Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configurer (Prime Infrastructure 2.2 et versions antérieures)

Configuration SNMP v2 sur un commutateur

IUG

CLI

Configuration SNMP v3 sur un commutateur

CLI

Prime Infrastructure

SNMP v2

SNMP v3

Configurer (Prime Infrastructure 3.x et versions ultérieures)

Configuration SNMP sur un commutateur (Denali 16.x)

IUG

Configuration SNMP v2 de l'interface utilisateur graphique sur un commutateur (Denali 16.x)

Configuration de CLI SNMP v2 sur un commutateur (Denali 16.x)

Configuration SNMP v3 de l'interface utilisateur graphique sur un commutateur (Denali 16.x)

Configuration de CLI SNMP v3 sur un commutateur (Denali 16.x)

Prime Infrastructure

SNMP v2

SNMP v3

Vérification

Configuration SNMP v2 sur un commutateur (Cisco IOS-XE)

Configuration SNMP v3 sur un commutateur (Cisco IOS-XE)

Infrastructure Prime (2.2 et versions antérieures)

Configuration SNMP v2 sur un commutateur (Denali 16.x)

Configuration SNMP v3 sur un commutateur (Denali 16.x)

Prime Infrastructure

Dépannage

À partir de l'accès convergent

De Prime Infrastructure

Introduction

Ce document décrit comment ajouter l'accès convergent (5760/3850/3650) à Prime Infrastructure avec SNMP (Simple Network Management Protocol) v2 et v3.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Accès convergé (5760/3850/3650) Cisco IOS® Version 3.3.x et ultérieure ou Denali 16.x

- Prime Infrastructure Version 2.0 ou ultérieure

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurer (Prime Infrastructure 2.2 et versions antérieures)

Configuration SNMP v2 sur un commutateur

IUG

Choisissez Configuration > Controller > Management > SNMP > Communities > New.

CLI

Sélectionnez ces commandes :

conf t

snmp-server community V2Community RW

Configuration SNMP v3 sur un commutateur

CLI

Sélectionnez ces commandes :

conf t

snmp-server group V3Group v3 auth read V3Read write V3Write

snmp-server user V3User V3Group v3 auth sha Password1 priv aes 128 Password1

snmp-server view V3Read iso included

snmp-server view V3Write iso included

snmp-server host 10.201.234.170 version 3 auth V3User

snmp-server enable traps

Prime Infrastructure

Note: Utilisez la vue Cycle de vie.

Choisissez Operate > Device Work Center > Add Device.

SNMP v2

SNMP v3

Note: Si les paramètres Telnet/Secure Shell ne sont pas entrés, Prime Infrastructure ne collectera pas d'inventaire auprès du commutateur.

Configurer (Prime Infrastructure 3.x et versions ultérieures)

Configuration SNMP sur un commutateur (Denali 16.x)

IUG

Choisissez General Settings > Management > SNMP.

Activez SNMP.

Configuration SNMP v2 de l'interface utilisateur graphique sur un commutateur (Denali 16.x)

Configuration de CLI SNMP v2 sur un commutateur (Denali 16.x)

Sélectionnez ces commandes :

conf t

snmp-server community V2Community RW

Configuration SNMP v3 de l'interface utilisateur graphique sur un commutateur (Denali 16.x)

Configuration de CLI SNMP v3 sur un commutateur (Denali 16.x)

Sélectionnez ces commandes :

conf t

snmp-server user V3user V3Group v3 auth sha Password1 priv aes 128 Password1

snmp-server view V3Read iso included

snmp-server view V3Write iso included

snmp-server host 10.201.236.107 version 3 auth V3user

snmp-server enable traps

Prime Infrastructure

SNMP v2

SNMP v3

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

Certaines commandes d’affichage (« show ») sont offertes par l’outil « Cisco CLI Analyzer » réservé aux clients inscrits. Utilisez cet outil pour obtenir une analyse des rapports produits par ces commandes.

Configuration SNMP v2 sur un commutateur (Cisco IOS-XE)

Entrez cette commande :

5760-79b#show snmp community

Community name: V2Community

Community Index: V2Community

Community SecurityName: V2Community

storage-type: nonvolatile        active

Configuration SNMP v3 sur un commutateur (Cisco IOS-XE)

Sélectionnez ces commandes :

5760-79b#show snmp user

User name: V3User

Engine ID: 80000009030068BC0C5A8F80

storage-type: nonvolatile        active

Authentication Protocol: SHA

Privacy Protocol: AES128

Group-name: V3Group

5760-79b#show snmp group

groupname: V3Group                          security model:v3 auth

contextname: <no context specified>         storage-type: nonvolatile

readview : V3Read                           writeview: V3Write

notifyview: <no notifyview specified>

row status: active

Note: L'interface de ligne de commande est préférée à l'interface utilisateur graphique pour la configuration SNMP v3 sur l'accès convergé pour certains problèmes connus qui sont traités dans l'ID de bogue Cisco CSCuo52406.

Infrastructure Prime (2.2 et versions antérieures)

Configuration SNMP v2 sur un commutateur (Denali 16.x)

Entrez cette commande :

polaris-3850#show snmp community

Community name: v2community

Community Index: v2community

Community SecurityName: v2community

storage-type: nonvolatile     active

Configuration SNMP v3 sur un commutateur (Denali 16.x)

Sélectionnez ces commandes :

polaris-3850#show snmp user

User name: v3user

Engine ID: 80000009030068BC0C5A8F80

storage-type: nonvolatile        active

Authentication Protocol: SHA

Privacy Protocol: AES128

Group-name: V3Group

polaris-3850#show snmp group

groupname: V3Group                          security model:v3 auth

contextname: <no context specified>         storage-type: nonvolatile

readview : V3Read                           writeview: V3Write

notifyview: <no notifyview specified>

row status: active

Prime Infrastructure

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

À partir de l'accès convergent

La commande show logging affiche les paquets actifs envoyés à l'adresse IP de Prime Infrastructure à partir du WLC.

Sélectionnez ces commandes :

polaris-3850#debug snmp packets

Polaris-3850#show logging

entPhysicalEntry.7.2042 = Gi2/0/1

*Jun 10 15:58:51.817: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

*Jun 10 15:58:51.819: SNMP: Packet received via UDP from 10.201.236.107 on Vlan1105

*Jun 10 15:58:51.825: SNMP: Get-bulk request, reqid 945449769, nonrptr 0, maxreps 10

Jun 10 15:58:51.904: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

*Jun 10 15:58:51.927: SNMP: Packet received via UDP from 10.201.236.107 on Vlan1105

*Jun 10 15:58:51.928: SNMP: Get-bulk request, reqid 945449775, nonrptr 0, maxreps 10

entPhysicalEntry.7.2062 = NULL TYPE/VALUE

*Jun 10 15:58:51.931: SNMP: Response, reqid 945449775, errstat 0, erridx 0

entPhysicalEntry.7.2063 = Gi2/0/22

entPhysicalEntry.7.2064 = Gi2/0/23

entPhysicalEntry.7.2065 = Gi2/0/24

entPhysicalEntry.7.2066 = Switch 2 FRU Uplink Module 1

--More--          entPhysicalEntry.7.2067 = Gi2/1/1 Container

entPhysicalEntry.7.2068 = Gi2/1/2 Container

entPhysicalEntry.7.2069 = Te2/1/3 Container

entPhysicalEntry.7.2070 = Te2/1/4 Container

entPhysicalEntry.8.1 = V01

*Jun 10 15:58:51.951: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

*Jun 10 15:58:51.974: SNMP: Packet received via UDP from 10.201.236.107 on Vlan1105

*Jun 10 15:58:51.975: SNMP: Get-bulk request, reqid 945449777, nonrptr 0, maxreps 10

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3 = NULL TYPE/VALUE

*Jun 10 15:58:51.978: SNMP: Response, reqid 945449777, errstat 0, erridx 0

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3.2008 = 28

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3.2009 = 40

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3.2010 = 44

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.6.2008 = 1

--More--         *Jun 10 15:58:52.001: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

De Prime Infrastructure

SNMPWALK entre les périphériques.

Sélectionnez ces commandes :

PrimeInfrastructurejoker/admin# shell

Enter shell access password :

Starting bash shell ...

ade # snmpwalk -v2c -c v2community 10.201.234.36 sysUpTime

DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (238833753) 27 days, 15:25:37.53

v2community = snmp community

10.201.234.36 = IP WLC

Ceci est le résultat si l'accessibilité est présente :

DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Horaires : xx.xxx