ne sont pas activées par défaut. Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Cisco Secure ACS pour Windows Server, version 4.0.

Remarque : Les fonctionnalités répertoriées apparaissent dans l'interface HTML de Cisco Secure ACS uniquement si vous les activez. Après l'installation, vous pouvez les activer ou les désactiver sur la page Options avancées de la section Configuration de l'interface.

19. Pour chaque fonction à activer, cochez la case correspondante.

20. Cliquez sur Next (Suivant).

21. La boîte de dialogue Surveillance du service actif s'affiche.

Remarque : après l'installation, vous pouvez configurer les fonctions de surveillance active du service sur la page Gestion active du service dans la section Configuration du système.

22. Si vous souhaitez que Cisco Secure ACS surveille les services d'authentification des utilisateurs, cochez la case Activer la surveillance de connexion. Dans la liste Script à exécuter, sélectionnez l'option à appliquer en cas d'échec du service d'authentification :

- Aucune action corrective : Cisco Secure ACS n'exécute pas de script.

Remarque : cette option est utile si vous activez les notifications par courrier d'événement.

- Reboot - Cisco Secure ACS exécute un script qui redémarre l'ordinateur qui exécute Cisco Secure ACS.

- Redémarrer tout - Cisco Secure ACS redémarre tous les services Cisco Secure ACS.

- Restart RADIUS/TACACS+—Cisco Secure ACS redémarre uniquement les services RADIUS et TACACS+.

23. Si vous souhaitez que Cisco Secure ACS envoie un message électronique lorsque le contrôle des services détecte un événement, cochez la case Notification par courrier.

24. Cliquez sur Next (Suivant).

25. La boîte de dialogue Mot de passe de chiffrement de base de données s'affiche.

Remarque : Le mot de passe de chiffrement de base de données est chiffré et stocké dans le Registre ACS. Vous devrez peut-être réutiliser ce mot de passe lorsque des problèmes critiques surviennent et que la base de données doit être accessible manuellement. Gardez ce mot de passe à portée de main pour que le support technique puisse accéder à la base de données. Le mot de passe peut être modifié chaque période d'expiration.

26. Entrez un mot de passe pour le chiffrement de la base de données. Le mot de passe doit comporter au moins huit caractères et doit contenir à la fois des caractères et des chiffres. Il n'y a pas de caractères non valides. Cliquez sur Next (Suivant).

27. Le programme d'installation se termine et la boîte de dialogue Cisco Secure ACS Service Initiation s'affiche.

28. Pour chaque option Cisco Secure ACS Services Initiation souhaitée, cochez la case correspondante. Les actions associées aux options se produisent une fois le programme d'installation terminé.

- Oui, je veux démarrer le service Cisco Secure ACS maintenant : démarre les services Windows qui composent Cisco Secure ACS. Si vous ne sélectionnez pas cette option, l'interface HTML de Cisco Secure ACS n'est pas disponible, sauf si vous redémarrez l'ordinateur ou démarrez le service CSAdmin.

- Oui, je veux que le programme d'installation lance Cisco Secure ACS Administrator à partir de mon navigateur après l'installation : ouvre l'interface HTML de Cisco Secure ACS dans le navigateur Web par défaut pour le compte d'utilisateur Windows actuel.

- Oui, je veux afficher le fichier Lisez-moi : ouvre le fichier README.TXT dans le Bloc-notes Windows.

29. Cliquez sur Next (Suivant).

30. Si vous avez sélectionné une option, les services Cisco Secure ACS démarrent. La boîte de dialogue Setup Complete (Configuration terminée) affiche des informations sur l'interface HTML de Cisco Secure ACS.

31. Cliquez sur Finish.

Remarque : Le reste de la configuration est documenté dans la section pour le type EAP configuré.

Configuration du contrôleur LWAPP Cisco

Créer la configuration requise pour WPA2/WPA

Procédez comme suit :

Remarque : l'hypothèse est que le contrôleur a une connectivité de base au réseau et que l'accessibilité IP à l'interface de gestion est réussie.

1. Connectez-vous au contrôleur en accédant à https://172.16.101.252.

2. Cliquez sur Connexion.

3. Connectez-vous avec l'utilisateur par défaut admin et le mot de passe par défaut admin.

4. Créez le mappage VLAN d'interface dans le menu Controller.

5. Cliquez sur Interfaces.

6. Cliquez sur New.

7. Dans le champ Nom de l'interface, tapez Employé. (Ce champ peut être n'importe quelle valeur que vous souhaitez.)

8. Dans le champ VLAN ID, tapez 20. (Ce champ peut être n'importe quel VLAN transporté sur le réseau.)

9. Cliquez sur Apply.

10. Configurez les informations comme le montre la fenêtre Interfaces > Edit.

11. Cliquez sur Apply.

12. Cliquez sur WLAN.

13. Cliquez sur New.

14. Dans le champ WLAN SSID, saisissez Employee.

15. Cliquez sur Apply.

16. Configurez les informations comme indiqué dans la fenêtre WLANs > Edit.

Remarque : WPA2 est la méthode de chiffrement de couche 2 choisie pour ces travaux pratiques. Afin de permettre aux clients WPA avec TKIP-MIC de s'associer à ce SSID, vous pouvez également cocher les cases Mode de compatibilité WPA et Autoriser les clients TKIP WPA2 ou les clients qui ne prennent pas en charge la méthode de cryptage AES 802.11i.

17. Cliquez sur Apply.

18. Cliquez sur le menu Sécurité et ajoutez le serveur RADIUS.

19. Cliquez sur New.

20. Ajoutez l'adresse IP du serveur RADIUS (172.16.100.25), qui est le serveur ACS configuré précédemment.

21. Assurez-vous que la clé partagée correspond au client AAA configuré dans le serveur ACS.

22. Cliquez sur Apply.

23. La configuration de base est maintenant terminée et vous pouvez commencer à tester l'EAP-TLS.

Authentification EAP-TLS

L'authentification EAP-TLS nécessite des certificats d'ordinateur et d'utilisateur sur le client sans fil, l'ajout d'EAP-TLS en tant que type EAP à la stratégie d'accès à distance pour l'accès sans fil et une reconfiguration de la connexion réseau sans fil.

Afin de configurer DC_CA pour fournir l'inscription automatique des certificats d'ordinateur et d'utilisateur, complétez les procédures de cette section.

Remarque : Microsoft a modifié le modèle Web Server avec la version de Windows 2003 Enterprise CA afin que les clés ne soient plus exportables et que l'option soit grisée. Aucun autre modèle de certificat fourni avec les services de certificat n'est destiné à l'authentification du serveur et permet de marquer les clés comme exportables disponibles dans la liste déroulante. Vous devez donc créer un nouveau modèle pour cela.

Remarque : Windows 2000 autorise les clés exportables et ces procédures ne doivent pas être suivies si vous utilisez Windows 2000.

Installer le composant logiciel enfichable Modèles de certificat

Procédez comme suit :

1. Choisissez Démarrer > Exécuter, tapez mmc, puis cliquez sur OK.

2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable, puis sur Ajouter.

3. Sous Composant logiciel enfichable, double-cliquez sur Modèles de certificat, cliquez sur Fermer, puis sur OK.

4. Dans l'arborescence de la console, cliquez sur Modèles de certificats. Tous les modèles de certificat apparaissent dans le volet Détails.

5. Afin de contourner les étapes 2 à 4, tapez certtmpl.msc qui ouvre le composant logiciel enfichable Modèles de certificats.

Créer le modèle de certificat pour le serveur Web ACS

Procédez comme suit :

1. Dans le volet Détails du composant logiciel enfichable Modèles de certificats, cliquez sur le modèle serveur Web.

2. Dans le menu Action, cliquez sur Modèle en double.

3. Dans le champ Nom d'affichage du modèle, tapez ACS.

4. Accédez à l'onglet Gestion des demandes et cochez la case Autoriser l'exportation de la clé privée.

5. Choisissez Demandes doit utiliser l'un des CSP suivants et cochez Fournisseur de chiffrement Microsoft Base v1.0. Désélectionnez les autres fournisseurs de services de contact cochés, puis cliquez sur OK.

6. Accédez à l'onglet Nom du sujet, choisissez Approvisionnement dans la demande et cliquez sur OK.

7. Accédez à l'onglet Sécurité, mettez en surbrillance le groupe d'administrateurs de domaine et assurez-vous que l'option Inscription est cochée sous Autorisé.

Important : Si vous choisissez de créer à partir de ces informations Active Directory uniquement, cochez la case Nom principal de l'utilisateur (UPN) et décochez la case Inclure le nom du courrier électronique dans le nom du sujet et le nom du courrier électronique, car aucun nom de courrier électronique n'a été entré pour le compte d'utilisateur sans fil dans le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Si vous ne désactivez pas ces deux options, l'inscription automatique tente d'utiliser le courrier électronique, ce qui entraîne une erreur d'inscription automatique.

8. Des mesures de sécurité supplémentaires sont nécessaires pour empêcher que les certificats ne soient automatiquement exclus. Vous pouvez les trouver dans l'onglet Conditions d'émission. Cette question n'est pas abordée plus en détail dans le présent document.

9. Cliquez sur OK pour enregistrer le modèle et passer à l'émission de ce modèle à partir du composant logiciel enfichable Autorité de certification.

Activer le nouveau modèle de certificat de serveur Web ACS

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le composant logiciel enfichable Autorité de certification. Suivez les étapes 1 à 3 de la section Créer le modèle de certificat pour le serveur Web ACS, choisissez l'option Autorité de certification, choisissez Ordinateur local et cliquez sur Terminer.

2. Dans l'arborescence de la console, développez Wireless, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur Certificate Templates.

3. Choisissez Nouveau > Modèle de certificat à émettre.

4. Cliquez sur le modèle de certificat ACS.

5. Cliquez sur OK et ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

6. Dans l'arborescence de la console, double-cliquez sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez avec le bouton droit sur le domaine wirelessdemo.local, puis cliquez sur Propriétés.

7. Dans l'onglet Stratégie de groupe, cliquez sur Stratégie de domaine par défaut, puis sur Modifier. Le composant logiciel enfichable Éditeur d'objets de stratégie de groupe s'ouvre.

8. Dans l'arborescence de la console, développez Configuration de l'ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de clé publique, puis sélectionnez Paramètres de demande de certificat automatique.

9. Cliquez avec le bouton droit sur Paramètres de demande de certificat automatique et sélectionnez Nouveau > Demande de certificat automatique.

10. Sur la page Welcome to the Automatic Certificate Request Setup Wizard, cliquez sur Next.

11. Sur la page Modèle de certificat, cliquez sur Ordinateur et cliquez sur Suivant.

12. Sur la page Fin de l'Assistant Configuration de la demande de certificat automatique, cliquez sur Terminer.

Le type de certificat Ordinateur apparaît maintenant dans le volet d'informations du composant logiciel enfichable Éditeur d'objets de stratégie de groupe.

13. Dans l'arborescence de la console, développez Configuration utilisateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de clé publique.

14. Dans le volet d'informations, double-cliquez sur Paramètres d'inscription automatique.

15. Choisissez Inscrire automatiquement les certificats et cochez la case Renouveler les certificats expirés, mettre à jour les certificats en attente et supprimer les certificats révoqués et Mettre à jour les certificats qui utilisent des modèles de certificats.

16. Click OK.

Configuration du certificat ACS 4.0

Configurer un certificat exportable pour ACS

Important : Le serveur ACS doit obtenir un certificat de serveur du serveur AC racine d'entreprise afin d'authentifier un client EAP-TLS WLAN.

Important : Assurez-vous que le Gestionnaire IIS n'est pas ouvert pendant le processus de configuration du certificat car il entraîne des problèmes avec les informations mises en cache.

1. Connectez-vous au serveur ACS avec un compte disposant des droits d'administrateur Enterprise.

2. Sur la machine ACS locale, pointez le navigateur sur le serveur de l'autorité de certification Microsoft à l'adresse http://IP-address-of-Root-CA/certsrv. Dans ce cas, l'adresse IP est 172.16.100.26.

3. Connectez-vous en tant qu'administrateur.

4. Choisissez Demander un certificat et cliquez sur Suivant.

5. Choisissez Demande avancée et cliquez sur Suivant.

6. Choisissez Créer et soumettre une demande à cette autorité de certification et cliquez sur Suivant.

Important : Cette étape s'explique par le fait que Windows 2003 ne permet pas les clés exportables et que vous devez générer une demande de certificat basée sur le certificat ACS que vous avez créé précédemment.

7. Dans Modèles de certificat, sélectionnez le modèle de certificat créé précédemment nommé ACS. Les options changent après avoir sélectionné le modèle.

8. Configurez le nom comme nom de domaine complet du serveur ACS. Dans ce cas, le nom du serveur ACS est cisco_w2003.wirelessdemo.local. Assurez-vous que le certificat du magasin de certificats de l'ordinateur local est coché et cliquez sur Soumettre.

9. Une fenêtre contextuelle s'affiche et vous avertit d'une violation potentielle des scripts. Cliquez sur Yes.

10. Cliquez sur Installer ce certificat.

11. Une fenêtre contextuelle s'affiche à nouveau et met en garde contre une violation potentielle des scripts. Cliquez sur Yes.

12. Après avoir cliqué sur Oui, le certificat est installé.

13. À ce stade, le certificat est installé dans le dossier Certificates. Pour accéder à ce dossier, choisissez Démarrer > Exécuter, tapez mmc, appuyez sur Entrée, puis choisissez Personnel > Certificats.

14. Maintenant que le certificat est installé sur l'ordinateur local (ACS ou cisco_w2003 dans cet exemple), vous devez générer un fichier de certificat (.cer) pour la configuration du fichier de certificat ACS 4.0.

15. Sur le serveur ACS (cisco_w2003 dans cet exemple), pointez le navigateur du serveur de l'Autorité de certification Microsoft sur http://172.16.100.26 /certsrv.

Installer le certificat dans le logiciel ACS 4.0

Procédez comme suit :

1. Sur le serveur ACS (cisco_w2003 dans cet exemple), pointez le navigateur sur le serveur Microsoft CA vers http://172.16.100.26 /certsrv.

2. Dans l'option Sélectionner une tâche, sélectionnez Télécharger un certificat CA, une chaîne de certificats ou une liste de révocation de certificats.

3. Choisissez la méthode de codage radio Base 64 et cliquez sur Télécharger le certificat CA.

4. Une fenêtre Avertissement de sécurité de téléchargement de fichier s'affiche. Click Save.

5. Enregistrez le fichier avec un nom tel que ACS.cer ou tout autre nom que vous souhaitez. N'oubliez pas ce nom car vous l'utilisez lors de la configuration de l'autorité de certification ACS dans ACS 4.0.

6. Ouvrez ACS Admin à partir du raccourci de bureau créé lors de l'installation.

7. Cliquez sur Configuration du système.

8. Cliquez sur Configuration du certificat ACS.

9. Cliquez sur Installer le certificat ACS.

10. Choisissez Use certificate from storage et saisissez le nom de domaine complet cisco_w2003.wirelessdemo.local (ou ACS.wirelessdemo.local si vous avez utilisé ACS comme nom).

11. Cliquez sur Submit.

12. Cliquez sur Configuration du système.

13. Cliquez sur Contrôle de service puis sur Redémarrer.

14. Cliquez sur Configuration du système.

15. Cliquez sur Configuration de l'authentification globale.

16. Cochez Allow EAP-TLS et toutes les cases en dessous.

17. Cliquez sur Soumettre + Redémarrer.

18. Cliquez sur Configuration du système.

19. Cliquez sur Configuration de l'autorité de certification ACS.

20. Dans la fenêtre Configuration de l'autorité de certification ACS, tapez le nom et l'emplacement du fichier *.cer créé précédemment. Dans cet exemple, le fichier *.cer créé est ACS.cer dans le répertoire racine c:\.

21. Tapez c:\acs.cer dans le champ du fichier de certificat CA et cliquez sur Soumettre.

22. Redémarrez le service ACS.

Configuration CLIENT pour EAP-TLS à l'aide de Windows Zero Touch

CLIENT est un ordinateur qui exécute Windows XP Professionnel avec SP2 qui agit en tant que client sans fil et obtient l'accès aux ressources intranet via le point d'accès sans fil. Suivez les procédures de cette section afin de configurer CLIENT en tant que client sans fil.

Installation et configuration de base

Procédez comme suit :

1. Connectez le CLIENT au segment de réseau intranet à l’aide d’un câble Ethernet connecté au commutateur.

2. Sur CLIENT, installez Windows XP Professionnel avec SP2 en tant qu'ordinateur membre nommé CLIENT sur le domaine wirelessdemo.local.

3. Installer Windows XP Professionnel avec SP2. Ceci doit être installé afin d'avoir la prise en charge EAP-TLS et PEAP.

Remarque : Le pare-feu Windows est automatiquement activé dans Windows XP Professionnel avec SP2. N'éteignez pas le pare-feu.

Configuration de la connexion réseau sans fil

Procédez comme suit :

1. Déconnectez-vous, puis ouvrez une session à l'aide du compte WirelessUser du domaine wirelessdemo.local.

Remarque : mettez à jour les paramètres de stratégie de groupe de configuration de l'ordinateur et de l'utilisateur et obtenez immédiatement un certificat d'ordinateur et d'utilisateur pour l'ordinateur client sans fil, en tapant gpupdate à une invite de commandes. Sinon, lorsque vous vous déconnectez, puis que vous vous connectez, il exécute la même fonction que gpupdate. Vous devez être connecté au domaine en vous connectant via le câble.

Remarque : afin de valider que le certificat est installé automatiquement sur le client, ouvrez le certificat MMC et vérifiez que le certificat WirelessUser est disponible dans le dossier Certificats personnels.

2. Choisissez Démarrer > Panneau de configuration, double-cliquez sur Connexions réseau, puis cliquez avec le bouton droit sur Connexion réseau sans fil.

3. Cliquez sur Propriétés, accédez à l'onglet Réseaux sans fil et assurez-vous que Windows utilisateur pour configurer mes paramètres réseau sans fil est coché.

4. Cliquez sur Add.

5. Accédez à l'onglet Association et tapez Employee dans le champ Network name (SSID).

6. Assurez-vous que le chiffrement des données est défini sur WEP et que la clé est fournie automatiquement est cochée.

7. Accédez à l'onglet Authentification.

8. Validez que le type EAP est configuré pour utiliser Smart Card ou un autre certificat. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le dans le menu déroulant.

9. Si vous voulez que l'ordinateur soit authentifié avant la connexion (ce qui permet l'application de scripts de connexion ou de politiques de groupe), choisissez l'option Authentifier en tant qu'ordinateur lorsque des informations d'ordinateur sont disponibles.

10. Cliquez sur Properties.

11. Vérifiez que les cases de cette fenêtre sont cochées.

12. Cliquez trois fois sur OK.

13. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de connexion au réseau sans fil dans Systray, puis cliquez sur Afficher les réseaux sans fil disponibles.

14. Cliquez sur le réseau sans fil Employé et cliquez sur Connexion.

Ces captures d'écran indiquent si la connexion s'est terminée correctement.

15. Une fois l'authentification réussie, vérifiez la configuration TCP/IP de la carte sans fil à l'aide de Connexions réseau. Il doit avoir une plage d'adresses de 172.16.100.100-172.16.100.254 à partir de la portée DHCP ou de la portée créée pour les clients sans fil.

16. Afin de tester la fonctionnalité, ouvrez un navigateur et accédez à http://wirelessdemoca (ou l'adresse IP du serveur AC d'entreprise).

Informations connexes

- Exemple de configuration de l'authentification EAP avec des contrôleurs de réseau local sans fil (WLC)

- Guide de configuration du contrôleur LAN sans fil

- Exemple de configuration de base d'un contrôleur LAN sans fil et d'un point d'accès léger

- Exemple de configuration de réseaux VLAN sur des contrôleurs de réseau local sans fil

- Exemple de configuration de réseaux VLAN de groupe de points d'accès avec des contrôleurs de réseau local sans fil

- Support et documentation techniques - Cisco Systems