Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

1. Configuration des points de contrôle.

2. Commandes de suivi de l’état des interfaces LAN et WAN sur les CUBE : -

3. Affectez les pistes configurées au groupe de redondance

4. Configuration de l’adresse IP virtuelle (VIP) du côté LAN des deux CUBE.

5. Configuration de l’adresse IP virtuelle (VIP) du côté WAN des deux CUBE.

6. Activez la redondance CUBE.

7. Enregistrez la configuration et redémarrez les deux CUBE.

Vérifier

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer la haute disponibilité (HA) sur deux routeurs Cisco Unified Border Element (CUBE) avec toutes les commandes requises.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Unified Border Element (CUBE)

- Commutateur Cisco

- IP ROUTING

Composants utilisés

Routeurs Cisco ASR1001-X exécutant la version « 16.09.04 »

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Diagramme du réseau

Ce diagramme de connectivité réseau vous montre comment les routeurs CUBE sont connectés au réseau.

Côté entrée (réseau local - LAN ) des deux CUBE sont connectés au VLAN 1900 via l'interface Gi 0/0/1

Côté sortie (Wide Area Network - WAN) des deux CUBE sont connectés au VLAN 1967 via l'interface Gi 0/0/2

Les interfaces Keepalive des deux CUBE sont connectées au VLAN 17 via l'interface Gi 0/0/0

Remarque : les interfaces des CUBE sont connectées au commutateur Cisco physique et les ports de commutation sont configurés pour autoriser les VLAN respectifs.

Diagramme du réseau.

Configurations

Étapes de configuration de la haute disponibilité de CUBE.

1. Configuration du point de contrôle.

2. Commandes permettant de suivre l'état des interfaces LAN et WAN sur les CUBE.

3. Attribuer les pistes configurées au groupe de redondance

4. Configuration de l'adresse IP virtuelle (VIP) côté LAN.

5. Configuration de l'adresse IP virtuelle (VIP) côté WAN.

6. Activer la redondance CUBE.

7. Enregistrez la configuration et redémarrez.

1. Configuration des points de contrôle.

Pour le point de contrôle, configurez ces commandes sur les deux CUBE

Remarque : ici, l'interface Gi 0/0/0 sur les deux CUBE est utilisée pour le point de contrôle.

#conf t

(config)#redundancy

(config-red)#

(config-red)#redondance des applications

(config-red-app)#group 1

(config-red-app-grp)#

(config-red-app-grp)#name cube-ha

(config-red-app-grp)#data gi 0/0/0

(config-red-app-grp)#control gi 0/0/0 protocole 1

(config-red-app-grp)#

Cette capture d'écran montre la commande exécutée sur le routeur CUBE-2. Vous devez également exécuter le même jeu de commandes sur le routeur CUBE-1.

Vérification de la configuration des points d'accès sur le CUBE-2.

2. Commandes de suivi de l’état des interfaces LAN et WAN sur les CUBE : -

Configurez ces commandes pour suivre l'état des interfaces LAN et WAN. Vous devez exécuter ces commandes sur les deux routeurs CUBE.

Remarque : ici, l'interface Gi 0/0/1 des deux CUBE est connectée au réseau LAN et Gi 0/0/2 au réseau WAN.

#conf t

(config)#track 1 interface gi 0/0/1 line-protocol

(config-track)#track 2 interface gi 0/0/2 line-protocol

CUBE-1

Commandes de suivi d'état d'interface sur CUBE-1.

CUBE-2

Commandes de suivi d'état d'interface sur CUBE-2.

3. Affectez les pistes configurées au groupe de redondance

Attribuez les pistes configurées au groupe 1 en exécutant ces commandes sur les deux routeurs CUBE.

#conf t

(config)#redundancy

(config-red)#

(config-red)#redondance des applications

(config-red-app)#group 1

(config-red-app-grp)#track 1 shutdown

(config-red-app-grp)#track 2 shutdown

CUBE-1

Attribuez les interfaces suivies au groupe de redondance sur CUBE-1.

CUBE-2

Attribuez les interfaces suivies au groupe de redondance sur CUBE-2.

4. Configuration de l’adresse IP virtuelle (VIP) du côté LAN des deux CUBE.

Ces commandes vous aident à configurer le VIP pour le côté LAN des CUBE.

(config)#interface GigabitEthernet0/0/1

(config-if)#description VLAN-1900 côté LAN

(config-if)#ip address 10.88.11.184 255.255.255.0

(config-if)#redundancy rii 1

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.88.11.185 exclusive

CUBE-1

Configuration VIP (Virtual IP) côté LAN sur CUBE-1.

CUBE-2

Configuration VIP (Virtual IP) côté LAN sur CUBE-2.

5. Configuration de l’adresse IP virtuelle (VIP) du côté WAN des deux CUBE.

Ces commandes vous aident à configurer le VIP pour le côté WAN des CUBE.

(config)#interface GigabitEthernet0/0/2

(config-if)#description VLAN-1967 côté WAN

(config-if)#ip address 10.201.251.176 255.255.255.224

(config-if)#redundancy rii 2

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.201.251.179 exclusive

CUBE-1

Configuration VIP (Virtual IP) côté WAN sur CUBE-1.

CUBE-2

Configuration VIP (Virtual IP) côté WAN sur CUBE-2.

6. Activez la redondance CUBE.

Activez la redondance CUBE sur les deux routeurs en exécutant ces commandes.

#conf t

Entrez les commandes de configuration, une par ligne. Terminez par CNTL/Z.

(config)#

(config)#voice service voip

(conf-voi-serv)#redundancy-group 1

(conf-voi-serv)#

(conf-voi-serv)#exit

(config)#

(config)#ip rtcp report interval 3000

(config)#

(config)#gateway

(config-gateway)#media-inactivity-criteria all

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtcp 5

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtp 86400

(config-gateway)#

CUBE-1

Activez la redondance CUBE sur CUBE-1.

CUBE-2

Activez la redondance CUBE sur CUBE-2.

7. Enregistrez la configuration et redémarrez les deux CUBE.

Après avoir activé la redondance, vous devez recharger les deux routeurs.

Avant le rechargement, enregistrez les configurations.

CUBE-1

Enregistrez la configuration et redémarrez le CUBE-1.

CUBE-2

Enregistrez la configuration et redémarrez le CUBE-2.

Vérifier

Vous pouvez valider la haute disponibilité du CUBE en exécutant cette commande show.

#show redundancy application group 1

CUBE-1

Résultat de la commande « show redundancy application group 1 » à partir de CUBE-1.

CUBE-2

Résultat de la commande « show redundancy application group 1 » à partir de CUBE-2.

Vous pouvez vérifier l'état de l'adresse IP virtuelle (VIP) en exécutant cette commande show.

#show redundancy application if-mgr group 1

Pour le CUBE actif, l'état du VIP est « no shut » et pour le CUBE en veille, l'état du VIP est « shut ».

CUBE-1

Résultat de la commande « show redundancy application if-mgr group 1 » à partir de CUBE-1.

CUBE-2

Résultat de la commande « show redundancy application if-mgr group 1 » à partir de CUBE-2.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

Pour plus d'informations sur la haute disponibilité de CUBE, vous pouvez consulter ces liens.

- Guide de configuration de Cisco Unified Border Element via Cisco IOS® XE 17.5

- Lien vidéo : configuration de la haute disponibilité pour CUBE

J' espère que cet article vous sera utile !