Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Conventions

Procédure

Informations connexes

Introduction

Ce document explique la procédure correctement pour copier et charger le microcode pour le système (P2MP) point-à-multipoint. Notez l'emplacement par défaut pour ce microcode de sorte que vous puissiez le charger correctement si placé ailleurs.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Réseaux Sans fil

- Utilisation de ligne de commande

Assurez-vous que vous avez accès de privileged exec (« activé ») sur le routeur que vous voulez examiner.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Les Produits uBR7223, uBR7246 et uBR7246VXR

- Toute version du logiciel de Cisco IOS® qui prend en charge le sans fil fixe P2MP

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Procédure

Voici une démonstration de la procédure pour copier et charger le microcode. Afin d'exécuter cette procédure, vous devez avoir favorisé (ou « activé ») l'accès au routeur.

HEADEND#show microcode

Microcode images for downloadable hardware

HW Type      Microcode image names

------------------------------------------

cwrhe  default    slot0:/rhe02-05

!--- Note the default location

cwrsu  default    flash:/rsu02-05

!--- Note the default location

HEADEND#dir slot0:

Directory of slot0:/

No files in directory

20578304 bytes total (20578304 bytes free)

HEADEND#copy tftp slot0:

Address or name of remote host [171.68.191.135]?

Source filename [rhe03-00.bin]?

Destination filename [rhe03-00.bin]? rhe03-00

Accessing tftp://171.68.191.135/rhe03-00.bin...

Loading rhe03-00.bin from 171.68.191.135 (via FastEthernet0/0): !!!

Expanding slot1:rhe03-00/fir.001 (766041

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/crx.001 (219045

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/ctx.001 (219052

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!CCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/txdsp.001 (318334

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/rxdsp.001 (167064

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/dsprx.000 (262240

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/pic-idu.000 (12868 bytes): !!!!

[OK - 1971200/3942400 bytes]

1971200 bytes copied in 2234.512 secs (882 bytes/sec)

HEADEND#sh slot0:

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown 61000000   20084    8      1 Feb 12 2001 17:03:09

rhe03-00

2   .. unknown 57C14CB9   DB160   16 766041 Feb 12 2001 17:03:09

rhe03-00/fir.001

3   .. unknown 74E959EE  110988   16 219045 Feb 12 2001 17:18:58

rhe03-00/crx.001

4   .. unknown D59E0290  1461B4   16 219052 Feb 12 2001 17:22:11

rhe03-00/ctx.001

5   .. unknown 705F8AF2  193DB4   18 318334 Feb 12 2001 17:26:42

rhe03-00/txdsp.001

6   .. unknown 5E530E71  1BCACC   18 167064 Feb 12 2001 17:32:39

rhe03-00/rxdsp.001

7   .. unknown A36CE2D4  1FCBAC   18 262240 Feb 12 2001 17:35:56

rhe03-00/dsprx.000

8   .. unknown E0C4F73B  1FFE70   20  12868 Feb 12 2001 17:40:07

rhe03-00/pic-idu.000

18612624 bytes available (1965680 bytes used)

HEADEND#dir slot0:

Directory of slot0:/

1  -rw-    1   Feb 12 2001 17:03:09  rhe03-00

2  -rw-      766041   Feb 12 2001 17:03:09  rhe03-00/fir.001

3  -rw-      219045   Feb 12 2001 17:18:58  rhe03-00/crx.001

4  -rw-      219052   Feb 12 2001 17:22:11  rhe03-00/ctx.001

5  -rw-      318334   Feb 12 2001 17:26:42  rhe03-00/txdsp.001

6  -rw-      167064   Feb 12 2001 17:32:39  rhe03-00/rxdsp.001

7  -rw-      262240   Feb 12 2001 17:35:56  rhe03-00/dsprx.000

8  -rw-       12868   Feb 12 2001 17:40:07  rhe03-00/pic-idu.000

20578304 bytes total (18612624 bytes free)

Informations connexes

- Page de support de Produits Sans fil

- Page de support de la technologie sans fil

- Support et documentation techniques - Cisco Systems