Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Observateur d'événements Windows NT

Informations connexes

Introduction

L'Observateur d'événements Microsoft Windows NT fait partie du système d'exploitation Windows NT. L'Observateur d'événements vous permet de surveiller et de gérer les événements et les erreurs du système, de la sécurité et des applications. L'Observateur d'événements Windows NT est un référentiel pour les événements critiques tels qu'une panne d'alimentation complète ou des événements critiques, tels qu'un mot de passe incorrect saisi lors de la tentative de connexion.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Observateur d'événements Windows NT

Pour ouvrir l'Observateur d'événements Microsoft Windows NT, procédez comme suit :

1. Sur le Bureau, cliquez sur Démarrer > Programmes > Outils d'administration > Observateur d'événements.

2. Pour enregistrer les journaux d'événements lorsque vous êtes dans l'Observateur d'événements, sélectionnez Journal > Enregistrer sous.

La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche.

- Nom de fichier: spécifie le nom de fichier du fichier d'enregistrement.

- Type d'enregistrement : spécifie le format de fichier pour enregistrer les informations du journal.

- Event Log Files (*.EVT) : crée un fichier journal des événements. Ce fichier peut être ouvert ultérieurement sur n'importe quelle station de travail Microsoft Windows NT à l'aide de l'Observateur d'événements.

- Fichiers texte (*.TXT) : crée un fichier texte qui peut être ouvert dans une autre application telle que le Bloc-notes.

- Comma Delim. Texte (*.TXT) : si vous prévoyez d'utiliser les informations dans une autre application, telle qu'une feuille de calcul.

- Enregistrer dans : cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher la liste des dossiers disponibles sur votre ordinateur. Pour ouvrir un dossier, cliquez sur son nom.

3. Le service de journal des événements démarre automatiquement lorsque vous exécutez Windows NT. Vous pouvez arrêter le journal des événements à l'aide de l'outil Services du Panneau de configuration.

Reportez-vous à l'aide de l'Observateur d'événements Microsoft Windows NT pour plus d'informations (dans la barre de menus, cliquez sur Aide > Contenu).

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems