Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Comment activer l'accès HTTPS pour l'interface utilisateur CUE ?

Introduction

Ce document décrit comment activer l'accès HTTPS pour l'interface utilisateur graphique de Cisco Unity Express (CUE).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Unity Express

- HTTPS

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Unity Express version 8 et ultérieure.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Comment activer l'accès HTTPS pour l'interface utilisateur CUE ?

Complétez ces étapes afin d'activer l'accès HTTPS pour l'interface utilisateur graphique CUE :

1. En mode de configuration CLI CUE, exécutez la commande crypto key generate rsa label gui modulus 1024.

2. Rechargez CUE.

3. En mode de configuration CLI CUE, exécutez la commande web session security keyLabel gui.

4. Activez Transport Layer Security (TLS) 1.0 dans Microsoft Internet Explorer et Mozilla Firefox.

5. Dans la barre d'adresses du navigateur, saisissez https://<cue-ip-address> OU http://<cue-ip-address>:443.