Contenu

Introduction

Problème

Solution

Introduction

Ce document explique comment diagnostiquer un problème avec le voyant indicateur de la gamme Cisco Unity Connection Media Convergence Server (MCS) 7835 I.

Problème

Sur la gamme MCS 7835 I, un voyant jaune est allumé, comme illustré sur cette image :

Vous pouvez voir un voyant allumé lorsque vous retirez le panneau. Dans ce cas, le voyant est allumé car le journal des événements système est plein.

Note: IBM a confirmé que le voyant est allumé lorsque le journal des événements système est plein.

Solution

Comme indiqué précédemment, un voyant est allumé car les journaux des événements système sont saturés. Complétez ces étapes afin d'effacer les journaux des événements système :

1. Pendant le processus de démarrage, appuyez sur F1 lorsque cet écran apparaît pour entrer dans le BIOS :

2. Lorsque vous appuyez sur F1, sélectionnez Journaux d'événements système :

3. Choisissez l'option Effacer le journal des événements système afin d'effacer le journal des événements système de cet écran :

4. Appuyez sur Entrée lorsqu'il vous invite à confirmer la demande de suppression :

5. Appuyez sur Échap pour revenir à l'écran principal du BIOS.

6. Appuyez de nouveau sur Échap pour quitter le BIOS. Le système poursuit son processus de démarrage.