Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Procédure de dépannage

Dépannage des commandes

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour un réseau local à distant à l'aide de la fonctionnalité Cisco Multiservice IP-to-IP Gateway (IPIPGW). La fonctionnalité IPIPGW fournit un mécanisme permettant d'activer les appels H.323 VoIP (Voice over IP) d'un réseau IP à un autre.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Effectuer une configuration de passerelle H.323 de base. Pour des instructions détaillées, référez-vous au Guide de configuration de Cisco IOS H.323, Bibliothèque de configuration vocale de Cisco IOS, version 12.3.

- Effectuez une configuration de base du contrôleur d'accès H.323. Pour des instructions détaillées, référez-vous au Guide de configuration de Cisco IOS H.323, Bibliothèque de configuration vocale de Cisco IOS, version 12.3.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Trois routeurs de garde-barrière Cisco H.323 (Cisco 2610, Cisco 2611, Cisco 2612, Cisco 2613, Cisco 2620, Cisco 2621, Cisco 2650, Cisco 2651, Cisco 2691, Cisco 2610XM, Cisco 2611XM, Cisco 2620XM, Cisco 2621XM, Cisco 2650XM) M, Cisco 2651XM, Cisco 3620, Cisco 3640, Cisco 3660, Cisco 3725, Cisco 3745, Cisco 7200 ou Cisco 7400) avec le logiciel Cisco IOS version 12.2(13)T ou ultérieure.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

La fonction IPIPGW multiservice de Cisco introduit des zones d'interconnexion de garde-barrière. Via-zone est un terme Cisco désignant une zone qui contient des passerelles IP à IP et des contrôleurs d'accès via-zone. Un contrôleur d'accès via-zone peut reconnaître les zones via et envoyer du trafic aux passerelles via-zone. Les contrôleurs d'accès Cisco via-zone incluent une commande d'interface de ligne de commande via-zone.

Les via-zones sont généralement situées à la périphérie d'un réseau ITSP (Internet Telephony Service Provider) et sont semblables à un point de transfert VoIP, ou zone tandem, où le trafic passe sur le chemin vers la destination de la zone distante. Les passerelles de cette zone terminent les appels demandés et réacheminent le trafic vers sa destination finale. Les contrôleurs d'accès via zone fonctionnent comme d'habitude pour les applications non IP à IP. Les contrôleurs d'accès dans les zones via prennent en charge la gestion des ressources (par exemple, la sélection de passerelle et l'équilibrage de charge) à l'aide du champ capacités dans les messages RAS H.323 version 4.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Gardien d'accès d'origine (Z1.ITSPA)

- Contrôleur d'accès via zone (VZ.ITSP)

- Terminaison du contrôleur d'accès (Z2.ITSPB)

Dans cet exemple, un appelant de l'indicatif régional 408 appelle un correspondant de l'indicatif régional 919 et les actions suivantes se produisent :

1. GW1.ITSPA envoie à Z1.ITSPA un message de demande d'admission (ARQ) avec le numéro basé sur le numéro 919.

2. Z1.ITSPA résout 919 en VZ.ITSP et envoie un message de demande de localisation (LRQ) à VZ.ITSP.

3. Le numéro 919 de la zone Z1ITSPA est reçu par VZ.ITSP. VZ.ITSP vérifie la configuration à distance de la zone Z1ITSPA et constate que sa zone VZITSP est configurée comme zone « invia ». Il envoie ensuite un message de confirmation de localisation (LCF) à Z1.ITSPA et spécifie HS.ITSP comme passerelle de destination pour l'appel d'urgence.

4. Z1.ITSPA envoie un message de confirmation d'admission (ACF) à GW1.ITSPA et spécifie HS.ITSP comme passerelle de destination.

5. GW1.ITSPA envoie un message SETUP à HS.ITSP pour l'appel d'urgence.

6. HS.ITSP consulte VZ.ITSP avec une ARQ (contenant answerCall=true) pour admettre l'appel entrant.

7. VZ.ITSP répond avec un ACF pour admettre l'appel.

8. HS.ITSP a un terminal de numérotation dial-peer spécifiant RAS VZ.ITSP pour le préfixe 919 (ou pour tous les préfixes), de sorte qu'il envoie une ARQ (avec answerCall défini sur FALSE) à VZ.ITSP pour le préfixe 919.

9. Le contrôleur d'accès VZ.ITSP identifie que la zone Z2ITSPB gère le préfixe « 919 » en recherchant la table de préfixes de zone. Il utilise ensuite la configuration de zone distante et sait que sa propre zone locale VZITSP est configurée comme zone « outvia ». Il envoie ensuite la LRQ au contrôleur d'accès Z2.ITSPB au lieu d'envoyer une LRQ à un autre contrôleur d'accès IP à IP.

10. Z2.ITSPB voit le préfixe 919 comme dans sa propre zone et renvoie un LCF qui pointe vers GW2.ITSPB.

11. VZ.ITSP renvoie un ACF qui spécifie GW2.ITSPB comme passerelle de destination vers HS.ITSP.

12. HS.ITSP envoie un message SETUP à GW2.ITSPB pour l'appel d'urgence.

13. GW2.ITSPB envoie une ARQ (contenant answerCall=true) à Z2.ITSPB.

14. Z2.ITSPB envoie un ACF pour answerCall.

15. L'appel H.323 entre HS.ITSP et GW2.ITSPB est connecté. L'appel H.323 entre GW1.ITSPA et HS.ITSP est connecté.

Gardien d'accès d'origine (Z1.ITSPA)

origgatekeeper#show running-config

Building configuration...

.

.

.

gatekeeper

zone local Z1ITSPA cisco 10.16.8.158

zone remote VZITSP cisco 10.16.10.139

zone remote Z2ITSPB china 10.16.8.139 1719

zone prefix VZITSP 919*

.

.

.

!

end

Contrôleur d'accès via zone (VZ.ITSP)

vzgatekeeper#show running-config

Building configuration...

.

.

.

gatekeeper

zone local VZITSP cisco 10.16.10.139

zone remote Z1ITSPA cisco 10.16.8.158 invia VZITSP

zone remote Z2ITSPB china 10.16.8.144 1719 outvia VZITSP

zone prefix Z2ITSPB 919*

.

.

.

!

end

Terminaison du contrôleur d'accès (Z2.ITSPB)

termgatekeeper#show running-config

Building configuration...

.

.

.

gatekeeper

zone local Z2ITSPB china 10.16.8.144

.

.

.

!

end

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Remarque : ces résultats de commande show ont été obtenus à partir du gatekeeper VZ.ITSP.

Émettez la commande show running config | begin gatekeeper pour vérifier la configuration du gatekeeper :

gatekeeper

zone local VZITSP cisco 10.16.10.139

zone remote Z1ITSPA cisco 10.16.8.158 invia VZITSP

zone remote Z2ITSPB china 10.16.8.144 1719 outvia VZITSP

zone prefix Z2ITSPB 919*

no shutdown

Vous pouvez également utiliser la commande show gatekeeper zone status pour vérifier la configuration du gatekeeper :

GATEKEEPER ZONES

================

GK name      Domain Name   RAS Address     PORT  FLAGS

-------      -----------   -----------     ----- -----

VZITSP         cisco         10.16.128.40  1719  LSV

BANDWIDTH INFORMATION (kbps) :

Maximum total bandwidth :unlimited

Current total bandwidth :0

Maximum interzone bandwidth :unlimited

Current interzone bandwidth :0

Maximum session bandwidth :unlimited

Total number of concurrent calls :3

SUBNET ATTRIBUTES :

All Other Subnets :(Enabled)

PROXY USAGE CONFIGURATION :

Inbound Calls from all other zones :

to terminals in local zone hurricane :use proxy

to gateways in local zone hurricane  :do not use proxy

to MCUs in local zone hurricane  :do not use proxy

Outbound Calls to all other zones :

from terminals in local zone hurricane :use proxy

from gateways in local zone hurricane  :do not use proxy

from MCUs in local zone hurricane  :do not use proxy

Z1.ITSPA     cisco         10.16.10.139   1719  RS

VIAZONE INFORMATION :

invia:VZ.ITSP,     outvia:VZ.ITSP

Z2.ITSPB     cisco         10.16.8.144    1719  RS

VIAZONE INFORMATION :

invia:VZ.ITSP,   outvia:VZ.ITSP

Émettez la commande show gatekeeper status pour afficher les seuils de capacité d'appel :

Gatekeeper State: UP

Load Balancing:   DISABLED

Flow Control:     DISABLED

Zone Name:        hurricane

Accounting:       DISABLED

Endpoint Throttling:        DISABLED

Security:         DISABLED

Maximum Remote Bandwidth:              unlimited

Current Remote Bandwidth:              0 kbps

Current Remote Bandwidth (w/ Alt GKs): 0 kbps

Émettez la commande show gatekeeper performance stats pour afficher les informations RAS, y compris les statistiques via-zone :

Performance statistics captured since: 08:16:51 GMT Tue Jun 11 2002

RAS inbound message counters:

Originating ARQ: 462262 Terminating ARQ: 462273 LRQ: 462273

RAS outbound message counters:

ACF: 924535     ARJ: 0  LCF: 462273     LRJ: 0

ARJ due to overload: 0

LRJ due to overload: 0

RAS viazone message counters:

inLRQ: 462273   infwdLRQ 0      inerrLRQ 0

outLRQ: 0       outfwdLRQ 0     outerrLRQ 0

outARQ: 462262  outfwdARQ 0     outerrARQ 0

Load balancing events: 0

Real endpoints: 3

Les champs RAS via-zone significatifs suivants sont affichés dans l'écran :

- inLRQ : : associé au mot clé invia. Si l'invia est une zone locale, ce compteur identifie le nombre de LRQ terminées par le portier invia local.

- infwdLRQ : associé au mot clé invia. Si l'invia est une zone distante, ce compteur identifie le nombre de LRQ qui ont été transmises au portier invia distant.

- inerrLRQ : associé au mot clé invia. Nombre de fois où le LRQ n'a pas pu être traité parce que l'ID du gatekeeper via est introuvable. Généralement le résultat d'un nom de garde-porte mal épelé.

- outLRQ : associé au mot clé outvia. Si l'outvia est une zone locale, ce compteur identifie le nombre de LRQ terminées par le gatekeeper outvia local. Ce compteur s'applique seulement dans des configurations où aucun contrôleur d'accès n'est spécifié.

- outfwdLRQ : associé au mot clé outvia. Si l'outvia est une zone distante, ce compteur identifie le nombre de LRQ qui ont été transmises au portier outvia distant. Ce compteur s'applique seulement dans des configurations où aucun contrôleur d'accès n'est spécifié.

- outerrLRQ : associé au mot clé outvia. Nombre de fois où le LRQ n'a pas pu être traité parce que l'ID de portier sortant est introuvable. Généralement le résultat d'un nom de garde-porte mal épelé. Ce compteur s'applique seulement dans des configurations où aucun contrôleur d'accès n'est spécifié.

- outARQ : associé au mot clé outvia. Identifie le nombre de requêtes ARQ d'origine traitées par le contrôleur d'accès local si l'outvia est cette zone locale.

- outfwdARQ : associé au mot clé outvia. Si le gatekeeper de sortie est une zone distante, ce numéro identifie le nombre de ARQ d'origine reçues par ce gatekeeper qui ont entraîné l'envoi de LRQ au gatekeeper de sortie.

- outerARQ : associé au mot clé outvia. Nombre de fois où l'ARQ d'origine n'a pas pu être traitée parce que l'ID du gatekeeper sortant est introuvable. Cela est généralement dû à un nom de portier mal orthographié.

Entrez la commande show gatekeeper circuit pour afficher les informations sur les appels en cours :

CIRCUIT INFORMATION

===================

Circuit       Endpoint   Max Calls Avail Calls Resources     Zone

-------       --------   --------- ----------- ---------     ----

ITSP B        Total Endpoints: 1

hs.itsp    200       198         Available

Remarque : le mot « appels » fait référence aux branches d'appel dans certaines commandes et sorties.

Entrez la commande show gatekeeper endpoint pour afficher les informations sur les enregistrements de terminaux :

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    Flags

--------------- ----- --------------- ----- ---------         ----    -----

10.16.10.140    1720  10.16.10.140    50594 vz.itsp         H323-GW

H323-ID: hs.itsp

H323 Capacity Max.= 200  Avail.= 198

Total number of active registrations = 1

Dépannage

Utilisez cette section pour dépanner votre configuration.

Procédure de dépannage

Voici les informations de dépannage relatives à cette configuration. Effectuez ces étapes pour dépanner votre configuration.

Les procédures de dépannage d'une passerelle IPGW sont similaires à celles d'une passerelle H.323 TDM vers IP. En règle générale, vos efforts de dépannage doivent se poursuivre comme indiqué ici :

1. Isolez et reproduisez le scénario défaillant.

2. Collectez les informations pertinentes des commandes debug et show, des fichiers de configuration et des analyseurs de protocole.

3. Identifiez la première indication d'échec dans les suivis de protocole ou les résultats de débogage interne.

4. Recherchez la cause dans les fichiers de configuration.

Si la zone via est suspectée d'être à l'origine d'un échec d'appel, identifiez la sous-fonction affectée et concentrez-vous sur les commandes show et debug associées à cette sous-fonction pour isoler le problème à un IPIPGW ou à un gatekeeper.

Avant de commencer le dépannage, vous devez d'abord isoler le problème sur une passerelle ou un contrôleur d'accès. Les passerelles et les contrôleurs d'accès sont responsables des tâches suivantes :

Tâches de passerelle :

- Gestion de flux multimédia et intégrité du chemin vocal

- relais multifréquence bitonal

- Relais et passthrough fax

- Traduction numérique et traitement des appels

- Dial-peer et filtrage de codec

- Gestion des ID de transporteur

- Facturation basée sur la passerelle

Tâches du portier :

- Sélection de passerelle et équilibrage de charge

- Routage des appels (sélection de zone)

- Facturation basée sur le portier

- Contrôle de l'admission des appels, sécurité et bande passante

- Application des capacités d'appel

Dépannage des commandes

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Remarque : Consulter les renseignements importants sur les commandes de débogage avant d’utiliser les commandes de débogage.

Commandes de débogage de passerelle :

- debug voip ipipgw - Cette commande affiche des informations relatives au traitement des appels IP à IP.

- debug h225 asnl : cette commande affiche le contenu réel de la partie asn1 des messages H.225 et des événements associés.

- debug h225 events : cette commande affiche le contenu réel de la partie asn1 des messages H.225 et des événements associés.

- debug h245 asn1 : cette commande affiche le contenu réel de la partie asn1 des messages H.245 et des événements associés.

Commandes de débogage Gatekeeper :

- debug h225 asn1 : cette commande affiche le contenu réel de la partie asn1 des messages RAS H.225 et des événements associés.

- debug h225 events : cette commande affiche le contenu réel de la partie asn1 des messages RAS H.225 et des événements associés.

- debug gatekeeper main 10 - Cette commande trace les fonctions principales du gatekeeper, telles que le traitement LRQ, la sélection de la passerelle, le traitement des demandes d'admission, la mise en correspondance des préfixes et les capacités d'appel.

- debug gatekeeper zone 10 : cette commande suit les fonctions orientées zone du gatekeeper.

- debug gatekeeper call 10 : cette commande suit les fonctions orientées appel de gatekeeper, telles que le suivi des références d'appel.

- debug gatekeeper gup asn1 : cette commande affiche le contenu réel de la partie asn1 des messages de protocole de mise à jour du contrôleur d'accès et des événements associés pour la communication entre les contrôleurs d'accès dans un cluster.

- debug gatekeeper gup events : cette commande affiche le contenu réel de la partie asn1 des messages de protocole de mise à jour de gatekeeper et des événements associés pour la communication entre les gatekeepers d'un cluster.

- debug ras : cette commande affiche les types et l'adressage des messages RAS envoyés et reçus.

Commandes show du modem routeur :

- show h323 gateway h225 : cette commande gère le décompte des messages et événements H.225.

- show h323 gateway ras - Cette commande conserve le nombre de messages RAS envoyés et reçus.

- show h323 gateway cause : cette commande affiche le nombre de codes de cause reçus des passerelles connectées.

- show call active voice [brief] : ces commandes regroupent des informations sur les appels actifs et effacés.

- show crm : cette commande affiche le nombre de capacités d'appel associées aux circuits IP sur IPIPGW.

- show processes cpu - Cette commande affiche des statistiques détaillées sur l'utilisation du CPU (utilisation du CPU par processus).

- show gateway : cette commande affiche l'état actuel de la passerelle.

Commandes Gatekeeper show :

- show/clear gatekeeper performance stats : cette commande affiche les statistiques de gatekeeper associées au traitement des appels.

- show gatekeeper zone status : cette commande répertorie les informations relatives aux zones locales et distantes connues du gatekeeper.

- show gatekeeper endpoint : cette commande répertorie les informations clés sur les terminaux enregistrés auprès du gatekeeper, y compris les IPIPGW.

- show gatekeeper circuit : cette commande combine des informations sur l'utilisation des circuits sur plusieurs passerelles.

- show gatekeeper calls : cette commande répertorie les informations clés sur les appels traités dans la zone locale.

Informations connexes

- Guide d'application de la passerelle IP à IP multiservice Cisco

- Assistance technique concernant la technologie vocale

- Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées

- Support et documentation techniques - Cisco Systems