Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Diagramme du réseau

Enregistrement de l'ATA 186 avec le contrôleur d'accès

Ajout de sécurité

Authentifier le point de terminaison au niveau du contrôleur d'accès avec un ID H.323

Authentifier le point de terminaison au niveau du contrôleur d'accès avec une adresse E.164

Authentifier le point de terminaison au niveau du contrôleur d'accès avec un ID H.323 et un mot de passe

Authentifier le point de terminaison au niveau du contrôleur d'accès avec une adresse et un mot de passe E.164

Authentifier le point de terminaison au niveau du contrôleur d'accès avec un ID H.323 et un mot de passe à l'aide du séparateur

Vérification

Dépannage

Dépannage du contrôleur d'accès

Dépannage de l'ATA 186

Exemples de débogages pour les appels effectués à partir de l'ATA 186

Informations connexes

Introduction

L'adaptateur de téléphone analogique Cisco (ATA) 186 est un adaptateur combiné-Ethernet faisant interface entre des téléphones analogiques traditionnels et des réseaux téléphoniques basés sur IP. L'ATA 186 dispose de deux ports vocaux qui ne peuvent prendre en charge que les téléphones à tonalité analogique traditionnels. Contrairement aux ports FXS (Foreign Exchange Station) classiques, ceux-ci ne peuvent pas être interfacés avec un autocommutateur privé (PBX), car l'ATA 186 ne peut pas envoyer de chiffres sur ces ports. Avec cette configuration, vous pouvez utiliser les deux ports vocaux avec des adresses E.164 différentes sur chacun.

Conditions préalables

Conditions requises

Ce document suppose que le lecteur connaît le contenu du document Configuration de base de Cisco ATA 186.

Cette configuration nécessite que ATA 186 soit à la version 2.0 ou ultérieure, à l'aide du jeu de fonctions H.323.

Assurez-vous qu'il existe une connectivité IP entre les périphériques ATA 186, de passerelle et de gardien d'accès. Vérifiez également que l'ATA 186 est accessible via la méthode de serveur Web pour une configuration ultérieure.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- ATA 186 avec version 2.12

- Cisco 3640 avec le logiciel Cisco IOS® Version 12.1 comme passerelle

- Cisco 2600 avec la version 12.2 du logiciel Cisco IOS comme contrôleur d'accès

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Enregistrement de l'ATA 186 avec le contrôleur d'accès

Suivez ces instructions pour enregistrer l'ATA 186 avec le contrôleur d'accès.

1. Dans un champ Adresse ou Emplacement du navigateur Web, tapez l'URL http:// ip_address_of_ata/dev pour accéder à l'écran de configuration ATA 186, où ip_address_of_ata est l'adresse IP de l'ATA 186 que vous enregistrez.

Dans cet exemple, l'URL est http://172.16.104.117/dev. La fenêtre Cisco ATA 186 Configuration s'affiche.

Remarque : les champs soulignés sont les paramètres configurés appropriés pour ce scénario.

L'adressage IP peut être effectué de manière statique ou dynamique, comme expliqué dans le document Configuration de base de Cisco ATA 186. Dans l'écran précédent, l'adresse IP statique est utilisée.

2. Dans la fenêtre Cisco ATA 186 Configuration, configurez les champs suivants :

- UID0 et UID1 : configurez les adresses E.164 des ports vocaux 0 et 1.

Les deux ports vocaux ne peuvent pas avoir la même adresse E.164, car l'ATA 186 ne peut pas rechercher si l'un des ports est occupé. Si les deux ports vocaux reçoivent la même adresse E.164, l'appel est toujours envoyé au premier port vocal. Si ce port est occupé, le signal occupé est envoyé à l'appelant.

- RxCodec et TxCodec : configurez l'ID du codec.

- G.723.1 : ID de codec 0.

- G.711a : ID de codec 1.

- G.711u : ID de codec 2.

- G.729a : ID de codec 3.

Dans la configuration ci-dessous, le codec G.729r8 est utilisé sur l'ATA 186 et sur la passerelle.

- LBRCodec : configurez comme 0 ou 3, en fonction du codec choisi.

- LBRC est 0 : le codec G.723.1 est disponible à tout moment sur les deux ports FXS. Chaque ligne peut gérer deux appels G.723.1 dans un état non conférence. Par conséquent, jusqu'à quatre appels G.723.1 peuvent être maintenus dans le Cisco ATA 186. Un exemple est l'appel en attente.

- LBRC est 3—G.729a est disponible sur l'un des deux ports FXS sur la base du premier arrivé premier servi. Si la passerelle Cisco IOS est configurée avec le codec G.729 par défaut, un seul port ATA 186 peut être utilisé. Pour empêcher l'échec du deuxième appel, configurez une classe de codec voix sur la passerelle pour négocier le deuxième appel à l'aide d'un codec G.711. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Négociation du codec de Compréhension des codecs : Complexité, support matériel, MOS et document de négociation.

- GKOrProxy : configurez l'adresse IP du contrôleur d'accès.

Une fois cette opération effectuée, tout ce qui est composé à partir des ports vocaux ATA 186 est envoyé au contrôleur d'accès.

3. Cliquez sur le bouton Appliquer, puis rechargez la page.

L'ATA 186 prend 10 secondes pour se reconfigurer.

Ces exemples sont des configurations pertinentes pour le contrôleur d'accès et la passerelle Cisco IOS :

Contrôleur d'accès 2610

interface Ethernet0/0

ip addreinterface Ethernet0/0

ip address 172.16.13.12 255.255.255.224

half-duplex

h323 interface

h323 h323-id pro

h323 gatekeeper ipaddr 172.16.13.12

h323 t120 bypass

!

dial-peer cor custom

!

!

!

gatekeeper

zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12

no shutdown

!

Passerelle 3640

interface Ethernet0/0

ip address 172.16.13.40 255.255.255.224

half-duplex

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.13.33

ip http server

!

!

!

voice-port 3/0/0

!

voice-port 3/0/1

!

dial-peer cor custom

!

!

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 34

port 3/0/0

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 45

port 3/0/1

!

dial-peer voice 100 pots

destination-pattern 1234

port 3/0/0

!

dial-peer voice 3000 voip

destination-pattern 300.

session target ras

!--- Dial-peer to send the calls to ATA.

!

Ajout de sécurité

Depuis la version 2.12 du logiciel ATA, les options de cette section sont disponibles pour ajouter la sécurité.

Authentifier le point de terminaison au niveau du contrôleur d'accès avec un ID H.323

Procédez comme suit pour configurer l'ATA 186 afin de l'enregistrer avec l'ID H.323 :

1. Définissez le champ AutMethod sur 0 (la valeur par défaut est 1).

La valeur hexadécimale à configurer pour ce champ est 0x0.

2. Définissez le champ UseLoginID sur 1.

3. Configurez LoginID0 et LoginID1 avec les ID H.323 pour l'ATA 186.

L'ATA 186 s'enregistre comme deux terminaux H.323 différents, un pour chaque port.

Voici un exemple de configuration de travail pour le contrôleur d'accès lors de l'utilisation d'ATA avec la méthode d'authentification H.323 ID :

Contrôleur d'accès 2610

aaa authentication login default local

aaa authentication login cisco none

aaa authentication login h323 local

aaa session-id common

enable password ww

!

username atagw1

!--- Same as the LoginID0 and LoginID1 fields.

username atagw2

username 3640

!--- Same as the H.323 ID configured on the gateway.

!

gatekeeper

zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12

security any

!--- Register after the H.323 ID or E.164 address is authenticated.

no shutdown

!

Authentifier le point de terminaison au niveau du contrôleur d'accès avec une adresse E.164

Procédez comme suit pour configurer l'ATA 186 afin de l'enregistrer avec l'adresse E.164 :

1. Définissez le champ AutMethod sur 0 (la valeur par défaut est 1).

La valeur hexadécimale à configurer pour ce champ est 0x0.

2. Définissez le champ UseLoginID sur 0.

L'ATA utilise les champs UID0 et UID1 pour être authentifié par le contrôleur d'accès.

Voici un exemple de configuration de travail pour le contrôleur d'accès et la passerelle lors de l'utilisation d'ATA avec la méthode d'authentification E.164 ID :

Contrôleur d'accès 2610

aaa authentication login default local

aaa authentication login cisco none

aaa authentication login h323 local

aaa session-id common

enable password ww

!

username 3001

!--- Same as the UID0.

username 3000

!--- Same as the UID1.

!

gatekeeper

zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12

security any

!--- Register after the H.323 ID or E.164 address is authenticated.

no shutdown

!

Authentifier le point de terminaison au niveau du contrôleur d'accès avec un ID H.323 et un mot de passe

Procédez comme suit pour configurer l'ATA 186 pour l'enregistrement avec l'ID et le mot de passe H.323 :

1. Définissez le champ AutMethod sur 1 (la valeur par défaut est 1).

La valeur hexadécimale à configurer pour ce champ est 0x1. Ce champ est défini pour indiquer que l'ATA recherche maintenant le mot de passe.

2. Définissez le champ UseLoginID sur 1.

3. Configurez LoginID0 et LoginID1 avec les ID H.323 pour l'ATA 186.

L'ATA 186 s'enregistre comme deux terminaux H.323 différents, un pour chaque port.

4. Configurez PWD0 et PWD1 avec le mot de passe de chaque port.

Remarque : l'ATA utilise le mot de passe pour générer le jeton. Ce jeton est envoyé au contrôleur d'accès pour authentification.

5. Configurez NTPIP avec l'adresse IP du serveur NTP (Network Time Protocol).

Le contrôleur d'accès et l'ATA doivent avoir des horloges synchronisées avec le même serveur NTP.

Remarque : l'horodatage est utilisé pour la génération de jetons. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de dépannage de la sécurité de Gateway to Gatekeeper (H.235) et Gatekeeper to Gatekeeper (IZCT).

Voici un exemple de configuration de travail pour le contrôleur d'accès et la passerelle lors de l'utilisation d'ATA avec la méthode d'authentification H.323 ID et mot de passe :

Contrôleur d'accès 2610

aaa authentication login default local

aaa authentication login cisco none

aaa authentication login h323 local

aaa session-id common

enable password ww

!

username atagw1 password cisco

!--- Same as the LoginID0 and PWD0 fields.

username atagw2 password cisco

!--- Same as the LoginID1 and PWD1 fields.

!

gatekeeper

zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12

security token required-for registration

!--- Register after the H.323 ID or E.164 address and token is authenticated.

no shutdown

!

Remarque : Pour plus d'informations sur la sécurité du contrôleur d'accès, reportez-vous au Guide de dépannage de sécurité de Gateway to Gatekeeper (H.235) et de Gatekeeper to Gatekeeper (IZCT).

Authentifier le point de terminaison au niveau du contrôleur d'accès avec une adresse et un mot de passe E.164

Procédez comme suit pour configurer l'ATA 186 pour l'enregistrement avec l'ID et le mot de passe E.164 :

1. Définissez le champ AutMethod sur 1 (la valeur par défaut est 1).

La valeur hexadécimale à configurer pour ce champ est 0x0. Ce champ est défini pour indiquer que l'ATA recherche maintenant le mot de passe.

2. Définissez le champ UseLoginID sur 0.

3. Configurez UID0 et UID1 avec les ID E.164 pour l'ATA 186.

L'ATA 186 s'enregistre comme deux terminaux H.323 différents, un pour chaque port.

4. Configurez PWD0 et PWD1 avec le mot de passe de chaque port.

Remarque : l'ATA utilise le mot de passe pour générer le jeton. Ce jeton est envoyé au contrôleur d'accès pour authentification.

5. Configurez NTPIP avec l'adresse IP du serveur NTP.

Le contrôleur d'accès et l'ATA doivent avoir des horloges synchronisées avec le même serveur NTP.

Remarque : l'horodatage est utilisé pour la génération de jetons. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de dépannage de la sécurité de Gateway to Gatekeeper (H.235) et Gatekeeper to Gatekeeper (IZCT).

Voici un exemple de configuration de travail pour le contrôleur d'accès et la passerelle lors de l'utilisation d'ATA avec l'ID E.164 et la méthode d'authentification par mot de passe :

Contrôleur d'accès 2610

aaa authentication login default local

aaa authentication login cisco none

aaa authentication login h323 local

aaa session-id common

enable password ww

!

username 3001 password cisco

!--- Same as the UID0 and PWD0 fields.

username 3000 password cisco

!--- Same as the UID1 and PWD1 fields.

!

gatekeeper

zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12

security token required-for registration

!--- Register after the H.323 ID or E.164 address and token is authenticated.

no shutdown

!

Remarque : Pour plus d'informations sur la sécurité du contrôleur d'accès, reportez-vous au Guide de dépannage de sécurité de Gateway to Gatekeeper (H.235) et de Gatekeeper to Gatekeeper (IZCT).

Authentifier le point de terminaison au niveau du contrôleur d'accès avec un ID H.323 et un mot de passe à l'aide du séparateur

Procédez comme suit pour configurer l'ATA 186 pour l'enregistrement avec l'ID et le mot de passe H.323 :

1. Définissez le champ AutMethod sur 1 (la valeur par défaut est 1).

La valeur hexadécimale configurée pour ce champ est 0x1. Ce champ est défini pour indiquer que l'ATA recherche maintenant le mot de passe.

2. Définissez le champ UseLoginID sur 1.

3. Configurez LoginID0 et LoginID1 avec les ID H.323, suivis du séparateur et du mot de passe de l'ATA 186.

Par exemple, LoginID0 est atagw1=cisco.

L'ATA 186 s'enregistre comme deux terminaux H.323 différents, un pour chaque port.

Remarque : l'ATA utilise le mot de passe pour générer le jeton. Ce jeton est envoyé au contrôleur d'accès pour authentification.

4. Configurez NTPIP avec l'adresse IP du serveur NTP.

Le contrôleur d'accès et l'ATA doivent avoir des horloges synchronisées avec le même serveur NTP.

Remarque : l'horodatage est utilisé pour la génération de jetons. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de dépannage de la sécurité de Gateway to Gatekeeper (H.235) et Gatekeeper to Gatekeeper (IZCT).

Voici un exemple de configuration de travail pour le contrôleur d'accès et la passerelle lorsque vous utilisez ATA avec la méthode d'authentification H.323 ID et mot de passe à l'aide d'un séparateur :

Contrôleur d'accès 2610

aaa authentication login default local

aaa authentication login cisco none

aaa authentication login h323 local

aaa session-id common

enable password ww

!

username atagw1 password cisco

!--- Same as the LoginID0 and PWD0 fields.

username atagw2 password cisco

!--- Same as the LoginID1 and PWD1 fields.

!

gatekeeper

zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12

security h323-id

security password separator =

!--- Register after the H.323 ID or E.164 address and token is authenticated.

no shutdown

!

Remarque : Pour plus d'informations sur la sécurité du contrôleur d'accès, reportez-vous au Guide de dépannage de sécurité de Gateway to Gatekeeper (H.235) et de Gatekeeper to Gatekeeper (IZCT).

Vérification

L'exemple de cette section montre l'enregistrement du point de terminaison du contrôleur d'accès.

Pour vérifier la configuration, exécutez la commande show gatekeeper endpoint.

GATEKEEPER ENDPOINT

REGISTRATION

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr  Port  Zone Name  Type     Flags

--------------  ----  -------------  ----  ---------  ----     -----

172.16.13.40    1720  172.16.13.40   50923    gk2     VOIP-GW  E164-ID: 1234

H323-ID: 3640

172.16.13.43    1720  172.16.13.43   58400    gk2     VOIP-GW  H323-ID: 3660-2

172.16.104.117  1720  172.69.85.90   1719     gk2     TERM     E164-ID: 3000

172.16.104.117  1721  172.69.85.90   1739     gk2     TERM     E164-ID: 3001

Total number of active registrations=3

Remarque : l'ATA 186 s'enregistre en tant que terminal H.323 (TERM) et non en tant que passerelle H.323. Ceci est fait délibérément pour que seuls les appels destinés à l'ATA 186 lui soient envoyés.

Remarque : Vous ne pouvez pas avoir d'adresse dans le champ de passerelle ATA. Vous ne pouvez pas configurer l'ATA 186 pour qu'il fonctionne avec le contrôleur d'accès et la passerelle.

Dépannage

Cette section fournit des informations pour dépanner votre configuration.

L'adaptateur ATA 186 ne fournit pas de tonalité s'il n'est pas enregistré avec le contrôleur d'accès. Si l'ATA 186 ne s'enregistre pas auprès du contrôleur d'accès, vérifiez les éléments suivants :

- Il existe une connectivité IP entre l'ATA 186 et le contrôleur d'accès.

- Les champs UID0 et UID1 ATA 186 sont configurés correctement.

- Si les champs UID sont définis sur 0, l'ATA 186 ne tente pas de s'enregistrer auprès du contrôleur d'accès.

- Au moins, le champ UID0 doit être une valeur différente de zéro, pour que l'ATA 186 démarre le processus d'enregistrement.

- Si les deux ports ATA 186 (UID0 et UID1) ont des adresses E.164 non nulles, l'ATA 186 tente de s'enregistrer avec les deux ports. L'ATA 186 ne fournit pas de tonalité, même si l'un des ports ne peut pas s'enregistrer.

- Le contrôleur d'accès est configuré correctement.

- Si le contrôleur d'accès est configuré avec un préfixe de zone locale, l'adresse E.164 de l'ATA 186 doit être incluse.

- Si la sécurité est configurée sur le contrôleur d'accès, l'ATA 186 doit être configuré en conséquence.

En outre, vérifiez que le champ UseSIP est défini sur 0. Ceci est nécessaire pour configurer l'ATA 186 en mode H.323. Si le champ UseSIP est défini sur 1, l'ATA 186 n'envoie pas la demande d'enregistrement au contrôleur d'accès.

Dépannage du contrôleur d'accès

Lorsque la sécurité est configurée, émettez la commande debug aaa authentication.

Si aucune sécurité n'est configurée, émettez la commande debug ras.

Remarque : l'ATA 186 s'enregistre séparément pour les deux ports vocaux. L'ATA 186, par conséquent, est authentifié deux fois plus de terminaux H.323 différents, comme indiqué dans ce débogage :

4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (3800768902): continue_login (user='atagw1')

4w4d: AAA/AUTHEN (3800768902): status = GETPASS

4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (3800768902): Method=LOCAL

4w4d: AAA/AUTHEN (3800768902): status = PASS

4w4d: AAA: parse name=<no string> idb type=-1    tty=-1

4w4d: AAA/MEMORY: create_user (0x83149EFC) user='atagw2'ruser='NULL' port='NULL'

rem_addr='NULL' authen_type=ASCII service=LOGIN priv=0 initial_task_id='0'

4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): port='' list='h323' action=LOGIN service=LOGIN

4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): found list h323

4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): Method=LOCAL

4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = GETPASS

4w4d: AAA/H323: Password:

4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (294225678): continue_login (user='atagw2')

4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = GETPASS

4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (294225678): Method=LOCAL

4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = PASS

4w4d: AAA: parse name=<no string> idb type=-1    tty=-1

4w4d: AAA/MEMORY: create_user (0x831910C0) user='3660'  ruser='NULL' port='NULL'

rem_addr='NULL' authen_type=ASCII service=LOGIN priv=0 initial_task_id='0

Pour plus d'exemples de dépannage, référez-vous à Dépannage des problèmes d'enregistrement du contrôleur d'accès.

Dépannage de l'ATA 186

Lorsque vous travaillez avec des contrôleurs d'accès et des passerelles tiers, l'outil de dépannage de l'ATA 186 est très utile. Pour activer l'outil de dépannage ATA 186, procédez comme suit :

1. Dans le champ ATA Nprintf, configurez l'adresse IP du PC qui se trouve sur le même sous-réseau que l'ATA 186.

2. Le port spécifié après l'adresse doit être 9001.

3. À l'invite DOS sur le PC, lancez le programme conservateur.exe.

Vous pouvez télécharger le programme conservateur.exe à partir du Cisco Software Center (clients enregistrés uniquement).

Le programme conservateur.exe est inclus dans le dernier fichier ZIP de version du logiciel ATA 186.

Exemples de débogages pour les appels effectués à partir de l'ATA 186

D:\Documents and Settings\sshafiqu\My Documents\voice\ata>prserv.exe

GK<-1: KPA-RRQ:300 sec

GK->1: RCF:TTL 300

!--- ATA was reset after the gatekeeper configuration was added.

WStop:0

Wed Feb 06 19:06:54 2002 Hello from 171.69.85.90(0)

Build 1109a: v2.12 ata186

Successfully Registered with the Gatekeeper

GK zone<gk2>172.16.13.12: 3000

GK zone:gk2

0x13e138 delayed RRQ: 48 ticks: 300

GK zone<gk2>172.16.13.12: 3001

GK zone:gk2

0x141e58 delayed RRQ: 56 ticks: 300

BMK : gk2

GK<-1: KPA-RRQ:300 sec

BMK : gk2

GK<-0: KPA-RRQ:300 sec

GK->1: RCF:TTL 300

GK->0: RCF:TTL 300

SCC->(0 0) <cmd 0>

3000 active @0xab45555a (GK @0xac100d0c)

!--- Call made from voice port 0.

[0]DTMF 1

[0]DTMF 2

[0]DTMF 3

[0]DTMF 4

[0]DTMF #

Calling 1234

SCC->(0 0) <cmd 16>

CLIP\

\SCC->(0 0) <cmd 2>

\<0 0> dial<1234>

GK<-0: ARQ: 0

GK->0: ACF:0:direct call

IRR in 240 sec

CallRasCallBack: 1 33e15eb 33e206b 33e39b0

Connect to <0xac100d28 1720>>..

>>>>>>>> TX CALLER ID : 0x1          0x80 6

Q931<-0:Setup:CRV 25006

Q931->0:Proceeding

Connect H245...

H245 TCP conn ac100d28 11006

CESE/MSDSE start:<0 0 0 0>

capSize = 3

H245->0:Cese

RemoteInputCap <15 5>

RemoteInputCap <15 4>

RemoteInputCap <15 1>

RemoteInputCap <4 11>

MODE FRAME : 11 2

RemoteAudioCap <4 10>

Capability set accepted

H245->0:MSD: <rn tt> = <0x269c 60>

H245->0:CeseAck

H245->0:MsdAck

h323.c 1837: cstate : 3

->H245<0> OLC

H245<-0:LcseOpen

set TX audio to G729/G729A 2 fpp

SetG723Mode: 2 0

H245->0:LcseOpen

H245->0:OLC mode 10

remote OpenLogicalReq G711/G729(10) : 2 fpp

OpenRtpRxPort(0,0x0,4000):14

RTP Rx Init: 0, 0

RTP->0:<0xab45555a 4000>

H245->0:LcseOpenAck

RTP<-0:<0xac100d28 17304>

[0]Enable encoder 18

RTP TX[0]:SSRC_ID = 4af964c0

RTP Tx Init: 0, 0

[0]DPKT 1st: 861812319 861812079, pt 18

Enable LEC adapt [0]=1

H323Dispatcher : 3 3

[0]Received pi=8 in q931

Q931->0:Progress

Q931->0:Connect

SCC:ev=12[0:0] 3 0

Q931->0:ReleaseComplete: reason 16, tone = 13

H245<-0:EndSessionCmd 1

0: Close RTPRX

write TCP err : 13 -33

[0:0]Rel LBRC Res

Q931<-*:ReleaseComplete

!--- ATA side hangs up the call.

write TCP err : 12 -33

GK<-0: DRQ:0

!--- Disconnect request sent by ATA.

SCC:ev=13[0:0] 4 0

[0:0]SCC: Disconnected

GK->0: DCF

!--- Disconnect confirm received.

SCC->(0 0) <cmd 1>

[0]MPT mode 0

Exemple de débogage ATA de tonalité nulle

Les deux ports vocaux ont besoin d'une adresse E.164 unique, sinon l'ATA reçoit un Rejeter du contrôleur d'accès. Pendant ce temps, l'ATA 186 sera enregistré avec un port vocal en tant que terminal H.323, mais il n'y aura pas de tonalité.

K<-0: GRQ

BMK : gk2

GK->0: GCF:GK@0xac100d0c-1719

BMK : gk2

Secured RRQ

GK<-0: RRQ

GK->0:RRJ: reason 4

Informations connexes

- Configuration de base Cisco ATA 186

- Configuration et dépannage d'un ATA 186 avec une passerelle Cisco IOS

- Contrôleur d'accès hautes performances Cisco : configuration du contrôleur d'accès

- Configuration de la voix sur IP

- Assistance technique concernant la technologie vocale

- Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées

- Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems