Contenu

Introduction

Comment protéger les clés de chiffrement utilisées par le serveur pour chiffrer les mots de passe ?

Introduction

Ce document décrit la facette du chiffrement utilisé dans Cisco Data Virtualization.

Comment protéger les clés de chiffrement utilisées par le serveur pour chiffrer les mots de passe ?

En plus du chiffrement AES-128, le serveur utilise une clé secrète générée lors de l'installation du serveur et est stocké dans le fichier de clés Java JCEKS de l'installation.