Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème 1. Échec du transfert SFTP car la taille de sauvegarde n'a pas augmenté au cours des 15 dernières minutes

Solution

Problème 2. Planifier les temps de sauvegarde DRS chaque jour

Solution

Problème 3. La sauvegarde DRS échoue de manière intermittente en raison d'une exception JSCH (Java Secure Channel)

Solution

Problème 4. Le composant ELM n'est pas sauvegardé

Solution

Problème 5. La sauvegarde DRS prend beaucoup de temps

Solution

Introduction

Ce document décrit les solutions pour les problèmes courants qui surviennent lorsque vous effectuez une sauvegarde du système de reprise après sinistre (DRS) sur Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur CUCM version 8.X, 9.X et 10.X.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème 1. Échec du transfert SFTP car la taille de sauvegarde n'a pas augmenté au cours des 15 dernières minutes

La sauvegarde DRS échoue sur de grands composants à chaque fois pour la sauvegarde planifiée et manuelle avec le serveur FTP sécurisé Windows (SFTP).

ERREUR : Échec du transfert SFTP, car la taille de backsize n'a pas augmenté au cours des 15 dernières minutes. Soit l'espace disque est insuffisant, soit le débit de transfert réseau est trop lent avec le serveur SFTP configuré. Libérez de l'espace sur le périphérique SFTP ou vérifiez la connectivité du réseau, puis exécutez une nouvelle sauvegarde, Sauvegarde terminée.

Ce problème est documenté par l'ID de bogue Cisco CSCul38509 .

Solution

Utilisez Windows 2003 ou version antérieure comme système d'exploitation de base pour le serveur SFTP OU utilisez un serveur SFTP Linux pris en charge.

Problème 2. Planifier les temps de sauvegarde DRS chaque jour

L'heure de début de la sauvegarde DRS est décalée chaque jour d'environ une heure. La dérive temporelle varie selon le calendrier de sauvegarde du système.

Ce problème est documenté par l'ID de bogue Cisco CSCug58538.

Solution

Le problème peut être temporairement résolu par un redémarrage des services DRS Master et Local. Les services démarrent à l'heure configurée, mais dérivent la prochaine fois. Ensuite, mettez à niveau vers la version qui contient une solution pour l'ID de bogue Cisco CSCug58538.

Problème 3. La sauvegarde DRS échoue de manière intermittente en raison d'une exception JSCH (Java Secure Channel)

Erreur : Une exception JSCH s'est produite...nouvelle tentative de connexion.

Ce problème est documenté par l'ID de bogue Cisco CSCul44464 .

Solution

Exécutez à nouveau la sauvegarde.

Problème 4. Le composant ELM n'est pas sauvegardé

Le Gestionnaire de licences d'entreprise (ELM) n'est pas sauvegardé même s'il est sélectionné dans la sauvegarde planifiée.

Ce problème est documenté par l'ID de bogue Cisco CSCun07885.

Solution

Exécuter une sauvegarde manuelle du composant « elm-server ».

Problème 5. La sauvegarde DRS prend beaucoup de temps

Une sauvegarde DRS prend parfois des heures et le composant de petite taille met également 15 minutes pour terminer la tâche de sauvegarde.

Ce problème est documenté par l'ID de bogue Cisco CSCul44382.

Solution

Attendez la fin de la sauvegarde, sinon la sauvegarde expirera au bout de 20 heures.