Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Limite de client sur un WLC

Configurer

Configurer le WLC

Vérifier

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment régler une limite au nombre de clients qui peuvent se connecter au WLAN dans un réseau sans fil unifié Cisco (CUWN).

Conditions préalables

Exigences

Assurez-vous d'avoir des connaissances de base sur le réseau sans fil unifié Cisco (CUWN) avant d'essayer cette configuration :

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Contrôleur LAN sans fil (WLC) 4400 qui exécute la version 7.0.116.0 du microprogramme

- 1131 Point d'accès léger (LAP)

- Adaptateurs client LAN sans fil 802.11a/b/g exécutant la version logicielle 4.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Limite de client sur un WLC

Chacune des plates-formes WLC a une limite supérieure sur le nombre de clients WLAN qu'elles prennent en charge. Ce tableau montre la limite supérieure pour les différentes plates-formes de contrôleur :

Plate-forme WLC

Nombre maximal de clients

Contrôleur de la gamme Cisco 2100

350

Contrôleur de la gamme Cisco 2500

500

Contrôleur Cisco 4400

5000

Contrôleur Cisco 5500

7000

Contrôleur Cisco Flex 7500

20000

WiSM2

10 000

Pour donner plus de contrôle, le WLC fournit également la possibilité de définir le nombre de clients qui se connectent à chaque WLAN. Cette fonctionnalité est utile dans les cas où vous souhaitez limiter le nombre de clients (par exemple, des clients invités) qui se connectent au réseau, et elle garantit également que la bande passante WLAN est utilisée efficacement dans le réseau.

Par défaut, cette valeur est définie sur 0, ce qui signifie qu'il n'y a aucune restriction sur le nombre de clients qui peuvent se connecter au WLAN.

Remarque : actuellement, vous ne pouvez pas limiter le nombre de clients qui se connectent à un LAP. Certains des LAP ont des limites sur l'association des clients. Pour plus d'informations sur ceci est disponible dans la section Limites d'association de client pour les points d'accès légers du guide de configuration de WLC.

La section suivante décrit comment configurer le nombre maximal de clients sur un WLAN.

Configurer

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Dans cet exemple de configuration, un LAP est enregistré sur un WLC. Deux WLAN sont configurés (LAP1 et LAP2) auxquels les utilisateurs se connectent. Cet exemple décrit comment configurer ces WLAN de telle sorte qu'à tout moment, WLAN LAP1 accepte seulement 25 clients et WLAN LAP2 accepte 50 associations de clients.

Configurer le WLC

Cette procédure suppose que les réseaux locaux sans fil (LAP1 et LAP2) sont déjà configurés et décrit comment activer la fonctionnalité de nombre maximal de clients sur ces réseaux locaux sans fil.

1. Depuis l'interface graphique du WLC, cliquez sur WLAN.

La page WLANs s'affiche. Cette page répertorie les WLAN qui sont configurés sur le WLC.

2. Cliquez sur WLAN ID 1 afin de sélectionner le WLAN LAP1. La page WLAN Edit s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet Advanced.

4. Saisissez le nombre maximal de clients autorisés dans le champ Nombre maximal de clients autorisés. Cet exemple utilise 25 pour LAP1.

5. Répétez ces étapes pour le LAP2 WLAN et configurez la limite maximale autorisée de client à 50.

Remarque : pour effectuer cette configuration via l'interface de ligne de commande du WLC, utilisez cette commande : config wlan max-associated-clients max-clients <wlanid>

Vérifier

Vous pouvez utiliser la commande show wlan <wlan id> pour vérifier la configuration comme indiqué dans cet exemple de code :

(Cisco Controller) >show wlan 1

WLAN Identifier.................................. 1

Profile Name..................................... LAP1

Network Name (SSID).............................. LAP1

Status........................................... Enabled

MAC Filtering.................................... Disabled

Broadcast SSID................................... Disabled

AAA Policy Override.............................. Disabled

Network Admission Control

Radius-NAC State............................... Disabled

SNMP-NAC State................................. Disabled

Quarantine VLAN................................ 0

Maximum number of Associated Clients............. 25

Number of Active Clients......................... 0

Exclusionlist Timeout............................ 60 seconds

Session Timeout.................................. 1800 seconds

CHD per WLAN..................................... Enabled

Webauth DHCP exclusion........................... Disabled

Interface........................................ vlan50

Multicast Interface.............................. Not Configured

Informations connexes

- Référence des commandes du contrôleur LAN sans fil Cisco, version 7.0.116.0

- Guide de configuration du contrôleur LAN sans fil Cisco, version 7.0.116.0

- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems