Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Dépannage des commandes

Informations connexes

Introduction

Ce document présente un exemple de configuration dans laquelle un hôte distant se connecte à X.25 via un réseau TCP (Transmission Control Protocol) sur une ligne commutée RTPC (Public Switched Telephone Network). L’hôte n’envoie ni ne reçoit aucun paquet X.25. Cependant, le routeur distant auquel il se connecte agit comme assembleur/désassembleur de paquets X.25 (PAD) et encapsule et décapsule les paquets X.25 pour l'hôte.

Remarque : On parle de « pavé inverse », car l'appel X25 ne peut être établi que du périphérique X25 (serveur) à l'hôte asynchrone, et non l'inverse. Le pavé de transfert nécessite une configuration différente.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les améliorations apportées aux fonctionnalités liées à l'PAD que nous pouvons utiliser dans les services de traduction de protocole ont été introduites dans le logiciel Cisco IOS® Version 11.2.

Les plates-formes suivantes prennent en charge les améliorations PAD :

- Routeurs de la gamme Cisco 2500

- Routeurs de la gamme Cisco 26xx

- Routeurs de la gamme Cisco 36xx

- Routeurs Cisco 4000

- Routeurs Cisco 4500

- Routeurs Cisco 4700

- Routeurs de la gamme Cisco AS5200

- Routeurs de la gamme Cisco 7000

- Routeurs de la gamme Cisco 7200

- Routeurs de la gamme Cisco 7500

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Informations générales

Le protocole PAD sur X.25 sur TCP (XOT) active les appels PAD vers des destinations qui ne sont pas accessibles via les interfaces X.25 physiques, mais via des tunnels TCP. Cette fonction active les appels PAD provenant d'un routeur sur une liaison IP pour atteindre un périphérique X.25. Le PAD sur XOT permet également d'accepter les connexions XOT entrantes à partir d'une liaison IP en tant que connexions PAD ou de traduction de protocole sur le routeur local.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

Routeur distant

Current configuration:

!

version 12.0

service pad from-xot

!---used for allowing incoming xot to pad connection

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

!OPTIONAL

x29 profile default 2:0, 4:1, 15:0, 7:21

!---apply customized x29 profile as default to all incoming connections

!

hostname Remote

!

memory-size iomem 25

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

x25 routing

!

interface Serial0

ip address 10.10.100.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial1

ip address 10.10.175.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0

ip address 10.10.10.42 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

no ip http server

!

x25 route ^100 xot 10.10.100.1

x25 host remote 250

!---map the x25 address of 25099 to the router's

hostname

!

line con 0

no exec

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

!---to async host

no exec

modem InOut

rotary 99

!---enable reverse PAD

transport input pad

flowcontrol hardware

line vty 0 4

login local

!

Routeur principal

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Main

!

!

memory-size iomem 25

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

x25 routing

!

!

!

interface Serial0

ip address 10.10.100.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

clockrate 800000

!

interface Serial1

no ip directed-broadcast

encapsulation x25 dce

x25 address 150

clockrate 56000

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

no ip http server

!

x25 route ^250 xot 10.10.100.2

x25 route ^100 interface Serial1

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login local

!

no scheduler allocate

end

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Remarque : avant d'émettre des commandes debug, reportez-vous à Informations importantes sur les commandes de débogage.

- debug x25 events - Affiche des informations sur tout le trafic X.25 ou une classe de service X.25 spécifique.

- debug pad - Affiche les messages de débogage pour toutes les connexions PAD.

Le résultat de débogage suivant s'affiche pour un appel X.25 réussi du serveur vers l'hôte. Nous avons exécuté ces commandes de débogage sur le routeur distant.

Remote#debug x25 events

Remote#debug pad

WORKING CALL

2d01h: pad_ctxt_up: id 808D6F18, reason 80742B9C (event 0, impetus 10)

2d01h: [10.10.100.1,11042/10.10.100.2,1998]: XOT I P/Inactive Call (20) 8

lci 1

2d01h:   From (5): 10006 To (5): 25099

2d01h:   Facilities: (6)

2d01h:     Packet sizes: 128 128

2d01h:     Window sizes: 2 2

2d01h:   Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

2d01h: PAD: incoming call to 25099 on line 5 CUD length 4

2d01h: PAD: Creating TTY daemon on tty5 for vc 1

2d01h: [10.10.100.1,11042/10.10.100.2,1998]: XOT O P3 Call Confirm (5) 8

lci 1

2d01h:   From (0):  To (0):

2d01h:   Facilities: (0)

2d01h: PAD5: Call completed

2d01h: PAD5: Output X29 packet type 4 (Read X.3 param) len 1

2d01h: PAD5: Control packet received.

2d01h: PAD5: Input X29 packet type 0 (Parameter indication) len 45

1:1, 2:1, 3:2, 4:0, 5:0, 6:5, 7:2,

8:0, 9:0, 10:0, 11:14, 12:1, 13:4, 14:0, 15:1,

16:8, 17:24, 18:18, 19:2, 20:255, 21:7, 22:0,

2d01h: PAD5: Setting ParamsIn, length 44

2d01h: PAD5: Output X29 packet type 6 (Set and Read) len 9 2:0, 4:1,

15:0,7:21,

2d01h: PAD5: Control packet received.

2d01h: PAD5: Input X29 packet type 0 (Parameter indication) len 9 2:0,

4:1, 15:0, 7:21,

Informations connexes

- Conseils techniques X.25

- Support technique - Cisco Systems