Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Description du temporisateur T310

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des informations sur les paramètres du minuteur T310 sur le Cisco PGW 2200 avec une passerelle. Les informations de ce document s'appliquent spécifiquement à la solution Cisco SS7 Interconnect for Voice/Data Gateways Solution.

Le Cisco PGW 2200 est capable de modifier le compteur NI2+ (Extended Q.931) T310 via la commande MML prov-ed:sigsvcprop:name=<NAS-1>,T310Time=<msec_value> .

Le NI2+ T310 est le minuteur qui est défini lorsqu'un système RNIS reçoit un message Call Procedure. Si aucun message d'alerte, de progression ou de connexion n'est reçu pendant la durée de T310, l'appel s'efface. Dans ce cas, il existe des temporisateurs T310 pour la spécification utilisateur/réseau.

Minuteurs de l'interface utilisateur

T310 (message de procédure d'appel sortant)

Arrêt du minuteur sur le message Alerte, Connexion, Déconnexion ou Progression reçu

Minuteurs pour interface réseau

T310 (message de procédure d'appel entrant)

Message d'arrêt du minuteur sur Alerte, Connexion ou Déconnexion reçu

La figure suivante illustre le flux d'appels entre le PGW 2200 et un serveur d'accès.

La figure ci-dessous illustre le flux d'appels d'une solution Cisco SS7 Interconnect for Voice Gateway.

Conditions préalables

Conditions requises

Les lecteurs de ce document doivent avoir une bonne connaissance de ce qui suit :

- Notes de version du logiciel Cisco Media Gateway Controller version 7

- Notes de version du logiciel Cisco Media Gateway Controller version 9

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les versions matérielles :

- Cisco PGW 2200 version 7.4(11) et ultérieure

Remarque : à partir de la version 7.4(11) de Cisco PGW 2200, il était impossible de modifier le minuteur T310 via MML. À partir de la version 7.4(12), le minuteur T310 peut être modifié à l'aide de commandes MML et d'un redémarrage logiciel.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Description du temporisateur T310

Remarque : si vous lisez les spécifications Q.931, qui indiquent que la valeur par défaut de T310 est de 10 secondes (Réseau), notez la note indiquant que cela varie selon les différents types de commutateurs. Pour le type de commutateur primary-ni (dans ce cas, la solution PGW 2200 - NCLU), la valeur par défaut est 30 secondes pour l'utilisateur et 10 secondes pour le réseau.

Remarque : à partir du logiciel Cisco Media Gateway Controller Version 9.3(2) :

PGW2200 mml> prov-sta::srcver="active",dstver="cisco1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:07:47.852 MET M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200 mml> prov-add:profile:name="set1",type="isuptmrprofile",

variant="isupv2_german",T9="18000"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:12:56.507 MET M  DENY

SROF

"profile::t9:

value "18000" is less than minimum "60000" (inclusive)"

/* Status, Requested Operation Failed on the component */

;

PGW2200 mml> prov-add:profile:name="set1",type="isuptmrprofile",

variant="isupv2_german",T9="180000"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:13:23.502 MET M  COMPLD

"profile"

;

PGW2200 mml>

Remarque : Si le chemin SS7 n'est pas associé au profil isuptimerprofile, il prend par défaut la valeur T9 (2 minutes). Si vous faites un profil isuptimerprofile créé et défini sur T9=18000, mais qui n'était pas associé au chemin SS7, PROP est un profil prop-rtrv : profile:name=« set1 ». Pour ce faire, ajoutez la commande prov-add:sigpathprof:name=« ss7path », isuptmrprofile=« set1 » pour associer ceci au chemin SS7 et définissez le profil isuptimerprofile sur T9 = 18000.

PGW2200 mml> prov-add:sigpathprof:name="ss7path",isuptmrprofile="set1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:16:33.974 MET M  COMPLD

"sigpathprof"

;

PGW2200 mml> prov-cpy

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:16:49.199 MET M  COMPLD

"PROV-CPY"

;

PGW2200 mml>

PGW2200 mml>  prov-rtrv:profile:name="set1","PROP"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:18:14.245 MET M  RTRV

"session=cisco1:profile"

/*

ProfileName          ProfileType

-------------------- --------------------

set1                 isuptmrprofile

t1 = 15000

t12 = 15000

t13 = 300000

t14 = 15000

t15 = 300000

t16 = 15000

t17 = 300000

t18 = 15000

t19 = 300000

t2 = 180000

t20 = 15000

t21 = 300000

t22 = 15000

t23 = 300000

t24 = 2000

t25 = 0

t26 = 180000

t27 = 240000

t28 = 10000

t33 = 15000

t34 = 2000

t35 = 15000

t36 = 10000

t38 = 125000

t4 = 300000

t5 = 300000

t6 = 120000

t7 = 30000

t8 = 10000

t9 = 180000

*/

;

PGW2200 mml>

To check the link between profile and SS7.

PGW2200 mml>  prov-rtrv:profile:name="set1","comp"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:24:42.189 MET M  RTRV

"session=cisco1:profile"

/*

ProfileName          ProfileType          Component

-------------------- -------------------- --------------------

set1                 isuptmrprofile       ss7path

*/

;

PGW2200 mml>

Pour vérifier et modifier la valeur par défaut du T310, exécutez la commande debug isdn 931 sur la passerelle et ajoutez les commandes de configuration suivantes :

#service timestamps debug datetime msec

#service timestamps log datetime msec

Jul  1  00:53:56.044: ISDN Se0/0:28:23 SC Q931: RX <- SETUP pd = 8

callref = 0x0BD8

Bearer Capability i = 0x8090A2

Standard = CCITT

Transer Capability = Speech

Transfer Mode = Circuit

Transfer Rate = 64 kbit/s

Channel ID i = 0xE99D8383

Exclusive, Interface 29, Channel 3

Progress Ind i = 0x8181 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

Called Party Number i = 0x91, '123456789'

Plan:ISDN, Type:International

Jul  1 00:53:56.056: ISDN Se0/0:28:23 SC Q931: TX -> CALL_PROC

pd = 8 callref = 0x8BD8

Channel ID i = 0xE19D8383

Preferred, Interface 29, Channel 3

Jul  1 00:54:06.083: ISDN Se0/0:28:23 SC Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8

callref = 0x0BD8

Cause i = 0x83E6 - Recovery on timer expiry

Jul  1 00:54:06.087: ISDN Se0/0:28:23 SC Q931: TX -> RELEASE

pd = 8 callref = 0x8BD8

Configuration example :

!--- When you want to change the T310 timer from !--- 30 seconds to 10 seconds.

!

interface Serial0/0:28:23

isdn T310 10000

!

Description détaillée de la sortie debug isdn 931

Cette liste fournit une description détaillée du résultat de la commande debug isdn 931 présenté ci-dessus.

- RX <- SETUP : message du PGW 2200.

- pd=8 - pd signifie discriminateur de protocole et est un message de contrôle d'appel utilisateur-réseau Q.931/I.451.

- callref = 0x0BD8 - Les valeurs de référence d'appel sont attribuées par le site d'origine de l'interface pour un appel. Ces valeurs sont uniques au côté d'origine uniquement dans une connexion de liaison logique de couche 2 de canal D particulière. La valeur de référence d'appel est attribuée au début d'un appel et reste fixe pendant la durée de vie d'un appel (sauf en cas de suspension d'appel).

- Capacité du porteur 1=0x8090A2

- 0x80 - 1000000 correspond à la norme de codage ITU-T avec Speech.

- 0x90 - 10010000 équivaut au mode circuit et à 64 kbits.

- 0xA2 - 10100010 est égal au protocole de couche 1 et à la loi U (T1) des informations utilisateur si la valeur est 0xA3 au lieu de 0xA2, cela signifie a-law (E1).

- ID de canal i = 0xE99D8383

Exclusif, Interface 29, Canal 3

- ID de canal - Identification du canal.

- 0xE9808397

- 0xE9 - 11101001 (bit MSB 8 vers bit LSB 1)

- Bit 7 : 1, interface explicitement identifiée dans un ou plusieurs octets, commençant par l’octet 3.1

- Bit 6 : 1, interface PRI

- Bit 5 : réserve

- Bit 4 : 1, Exclusif ; seul le canal indiqué est acceptable

- Bit 3 : 0, le canal identifié n'est pas le canal D

- Bit 2, 1 : 01, comme indiqué dans l'octet suivant

- 0x9D - 10000000 interface 29.

- 0x83 - 10000011 qui est le codage normalisé ITU-T. Le canal est indiqué par le numéro de l'octet suivant, B-channel.

- 0x83 - 10000111 qui est le canal 3.

- Numéro de l'appelé i = 0x91, '123456789'

Plan:RNIS, Type:International

- 0x91 - 10010001

- Type - Type de numéro égal à international

- Plan : plan de numérotation égal au plan de numérotation RNIS/Téléphonie [Recommandation E.164].

- '123456789' - Numéro de téléphone de l'appelé : 123456789.

- Progress Ind i = 0x8181 Appel non RNIS de bout en bout, peut avoir des informations intrabande

- Progress Ind i - Indicateur de progression des appels.

- 0x8181 - 0x81 équivaut à un code normalisé ITU-T avec l'emplacement en tant qu'utilisateur. Le deuxième appel 0x81 est NON RNIS de bout en bout ; d'autres informations sur la progression des appels peuvent être disponibles.

- TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8BD8 - Envoyer le message à PGW 2200.

- pd = 8 - Le discriminateur de protocole est égal à 8 et est un message de contrôle d'appel utilisateur-réseau Q931/I.451.

- callref = 0x8BD8 - En comparant le message 1, vous pouvez voir que les valeurs callref sont différentes entre le message SETUP et CALL_PROC. Dans ce cas, cela signifie que cette callref est envoyée « À » le côté qui est à l'origine de la référence d'appel, d'où la callref = 0x8BD8. Si 0BD8 s'affiche, cela indique que le message est envoyé « DE » sur le côté qui est à l'origine de la référence d'appel.

Utilisez la commande show isdn timers pour vérifier les compteurs RNIS.

Remarque : La valeur par défaut de T310 pour le type de commutateur NI2+ est de 30 secondes sur la passerelle IOS.

#show isdn timers

ISDN Serial0:15 Timers (dsl 0) Switchtype = primary-ni2c

ISDN Layer 2 values

K     =   7 outstanding I-frames

N200  =   3 max number of retransmits

T200  =   1.000 seconds

T202  =   2.000 seconds

T203  =  30.000 seconds

ISDN Layer 3 values

T301  = 300.000 seconds

T303  =   4.000 seconds

T304  =  20.000 seconds

T305  =  30.000 seconds

T306  =  60.000 seconds

T307  = 180.000 seconds

T308  =   4.000 seconds

T309  =  90.000 seconds

T310  =  30.000 seconds

T313  =   4.000 seconds

T314  =   6.000 seconds

T316  =  30.000 seconds

T318  =   4.000 seconds

Remarque : Selon la façon dont le PGW 2200 de Cisco reçoit le message, dans le cas d'une interface réseau, par exemple, le message d'avancement est reçu en réponse à un message de configuration Q.931 sur l'interface NI2 entre le PGW 2200 et un naspath, le minuteur T310 sur le PGW 22220 non arrêté et peut expirer, ce qui entraîne un échec d'appel. Le minuteur T310 est arrêté si la réponse au message de configuration Q.931 est un message d'alerte. La solution de contournement consiste à forcer la passerelle à envoyer un message d'alerte au lieu d'un message de progression avec la commande globale CLI voice call send-alert.

Remarque : Il est également important de noter que les valeurs du compteur T310 sont égales sur le PGW 2200 et la passerelle.

Utilisez le jeu de commandes suivant pour modifier les valeurs de temporisation sur le PGW 2200.

PGW2200  mml>prov-rtrv:all

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:02:43.256 MET

M  RTRV

"session=MCL2:all"

/*

NAME       COMPID    Parent Name     TID        Description

----      --------   -----------     ---        -----------

signas1   00140001   v5300-2        NASPATH    Signaling Service

to V5300-2

PGW2200 mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="signas1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:10:48.735 MET

M  RTRV

"session=MCL2:sigsvcprop"

/*

ADigitCCPrefix = 0

AInternationalPrefix = NULL

ANationalPrefix = NULL

BcInitState = OOS

BDigitCCPrefix = 0

BDigitCCrm = NULL

BInternationalPrefix = NULL

BNationalPrefix = NULL

BothwayWorking = 1

CCOrigin = NULL

CGBA2 = 0

CLIPEss = 0

CompressionType = 1

CorrelationCallIDFormat = 0

CotInTone = 2010

CotOutTone = 2010

<..........>

T309Time = 90000

T310Time = 10000

TMaxDigits = 24

TMinDigits = 0

TOverlap = 0

VOIPPrefix = 0

*/

;

PGW2200 mml>

Pour modifier la valeur, démarrez une session d'approvisionnement.

PGW2200 mml> prov-sta::srcver="active",dstver="cisco1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:15:22.360 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200 mml>

prov-ed:sigsvcprop:name="xxxxxx",t310time="30000"

where 'xxxxxx' is the name of the naspath to each gateway. [and where 30 sec = 30000 msec]

PGW2200 mml> prov-ed:sigsvcprop:name="signas1",T310Time="30000"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:18:09.692 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200 mml>

!--- Note: Starting with Cisco PGW 2200 release 7.4(12), !--- refer to Table 5-4: Provisionable Properties !--- for further information.

PGW2200 mml> prov-dply

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:23:38.869 MET

M  COMPLD

"PROV-DPLY"

;

PGW2200 mml>

Le T310 démarre après réception de l'indicateur de progression de l'appel à partir de la passerelle, et le PGW 2200-A arrête le T310 uniquement si un message d'alerte ou de connexion est reçu de la passerelle d'origine (OGW). En outre, si le message Progress est envoyé à la place du message Alert, le T310 n'est pas arrêté et l'appel échoue si aucune réponse n'est apportée avant l'expiration du T310. L'extrémité distante est également responsable. Reportez-vous à la figure ci-dessous pour savoir pourquoi il faut beaucoup de temps pour répondre. Dans certains cas, vous devez augmenter le compteur car la passerelle de terminaison (TGW) (extrémité distante) exécute la signalisation R2/CAS. Dans d'autres scénarios, l'appel sur la passerelle de terminaison se dirige vers un téléphone portable qui prend également plus de temps de signalisation, comme illustré dans la figure ci-dessous.

La figure suivante illustre l'interconnexion SS7 de Cisco pour les passerelles voix :

Lorsque l'appel est déconnecté en raison de l'expiration du T310, une valeur de cause avec le message Récupération à l'expiration du minuteur est envoyée.

Les messages envoyés sur Q.931 en réponse aux événements déclencheurs spécifiés diffèrent de Q.699. Les valeurs de cause envoyées sur Q.761 en réponse aux événements déclencheurs spécifiés diffèrent de Q.699.

Message SS7

Événement déclencheur

Événement NI2+

Libération avec récupération de cause à partir de l'expiration du délai

Aucune alerte, connexion ou déconnexion après la procédure d'appel (expiration T310)

Se déconnecter de la récupération de la cause à partir de l'expiration du compteur

Informations connexes

- Notes techniques pour le PGW 2200

- Exemples de configuration du PGW 2200

- Assistance technique concernant la technologie vocale

- Support produit pour Voix et Communications IP

- Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco

- Support technique - Cisco Systems