Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Produits connexes

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Exemple de résultat de show

Dépannage

Ressources de dépannage

Dépannage des commandes

Exemple de sortie de débogage

Informations connexes

Introduction

Le protocole MLP (Multilink PPP) équilibre la charge sur les interfaces de numérotation, telles que les interfaces RNIS, synchrones et asynchrones. MLP divise les paquets et envoie les fragments sur des circuits parallèles. De cette manière, MLP améliore le débit et réduit la latence entre les systèmes. MLP fournit une méthode pour fractionner, recombiner et séquencer des datagrammes sur plusieurs liaisons de données logiques. MLP permet aux paquets de se fragmenter et aux fragments d'être envoyés simultanément sur plusieurs liaisons point à point vers la même adresse distante.

Ce document illustre une connexion multiliaison entre les interfaces série via la configuration de modèle virtuel.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Logiciel Cisco IOS® version 11.2 ou ultérieure.

- Deux routeurs Cisco 2503, dotés chacun de deux interfaces série WAN. Ces routeurs exécutent le logiciel Cisco IOS Version 12.2(7b).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Produits connexes

Cette configuration peut également être utilisée avec les versions de matériel et de logiciel suivantes .

- Deux routeurs qui ont deux interfaces série WAN. Vous pouvez utiliser des interfaces série WIC-1T, WIC-2T et WAN fixes.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Les routeurs Montecito et Goleta sont connectés dos à dos via les interfaces Serial0 et Serial1. Cette configuration utilise un modèle virtuel de chaque côté, le protocole PPP (Multilink Point-to-Point Protocol), ainsi que des ponts et routes IP et IPX entre les routeurs.

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Montecito

- Goleta

Montecito

Montecito#write terminal

Building configuration...

Current configuration : 945 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Montecito

!

boot system flash c2500-d-l.122-7b.bin

no logging buffered

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

!

multilink virtual-template 1

!--- Applies the virtual interface template to the multilink bundle. !--- All multilink calls have virtual-access interfaces cloned !--- from virtual-template 1.

!

ipx routing 0000.0c31.aac2

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

ipx network BEEF

!

interface Ethernet0

no ip address

shutdown

!

!

!--- Virtual-template is a logical interface that creates virtual access !--- interfaces dynamically, and applies them to physical serial interfaces.

interface Virtual-Template1

!--- Assumes the IP & IPX address of Loopback0.

ip unnumbered Loopback0

ipx ppp-client Loopback0

ppp multilink

!--- Enables Multilink PPP on the interface.

bridge-group 1

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no fair-queue

!--- Enables Multilink PPP on the interface.

ppp multilink

!

interface Serial1

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no fair-queue

!--- Enables Multilink PPP on the interface.

ppp multilink

!

interface BRI0

no ip address

shutdown

!

no ip classless

!

bridge 1 protocol ieee

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Goleta

Goleta#write terminal

Building configuration...

Current configuration : 960 bytes

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Goleta

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

!

!--- Applies the virtual interface template to the multilink bundle. !--- Skip this step for ISDN or dialer interfaces.

multilink virtual-template 1

ipx routing 0000.0c47.4e9a

!

!

!

interface Loopback0

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

ipx network BEEF

!

interface Ethernet0

no ip address

shutdown

!

!--- Virtual-template is a logical interface that Creates virtual access !--- interfaces dynamically and applies them to physical serial interfaces.

interface Virtual-Template1

!--- Assumes the IP & IPX address of Loopback0.

ip unnumbered Loopback0

ipx ppp-client Loopback0

!

!--- Enables Multilink PPP on the interface.

ppp multilink

bridge-group 1

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

clockrate 1000000

!

!--- Enables Multilink PPP on the interface.

ppp multilink

!

interface Serial1

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

clockrate 1000000

!

!--- Enables Multilink PPP on the interface.

ppp multilink

!

interface BRI0

no ip address

shutdown

!

ip classless

!

bridge 1 protocol ieee

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

end

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

- show ppp multilink : affiche des informations sur les ensembles multiliaison actifs. Utilisez cette commande pour vérifier la connexion multiliaison.

- show interface virtual-access - affiche l'état, les données de trafic et les informations de configuration d'une interface d'accès virtuelle spécifique.

- show interface serial : vous permet de résoudre les problèmes liés à l'interface série.

Exemple de résultat de show

Commandes show sur Montecito après la connexion

Montecito#show interface virtual-access 1

Virtual-Access1 is up, line protocol is up

Hardware is Virtual Access interface

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (10.1.1.1)

MTU 1500 bytes, BW 3088 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open, multilink Open

Open: BRIDGECP, IPCP, IPXCP

Last input 00:00:00, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:02:09

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

22 packets input, 743 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

8 packets output, 124 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Montecito#show interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open, multilink Open

Last input 00:00:00, output 00:00:06, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 02:04:30

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

3320 packets input, 107170 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

1483 packets output, 24622 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 6 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

8 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

Montecito#show interface serial 1

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open, multilink Open

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 02:04:32

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

3320 packets input, 107161 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

1482 packets output, 24646 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 6 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

8 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

Montecito#show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is Goleta

Bundle up for 00:01:39

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0x3D received sequence, 0xB sent sequence

Member links: 2 (max not set, min not set)

Serial1, since 00:01:40, last rcvd seq 00003C

Serial0, since 00:01:39, last rcvd seq 00003B

Montecito#show bridge group

Bridge Group 1 is running the IEEE compatible Spanning Tree protocol

Port 10 (Virtual-Access1) of bridge group 1 is forwarding

Port 9 (Virtual-Template1) of bridge group 1 is down

Montecito#

Commandes show sur Goleta après la connexion

Goleta#show interface virtual-access 1

Virtual-Access1 is up, line protocol is up

Hardware is Virtual Access interface

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (192.168.10.2)

MTU 1500 bytes, BW 3088 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open, multilink Open

Open: BRIDGECP, IPCP, IPXCP

Last input 00:00:10, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:02:18

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

4 packets input, 52 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

28 packets output, 892 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Goleta#show interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open, multilink Open

Last input 01:52:28, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 02:55:09

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

2364 packets input, 41972 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

4465 packets output, 134689 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 148 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

294 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

Goleta#show interface serial 1

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open, multilink Open

Last input 01:52:38, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 02:55:18

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

2366 packets input, 42030 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

4472 packets output, 134930 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 147 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

289 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

Goleta#sh ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is Montecito

Bundle up for 00:01:35

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0xB received sequence, 0x3B sent sequence

Member links: 2 (max not set, min not set)

Serial0, since 00:01:36, last rcvd seq 00000A

Serial1, since 00:01:35, last rcvd seq 000009

Goleta#show bridge group

Bridge Group 1 is running the IEEE compatible Spanning Tree protocol

Port 10 (Virtual-Access1) of bridge group 1 is forwarding

Port 9 (Virtual-Template1) of bridge group 1 is down

Dépannage

Utilisez cette section pour dépanner votre configuration.

Ressources de dépannage

Utilisez ces ressources de dépannage selon les besoins :

- Dépannage des problèmes de ligne série

- Connexions dos à dos HDLC

- Dépannage des lignes louées

Dépannage des commandes

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Remarque : Consulter les renseignements importants sur les commandes de débogage avant d’utiliser les commandes de débogage.

- debug ppp negotiation : indique si un client passe la négociation PPP. Vérifie également la négociation d'adresse.

- debug ppp authentication : indique si un client passe l'authentification. Utilisez cette commande si vous utilisez le logiciel Cisco IOS Version 11.2 ou ultérieure.

- debug ppp chap : indique si un client passe l'authentification. Utilisez cette commande si vous utilisez une version du logiciel Cisco IOS antérieure à la version 11.2.

- debug ppp error : affiche les erreurs de protocole et les statistiques d'erreur associées à la négociation et au fonctionnement de la connexion PPP.

- debug vtemplate : vous permet de voir quelles configurations de modèles virtuels sont utilisées.

- debug vprofile : vous permet de voir quelles options de configuration sont appliquées à l'interface d'accès virtuel.

Exemple de sortie de débogage

Voici quelques sorties de débogage pour les appels réussis. Attention aux sections en gras. Comparez la sortie que vous obtenez avec le résultat affiché ici :

Débogues PPP sur Montecito

Montecito#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

Montecito#

00:07:30: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to up

00:07:30: Se1 PPP: Treating connection as a dedicated line

00:07:30: Se1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 2 load]

00:07:30: Se1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 4 len 26

00:07:30: Se1 LCP:    MagicNumber 0x6063D57E (0x05066063D57E)

00:07:30: Se1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:30: Se1 LCP:    EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

00:07:30: Se1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 101 len 23

00:07:30: Se1 LCP:    MagicNumber 0x60944B81 (0x050660944B81)

00:07:30: Se1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:30: Se1 LCP:    EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

00:07:30: Se1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 101 len 23

00:07:30: Se1 LCP:    MagicNumber 0x60944B81 (0x050660944B81)

00:07:30: Se1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:30: Se1 LCP:    EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

00:07:30: Se1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 4 len 26

00:07:30: Se1 LCP:    MagicNumber 0x6063D57E (0x05066063D57E)

00:07:30: Se1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:30: Se1 LCP:    EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

00:07:30: Se1 LCP: State is Open

00:07:30: Se1 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

00:07:31: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 0 load]

00:07:31: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING [0 sess, 0 load]

00:07:31: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

00:07:31: Se0 PPP: Treating connection as a dedicated line

00:07:31: Se0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 0 load]

00:07:31: Se0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 4 len 26

00:07:31: Se0 LCP:    MagicNumber 0x6063D8DC (0x05066063D8DC)

00:07:31: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:31: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

00:07:31: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

00:07:31: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

00:07:31: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 26

00:07:31: Vi1 LCP:    MagicNumber 0x6063D8F9 (0x05066063D8F9)

00:07:31: Vi1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:31: Vi1 LCP:    EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

00:07:31: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

00:07:31: Vi1 BNCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 4

00:07:31: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

00:07:31: Vi1 IPCP:    Address 10.1.1.1 (0x03060A010101)

00:07:31: Vi1 IPXCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 18

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Node 0000.0c31.aac2 (0x020800000C31AAC2)

00:07:31: Vi1 MLP: Added first link Se1 to bundle Goleta

00:07:31: Se0 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 101 len 23

00:07:31: Se0 LCP:    MagicNumber 0x60944EF7 (0x050660944EF7)

00:07:31: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:31: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

00:07:31: Se0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 101 len 23

00:07:31: Se0 LCP:    MagicNumber 0x60944EF7 (0x050660944EF7)

00:07:31: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:31: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

00:07:31: Se1 BNCP: MLP bundle interface is built, process packets now

00:07:31: Se1 BNCP: Redirect packet to Vi1

00:07:31: Vi1 BNCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 4

00:07:31: Vi1 BNCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 4

00:07:31: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

00:07:31: Vi1 IPCP:    Address 192.168.10.2 (0x0306C0A80A02)

00:07:31: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

00:07:31: Vi1 IPCP:    Address 192.168.10.2 (0x0306C0A80A02)

00:07:31: Vi1 IPXCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 18

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Node 0000.0c47.4e9a (0x020800000C474E9A)

00:07:31: Vi1 IPXCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 18

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Node 0000.0c47.4e9a (0x020800000C474E9A)

00:07:31: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1,

changed state to up

00:07:31: Se0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 4 len 26

00:07:31: Se0 LCP:    MagicNumber 0x6063D8DC (0x05066063D8DC)

00:07:31: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

00:07:31: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

00:07:31: Se0 LCP: State is Open

00:07:31: Se0 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 2 load]

00:07:31: Vi1 MLP: Added link Se0 to bundle Goleta

00:07:31: Vi1 BNCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 4

00:07:31: Vi1 BNCP: State is Open

00:07:31: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10

00:07:31: Vi1 IPCP:    Address 10.1.1.1 (0x03060A010101)

00:07:31: Vi1 IPCP: State is Open

00:07:31: Vi1 IPXCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 18

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

00:07:31: Vi1 IPXCP:    Node 0000.0c31.aac2 (0x020800000C31AAC2)

00:07:31: Vi1 IPXCP: State is Open

00:07:31: Vi1 IPCP: Install route to 192.168.10.2

00:07:32: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to up

00:07:32: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Montecito#

Montecito#ping  192.168.10.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/9/12 ms

Montecito#ping ipx

Target IPX address: BEEF.0000.0c47.4e9a

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Verbose [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte IPX Novell Echoes to BEEF.0000.0c47.4e9a,

timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms

Montecito#

Débogues PPP sur Goleta

Goleta#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

Goleta#

01:00:26: Se0 PPP: Treating connection as a dedicated line

01:00:26: Se0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 0 load]

01:00:26: Se0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 101 len 23

01:00:26: Se0 LCP: MagicNumber 0x60944B81 (0x050660944B81)

01:00:26: Se0 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:26: Se0 LCP: EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

01:00:26: Se0 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 4 len 26

01:00:26: Se0 LCP: MagicNumber 0x6063D57E (0x05066063D57E)

01:00:26: Se0 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:26: Se0 LCP: EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

01:00:26: Se0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 4 len 26

01:00:26: Se0 LCP: MagicNumber 0x6063D57E (0x05066063D57E)

01:00:26: Se0 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:26: Se0 LCP: EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

01:00:26: Se0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 101 len 23

01:00:26: Se0 LCP: MagicNumber 0x60944B81 (0x050660944B81)

01:00:26: Se0 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:26: Se0 LCP: EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

01:00:26: Se0 LCP: State is Open

01:00:26: Se0 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 0 load]

01:00:26: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 0 load]

01:00:26: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING [0 sess, 0 load]

01:00:27: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to up

01:00:27: Se1 PPP: Treating connection as a dedicated line

01:00:27: Se1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 0 load]

01:00:27: Se1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 101 len 23

01:00:27: Se1 LCP: MagicNumber 0x60944EF7 (0x050660944EF7)

01:00:27: Se1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:27: Se1 LCP: EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

01:00:27: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

01:00:27: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

01:00:27: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 23

01:00:27: Vi1 LCP: MagicNumber 0x60944F10 (0x050660944F10)

01:00:27: Vi1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:27: Vi1 LCP: EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

01:00:27: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

01:00:27: Vi1 BNCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 4

01:00:27: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

01:00:27: Vi1 IPCP: Address 192.168.10.2 (0x0306C0A80A02)

01:00:27: Vi1 IPXCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 18

01:00:27: Vi1 IPXCP: Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

01:00:27: Vi1 IPXCP: Node 0000.0c47.4e9a (0x020800000C474E9A)

01:00:27: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle Montecito

01:00:27: Se1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 4 len 26

01:00:27: Se1 LCP: MagicNumber 0x6063D8DC (0x05066063D8DC)

01:00:27: Se1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:27: Se1 LCP: EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

01:00:27: Se1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 4 len 26

01:00:27: Se1 LCP: MagicNumber 0x6063D8DC (0x05066063D8DC)

01:00:27: Se1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:27: Se1 LCP: EndpointDisc 1 Montecito (0x130C014D6F6E74656369746F)

01:00:27: Se0 BNCP: MLP bundle interface is built, process packets now

01:00:27: Se0 BNCP: Redirect packet to Vi1

01:00:27: Vi1 BNCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 4

01:00:27: Vi1 BNCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 4

01:00:27: Se0 IPCP: MLP bundle interface is built, process packets now

01:00:27: Se0 IPCP: Redirect packet to Vi1

01:00:27: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

01:00:27: Vi1 IPCP: Address 10.1.1.1 (0x03060A010101)

01:00:27: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

01:00:27: Vi1 IPCP: Address 10.1.1.1 (0x03060A010101)

01:00:27: Se0 IPXCP: MLP bundle interface is built, process packets now

01:00:27: Se0 IPXCP: Redirect packet to Vi1

01:00:27: Vi1 IPXCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 18

01:00:27: Vi1 IPXCP: Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

01:00:27: Vi1 IPXCP: Node 0000.0c31.aac2 (0x020800000C31AAC2)

01:00:27: Vi1 IPXCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 18

01:00:27: Vi1 IPXCP: Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

01:00:27: Vi1 IPXCP: Node 0000.0c31.aac2 (0x020800000C31AAC2)

01:00:27: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

01:00:27: Se1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 101 len 23

01:00:27: Se1 LCP: MagicNumber 0x60944EF7 (0x050660944EF7)

01:00:27: Se1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

01:00:27: Se1 LCP: EndpointDisc 1 Goleta (0x130901476F6C657461)

01:00:27: Se1 LCP: State is Open

01:00:27: Se1 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 4 load]

01:00:27: Vi1 BNCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 4

01:00:27: Vi1 BNCP: State is Open

01:00:27: Vi1 MLP: Added link Se1 to bundle Montecito

01:00:27: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10

01:00:27: Vi1 IPCP: Address 192.168.10.2 (0x0306C0A80A02)

01:00:27: Vi1 IPCP: State is Open

01:00:27: Vi1 IPXCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 18

01:00:27: Vi1 IPXCP: Network 0x0000BEEF (0x01060000BEEF)

01:00:27: Vi1 IPXCP: Node 0000.0c47.4e9a (0x020800000C474E9A)

01:00:27: Vi1 IPXCP: State is Open

01:00:27: Vi1 IPCP: Install route to 10.1.1.1

01:00:28: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,

changed state to up

01:00:28: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1,

changed state to up

Goleta#

Goleta#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms

Goleta#ping ipx

Target IPX address: BEEF.0000.0c31.aac2

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Verbose [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte IPX Novell Echoes to BEEF.0000.0c31.aac2,

timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms

Informations connexes

- Accès aux pages d'assistance technologique

- Support et documentation techniques - Cisco Systems