Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Horloge

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Sur le routeur asj3640-1

Sur le routeur asj3640-2

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour connecter et tester une connexion T1 avec deux routeurs Cisco 3640 dos à dos.

Dans cet exemple de configuration, nous avons configuré le routeur Cisco asj3640-1 avec la source d'horloge définie sur interne. Cela signifie que le fournisseur de services ou la compagnie de téléphone (telco) ne fournit pas l'horloge, de sorte que le T1 doit dériver l'horloge en interne, et est le « maître » dans ce cas. Nous devons également configurer tous les autres périphériques directement connectés à ce T1 pour obtenir la synchronisation du maître (routeur cisco asj3640-1) et agir en tant qu'« esclaves ». Dans notre configuration, l'esclave est le routeur Cisco asj3640-2.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Logiciel Cisco IOS® Version 11.3(10)T sur asj3640-1. Nous utilisons ici le module de réseau NM-1CT1-CSU.

- Logiciel Cisco IOS Version 12.2(1) sur asj3640-2. Nous utilisons ici le module de réseau NM-2CT1-CSU.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Informations générales

Horloge

La synchronisation est une fonction importante dans les réseaux T1. La synchronisation fait référence à la synchronisation et à la synchronisation de l'opérateur T1. La synchronisation est codée dans le signal de données transmis et est utilisée pour assurer la synchronisation sur l'ensemble du réseau. Dans une situation typique, un côté de la T1 fournit l'horloge maître et l'autre est un esclave de l'horloge maître.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Figure 1 - Diagramme de réseau

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- asj3640-1

- asj3640-2

asj3640-1

asj3640-1#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

!

hostname asj3640-1

!

!

controller T1 1/0

framing esf

clock source internal

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1 speed 64

!

!

interface Serial1/0:1

ip address 10.10.10.1 255.255.255.192

encapsulation ppp

!

interface Ethernet2/0

ip address 171.68.186.116 255.255.255.240

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 60 0

login

!

end

asj3640-2

asj3640-2#show running-config

Building configuration...

!

version 12.2

!

hostname asj3640-2

!

!

controller T1 1/0

framing esf

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1 speed 64

!

controller T1 1/1

shutdown

!

interface Serial1/0:1

ip address 10.10.10.2 255.255.255.192

encapsulation ppp

!

interface Ethernet2/0

ip address 171.68.186.117 255.255.255.240

!

!

line con 0

transport input none

line 1 18

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show interfaces serial : affiche des informations sur une interface série.

- show controllers : affiche des informations sur un périphérique de port physique.

- show diag : affiche les statistiques environnementales et l'état des diagnostics de mise sous tension.

Voici le résultat de ces commandes entrées sur les périphériques représentés à la figure 1. Ce résultat montre que le réseau fonctionne correctement.

Sur le routeur asj3640-1

asj3640-1#show interfaces serial 1/0:1

Serial1/0:1 is up, line protocol is up

Hardware is DSX1

Internet address is 10.10.10.1/26

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:02, output 00:00:02, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/2 (size/max/drops); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

56408 packets input, 3194092 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

52431 packets output, 1988028 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Timeslot(s) Used:1, Transmitter delay is 0 flags

asj3640-1#show controllers t1

T1 1/0 is up.

T1 with CSU interface.

Cable Length is LONG, Rcv gain is 36 db and Tx gain is 0 db.

No alarms detected.

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Internal.

Data in current interval (765 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

asj3640-1#show diag

Slot 1:

CT1 (CSU) port adapter, 1 port

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

Hardware revision 1.1           Board revision A0

Serial number     5706080       Part number    800-01228-03

Test history      0x0           RMA number     00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 26 01 01 00 57 11 60 50 04 CC 03 00 00 00 00

0x30: 50 00 00 00 97 10 11 17 FF FF FF FF FF FF FF FF

Sur le routeur asj3640-2

asj3640-2#show interfaces serial 1/0:1

Serial1/0:1 is up, line protocol is up

Hardware is DSX1

Internet address is 10.10.10.2/26

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:03, output 04:23:19, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 1d20h

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 8

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 48 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

34363 packets input, 1305984 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

37049 packets output, 2090260 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Timeslot(s) Used:1, Transmitter delay is 0 flags

asj3640-2#show controllers t1

T1 1/0 is up.

Applique type is Channelized T1

Cablelength is long gain36 0db

No alarms detected.

alarm-trigger is not set

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.

Data in current interval (557 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 1 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 1 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

asj3640-2#show diag

Slot 1:

CT1 (CSU) Port adapter, 2 ports

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

EEPROM contents at hardware discovery:

Hardware revision 1.1           Board revision B0

Serial number     16809907      Part number    800-01229-04

Test history      0x0           RMA number     00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 27 01 01 01 00 7F B3 50 04 CD 04 00 00 00 00

0x30: 58 00 00 00 99 11 02 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Accès aux pages d'assistance technologique

- Support technique - Cisco Systems