Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configuration de sous-couche et de superposition pour VxLAN en laboratoire

DOS

LEAF-1

LEAF-1-vPC

LEAF-2-vPC

ACCÈS N9K

Configuration DHCP sur les commutateurs Nexus

LEAF-1

DHCP LEAF-1-vPC

DHCP LEAF-2-vPC

Configuration du serveur DHCP sous Windows Server 2022

Configuration de l’étendue d’adressage IP pour les hôtes.

Configuration de l'étendue pour les adresses IP uniques des boucles dans SVI en tant qu'agent de relais DHCP.

Configuration de la super-étendue pour le fabric VxLAN.

Configurez l'option 82 dans les étendues d'hôte.

DCHP packet-walk du début à la fin dans le fabric VxLAN.

Détection envoyée par HOST-1

Découverte sur LEAF-1

Détection sur SPINE

Découverte sur LEAF-1-vPC

Détection reçue sur le serveur DHCP

Offre DHCP envoyée par le serveur DHCP

Offre DHCP sur LEAF-2-vPC

Offre DHCP vPC SPINE

Offre DHCP sur LEAF-1

Offre DHCP reçue sur HOST-1

Demande envoyée par HOST-1

Demande sur LEAF-1

Demande sur SPINE

Requête sur LEAF-2-vPC

Requête reçue sur le serveur DHCP

Envoi ACK par le serveur DHCP

ACK sur LEAF-2-vPC

ACK sur SPINE

ACK sur LEAF-1

ACK sur HOST-1

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer et dépanner DHCP dans un fabric VxLAN avec des commutateurs Nexus 9000.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Logiciel Nexus NX-OS.

- Virtual Port Channel (vPC).

- VxLAN BGP L2VPN EVPN

- BGP address-family IPv4

- OSPF

- PIM multidiffusion (mode intermédiaire)

- DHCP

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Nexus 9000 avec Cisco NX-OS.

- N9K-C93180YC-EX

- N9K-C93180YC-FX

- NX-OS 10.3(4a)

- Centre de données Windows Server 2022

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Remarque : toute question relative à la configuration et à l'intégrabilité de logiciels ou de matériels tiers n'est pas prise en charge par Cisco. L'utilisation d'outils tiers est le meilleur moyen de démontrer votre configuration et votre fonctionnement avec les équipements Cisco au client.

Informations générales

Configuration de sous-couche et de superposition pour VxLAN en laboratoire

Schéma de fabric VxLAN en laboratoire

- COLONNE VERTÉBRALE :

- Ce commutateur Nexus envoie des paquets DHCP (Discover, Offer, Request, Ack) sans être décapsulé dans ce scénario. Seul l'en-tête externe est utilisé.

- Sert de points de routage centraux dans la structure du réseau.

- Responsable de l’interconnexion de tous les commutateurs LEAF et de la facilitation du flux de données entre eux.

- Participe au protocole BGP pour distribuer des routes EVPN aux commutateurs LEAF.

- Effectue le routage IP et peut acheminer le trafic entre différents sous-réseaux ou segments VxLAN en examinant les en-têtes IP externes.

- Sépare le réseau de superposition (VxLAN) du réseau physique sous-jacent.

- Gère le sous-réseau avec les protocoles de routage IP traditionnels, tandis que le sous-réseau est géré par VxLAN avec BGP EVPN, fournissant une architecture réseau évolutive et flexible.

- LEAF-1 :

- Les commutateurs LEAF fournissent une connectivité physique pour les terminaux tels que les serveurs, les périphériques de stockage et d'autres appareils réseau.

- Les commutateurs LEAF agissent comme des VTEP, ce qui signifie qu'ils encapsulent et désencapsulent les paquets VxLAN.

- Dans ce scénario, HOST#1 effectue la requête d’adresse IP.

- LEAF-1 est responsable de l'encapsulation des paquets DHCP dans l'en-tête VxLAN.

- L’HÔTE 1 reçoit des paquets DHCP de manière transparente en tant qu’Ethernet classique.

- LEAF-1-vPC et LEAF-2-vPC :

- Les commutateurs LEAF participent au plan de contrôle EVPN en exécutant le protocole BGP et en échangeant des informations de route. Cela permet la distribution des informations d'adresses MAC et IP, garantissant que le trafic peut être acheminé efficacement à travers le fabric VxLAN.

- Dans ce scénario, le serveur DHCP est associé au VLAN 10 avec le VNI 101010, tout comme l’HÔTE 1. Cela signifie qu'il s'agit uniquement du pontage VxLAN.

- Si le serveur DHCP était associé à un VNI autre que l’hôte 1, un L3VNI serait strictement nécessaire pour le routage. Le VNI source et de destination doit être créé.

- Le serveur DCHP reçoit des paquets DCHP de manière transparente en tant qu'Ethernet classique.

- Le trafic du module BUM est reçu par les deux commutateurs Nexus dans vPC, mais seul le commutateur Nexus principal opérationnel dans vPC envoie le trafic. Le commutateur Nexus secondaire abandonne le trafic. Dans ce scénario, LEAF-1-vPC est le principal système opérationnel.

- L'utilisation d'infra-VLAN est obligatoire, car si l'interface de LEAF-2-vPC vers SPINE tombe en panne, les paquets DHCP ne peuvent pas être envoyés. Pour envoyer du trafic encapsulé par VxLAN à LEAF-1-vPC, ce VLAN de sauvegarde est requis. De cette façon, LEAF-1-vPC pouvait envoyer des paquets DCHP à SPINE.

- N9K-ACCESS :

- Ce commutateur Nexus fournit uniquement la connectivité aux deux leafs à l'aide d'un port-channel vPC à des fins de redondance vers HOST#2

DOS

nv overlay evpn

feature ospf

feature bgp

feature pim

feature netconf

feature nv overlay

ip pim rp-address 192.168.11.11 group-list 224.10.10.0/24

ip pim ssm range 232.0.0.0/8

ip pim anycast-rp 192.168.11.11 192.168.0.11

ip prefix-list direct_routes seq 5 permit 10.104.11.0/30 le 32

route-map redistribution permit 10

match ip address prefix-list direct_routes

interface Ethernet1/1

speed 1000

ip address 10.104.11.1/30

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface Ethernet1/2

ip address 10.102.11.1/30

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface Ethernet1/3

speed 1000

ip address 10.103.11.1/30

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface loopback0

description ANYCAST-RP

ip address 192.168.0.11/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

interface loopback1

description ANYCAST-RP-CANDIDATE

ip address 192.168.11.11/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

router ospf 1

router bgp 65000

neighbor 192.168.3.3

remote-as 65000

update-source loopback0

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

route-reflector-client

neighbor 192.168.4.4

remote-as 65000

update-source loopback0

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

route-reflector-client

neighbor 192.168.5.5

remote-as 65000

update-source loopback0

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

route-reflector-client

LEAF-1

nv overlay evpn

feature ospf

feature bgp

feature pim

feature interface-vlan

feature vn-segment-vlan-based

feature dhcp

feature nv overlay

fabric forwarding anycast-gateway-mac 0000.0a0a.0a0a

ip pim rp-address 192.168.11.11 group-list 224.10.10.0/24

ip pim ssm range 232.0.0.0/8

vlan 1,10,20,300

vlan 10

vn-segment 101010

vlan 20

vn-segment 202020

vlan 300

vn-segment 303030

spanning-tree vlan 10 priority 4096

ip prefix-list host_subnets seq 5 permit 10.10.10.0/24 le 32

ip prefix-list host_subnets seq 10 permit 192.168.20.0/24 le 32

ip prefix-list host_subnets seq 15 permit 172.16.10.8/32

route-map direct_routes_tenant-a permit 10

match ip address prefix-list host_subnets

vrf context tenant-a

vni 303030

rd auto

address-family ipv4 unicast

route-target both auto

route-target both auto evpn

interface Vlan10

no shutdown

vrf member tenant-a

no ip redirects

ip address 10.10.10.1/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

ip dhcp relay address 10.10.10.150

ip dhcp relay source-interface loopback100

interface Vlan20

no shutdown

vrf member tenant-a

no ip redirects

ip address 192.168.20.1/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

interface Vlan300

no shutdown

vrf member tenant-a

no ip redirects

ip forward

no ipv6 redirects

interface nve1

no shutdown

host-reachability protocol bgp

source-interface loopback0

member vni 101010

suppress-arp

mcast-group 224.10.10.10

member vni 202020

suppress-arp

mcast-group 224.10.10.10

member vni 303030 associate-vrf

interface Ethernet1/1

ip address 10.104.11.2/30

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface loopback0

description UNDERLAY-VERIFICATION

ip address 192.168.5.5/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

interface loopback100

vrf member tenant-a

ip address 172.16.10.8/32

router ospf 1

router bgp 65000

address-family ipv4 unicast

neighbor 192.168.0.11

remote-as 65000

update-source loopback0

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

vrf tenant-a

address-family ipv4 unicast

redistribute direct route-map direct_routes_tenant-a

evpn

vni 101010 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

vni 202020 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

LEAF-1-vPC

nv overlay evpn

feature ospf

feature bgp

feature pim

feature interface-vlan

feature vn-segment-vlan-based

feature lacp

feature dhcp

feature vpc

feature nv overlay

fabric forwarding anycast-gateway-mac 0000.0a0a.0a0a

ip pim rp-address 192.168.11.11 group-list 224.10.10.0/24

ip pim ssm range 232.0.0.0/8

vlan 1,10,300,777

vlan 10

vn-segment 101010

vlan 300

vn-segment 303030

vlan 777

name BACKUP_VLAN_ROUTING_NVE_INFRA

spanning-tree vlan 1,10,300 hello-time 4

ip prefix-list host_subnets seq 5 permit 10.10.10.0/24 le 32

ip prefix-list host_subnets seq 15 permit 172.16.10.9/32

route-map direct_routes_tenant-a permit 10

match ip address prefix-list host_subnets

vrf context tenant-a

vni 303030

rd auto

address-family ipv4 unicast

route-target both auto

route-target both auto evpn

system nve infra-vlans 777

vpc domain 1

peer-switch

peer-keepalive destination 10.88.238.195

peer-gateway

layer3 peer-router

ip arp synchronize

interface Ethernet1/3

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,20

channel-group 10 mode active

no shutdown

interface Ethernet1/19

switchport

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

no shutdown

interface port-channel1

switchport

switchport mode trunk

spanning-tree port type network

vpc peer-link

interface port-channel10

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10

vpc 10

interface mgmt0

vrf member management

ip address 10.88.238.194/29

interface loopback0

description UNDERLAY-VERIFICATION

ip address 192.168.3.3/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

interface loopback1

description OVERLAY-NVE

ip address 192.168.13.1/32

ip address 192.168.13.254/32 secondary

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

interface loopback10

vrf member tenant-a

ip address 172.16.10.1/32

interface loopback100

vrf member tenant-a

ip address 172.16.10.9/32

interface Vlan10

no shutdown

vrf member tenant-a

no ip redirects

ip address 10.10.10.1/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

ip dhcp relay address 10.10.10.150

ip dhcp relay source-interface loopback100

interface Vlan300

no shutdown

vrf member tenant-a

no ip redirects

ip forward

no ipv6 redirects

interface Vlan777

description BACKUP_UNDERLAY_INFRA-VLAN

no shutdown

no ip redirects

ip address 10.255.77.1/30

no ipv6 redirects

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

interface Ethernet1/2

ip address 10.102.11.2/30

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface nve1

no shutdown

host-reachability protocol bgp

advertise virtual-rmac

source-interface loopback1

member vni 101010

suppress-arp

mcast-group 224.10.10.10

member vni 303030 associate-vrf

router ospf 1

router bgp 65000

address-family ipv4 unicast

address-family l2vpn evpn

advertise-pip

neighbor 192.168.0.11

remote-as 65000

update-source loopback0

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

neighbor 192.168.88.2

remote-as 65000

description OVERLAY_BACKUP

update-source Vlan888

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

vrf tenant-a

address-family ipv4 unicast

redistribute direct route-map direct_routes_tenant-a

evpn

vni 101010 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

vni 202020 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

LEAF-2-vPC

nv overlay evpn

feature ospf

feature bgp

feature pim

feature interface-vlan

feature vn-segment-vlan-based

feature lacp

feature dhcp

feature vpc

feature nv overlay

fabric forwarding anycast-gateway-mac 0000.0a0a.0a0a

ip pim rp-address 192.168.11.11 group-list 224.10.10.0/24

ip pim ssm range 232.0.0.0/8

vlan 1,10,20,300,777

vlan 10

vn-segment 101010

vlan 20

vn-segment 202020

vlan 300

vn-segment 303030

vlan 777

name BACKUP_VLAN_ROUTING_NVE_INFRA

spanning-tree vlan 1,10,20,300 hello-time 4

ip prefix-list host_subnets seq 5 permit 10.10.10.0/24 le 32

ip prefix-list host_subnets seq 10 permit 192.168.20.0/24 le 32

ip prefix-list host_subnets seq 15 permit 172.16.10.10/32

route-map direct_routes_tenant-a permit 10

match ip address prefix-list host_subnets

vrf context tenant-a

vni 303030

rd auto

address-family ipv4 unicast

route-target both auto

route-target both auto evpn

system nve infra-vlans 777

vpc domain 1

peer-switch

peer-keepalive destination 10.88.238.194

peer-gateway

layer3 peer-router

ip arp synchronize

interface Ethernet1/1

ip address 10.103.11.2/30

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface Ethernet1/19

switchport

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

no shutdown

interface port-channel1

switchport

switchport mode trunk

spanning-tree port type network

vpc peer-link

interface port-channel10

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,20

vpc 10

interface mgmt0

vrf member management

ip address 10.88.238.195/29

interface loopback0

description UNDERLAY-VERIFICATION

ip address 192.168.4.4/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

interface loopback1

description OVERLAY-NVE

ip address 192.168.13.2/32

ip address 192.168.13.254/32 secondary

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

interface loopback10

vrf member tenant-a

ip address 172.16.10.2/32

interface loopback100

vrf member tenant-a

ip address 172.16.10.10/32

interface Vlan10

no shutdown

vrf member tenant-a

no ip redirects

ip address 10.10.10.1/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

ip dhcp relay address 10.10.10.150

ip dhcp relay source-interface loopback100

interface Vlan20

no shutdown

vrf member tenant-a

no ip redirects

ip address 192.168.20.1/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

interface Vlan300

no shutdown

vrf member tenant-a

no ip redirects

ip forward

no ipv6 redirects

interface Vlan777

description BACKUP_UNDERLAY_INFRA-VLAN

no shutdown

no ip redirects

ip address 10.255.77.2/30

no ipv6 redirects

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

interface nve1

no shutdown

host-reachability protocol bgp

advertise virtual-rmac

source-interface loopback1

member vni 101010

suppress-arp

mcast-group 224.10.10.10

member vni 202020

suppress-arp

mcast-group 224.10.10.10

member vni 303030 associate-vrf

router ospf 1

router bgp 65000

address-family ipv4 unicast

address-family l2vpn evpn

advertise-pip

neighbor 192.168.0.11

remote-as 65000

update-source loopback0

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

neighbor 192.168.88.1

remote-as 65000

description OVERLAY_BACKUP

update-source Vlan888

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

vrf tenant-a

address-family ipv4 unicast

redistribute direct route-map direct_routes_tenant-a

evpn

vni 101010 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

vni 202020 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

ACCÈS N9K

feature lacp

vlan 1,10

interface port-channel10

switchport

switchport mode trunk

interface Ethernet1/11

switchport

switchport access vlan 10

no shutdown

interface Ethernet1/45

switchport

switchport mode trunk

channel-group 10 mode active

no shutdown

interface Ethernet1/46

switchport

switchport mode trunk

channel-group 10 mode active

no shutdown

Configuration DHCP sur les commutateurs Nexus

LEAF-1

Étape 1. Activez la fonctionnalité DCHP.

LEAF-1(config)# feature dhcp

Remarque : le serveur DHCP et la commande relay agent service dhcp, ip dhcp relay, et ipv6 dhcp relay sont activés par défaut depuis NX-OS 7.x.

Étape 2. Appliquez la commande ip dhcp relay information option.

LEAF-1(config)# ip dhcp relay information option

Remarque : cette commande permet à l'agent de relais DHCP d'insérer et de supprimer des informations de l'option 82 sur les paquets qui sont transférés.

Étape 3. Appliquez la commande ip dhcp relay information option vpn.

LEAF-1(config)# ip dhcp relay information option vpn

Remarque : cette commande active les requêtes de relais DHCP qui arrivent sur un VRF différent auquel appartient le serveur DHCP.

Étape 4. Appliquez la commande « ip dhcp relay address [ip address of DCHP server] ».

Remarque : dans cet exemple, l'adresse IP du serveur DHCP est 10.10.10.150.

LEAF-1(config)# interface vlan 10

LEAF-1(config-if)# ip dhcp relay address 10.10.10.150

Étape 5. Appliquez la commande « ip dhcp relay source-interface [unique loopback] ».

Remarque : cette commande configure l'adresse IP source de l'agent de relais DHCP pour qu'elle gère les commandes Discover, Offer, Request et ACK pour les communications monodiffusion, l'agent de relais DHCP utilisant l'adresse IP de l'interface SVI comme adresse IP source de l'agent de relais DHCP. Cela n'est pas souhaitable, car cette adresse IP est partagée par plusieurs VTEP et un trou noir des paquets DHCP peut se produire. Pour éviter cela, une adresse IP unique (à l'aide d'une interface de bouclage) est nécessaire pour différencier chaque VTEP.

LEAF-1(config)# interface vlan 10

LEAF-1(config-if)# ip dhcp relay source-interface loopback100

Étape 6. Dans le locataire correspondant VRF dans BGP, redistribuez directement la route avec une liste de préfixes et une route-map qui inclut l'adresse IP de l'interface de bouclage.

Remarque : cette interface de bouclage appartient au locataire de l'interface SVI.

LEAF-1(config)# show running-config interface loopback 100

interface loopback100

vrf member tenant-a

ip address 172.16.10.8/32

LEAF-1(config)# ip prefix-list host_subnets seq 15 permit 172.16.10.8/32

LEAF-1(config)# route-map direct_routes_tenant-a permit 10

LEAF-1(config-route-map)# match ip address prefix-list host_subnets

LEAF-1(config-route-map)# router bgp 65000

LEAF-1(config-router)# vrf tenant-a

LEAF-1(config-router-vrf)# address-family ipv4 unicast

LEAF-1(config-router-vrf-af)# redistribute direct route-map direct_routes_tenant-a

Étape 7. Vérifiez que l'adresse IP de l'interface de bouclage est annoncée dans BGP L2VPN EVPN aux Spines avec la commande : show bgp l2vpn evpn [loopback IP] vrf [tenant vrf].

LEAF-1(config)# show bgp l2vpn evpn 172.16.10.8 vrf tenant-a

BGP routing table information for VRF default, address family L2VPN EVPN

Route Distinguisher: 192.168.5.5:4    (L3VNI 303030)

BGP routing table entry for [5]:[0]:[0]:[32]:[172.16.10.8]/224, version 421

Paths: (1 available, best #1)

Flags: (0x000002) (high32 00000000) on xmit-list, is not in l2rib/evpn

Advertised path-id 1

Path type: local, path is valid, is best path, no labeled nexthop

Gateway IP: 0.0.0.0

AS-Path: NONE, path locally originated

192.168.5.5 (metric 0) from 0.0.0.0 (192.168.5.5)

Origin incomplete, MED 0, localpref 100, weight 32768

Received label 303030

Extcommunity: RT:65000:303030 ENCAP:8 Router MAC:707d.b9b8.4daf

Path-id 1 advertised to peers:

192.168.0.11 <<<< Spine

Étape 8. Vérifiez que l'adresse IP de l'interface de bouclage est injectée dans l'EVPN L2VPN BGP où se trouve le serveur DHCP.

Remarque : s'il y a des commutateurs Nexus dans vPC, vérifiez qu'ils apprennent tous les deux l'adresse IP de l'interface de bouclage dans BGP L2VPN EVPN.

LEAF-1# show bgp l2vpn evpn 172.16.10.8

BGP routing table information for VRF default, address family L2VPN EVPN

Route Distinguisher: 192.168.5.5:4

BGP routing table entry for [5]:[0]:[0]:[32]:[172.16.10.8]/224, version 754

Paths: (1 available, best #1)

Flags: (0x000002) (high32 00000000) on xmit-list, is not in l2rib/evpn, is not in HW

Advertised path-id 1

Path type: internal, path is valid, is best path, no labeled nexthop

Imported to 2 destination(s)

Imported paths list: tenant-a L3-303030

Gateway IP: 0.0.0.0

AS-Path: NONE, path sourced internal to AS

192.168.5.5 (metric 45) from 192.168.0.11 (192.168.0.11)

Origin incomplete, MED 0, localpref 100, weight 0

Received label 303030

Extcommunity: RT:65000:303030 ENCAP:8 Router MAC:707d.b9b8.4daf

Originator: 192.168.5.5 Cluster list: 192.168.0.11

Path-id 1 not advertised to any peer

Route Distinguisher: 192.168.3.3:4    (L3VNI 303030)

BGP routing table entry for [5]:[0]:[0]:[32]:[172.16.10.8]/224, version 761

Paths: (1 available, best #1)

Flags: (0x000002) (high32 00000000) on xmit-list, is not in l2rib/evpn, is not in HW

Advertised path-id 1

Path type: internal, path is valid, is best path, no labeled nexthop

Imported from 192.168.5.5:4:[5]:[0]:[0]:[32]:[172.16.10.8]/224

Gateway IP: 0.0.0.0

AS-Path: NONE, path sourced internal to AS

192.168.5.5 (metric 45) from 192.168.0.11 (192.168.0.11)

Origin incomplete, MED 0, localpref 100, weight 0

Received label 303030

Extcommunity: RT:65000:303030 ENCAP:8 Router MAC:707d.b9b8.4daf

Originator: 192.168.5.5 Cluster list: 192.168.0.11

Path-id 1 not advertised to any peer

Étape 9. Vérifiez qu'il y a une route pour le serveur DHCP sur le locataire source avec la commande show ip route [DHCP server IP] vrf [tenant vrf].

Remarque : l'entrée de route à utiliser doit être de VxLAN à VRF par défaut. Si aucune route n'est disponible, vérifiez si le VTEP connaît localement l'adresse IP du serveur DHCP.

LEAF-1# show running-config interface vlan 10

interface Vlan10

no shutdown

vrf member tenant-a <<<< source tenant

no ip redirects

ip address 10.10.10.1/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

ip dhcp relay address 10.10.10.150 <<<< DHCP server

ip dhcp relay source-interface loopback100

LEAF-1# show ip route 10.10.10.150 vrf tenant-a

10.10.10.150/32, ubest/mbest: 1/0

*via 192.168.13.254%default, [200/0], 2w0d, bgp-65000, internal, tag 65000, segid: 303030 tunnelid: 0xd0d0dfe encap: VXLAN

Étape 10. Vérifiez que l'adresse IP du serveur DHCP est accessible en utilisant l'interface de bouclage et le VRF correspondant comme source VRF avec la commande ping [DHCP server IP] source-interface loopback [x] vrf [tenant vrf].

LEAF-1# ping 10.10.10.150 source-interface loopback 100 vrf tenant-a

PING 10.10.10.150 (10.10.10.150): 56 data bytes

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=0 ttl=126 time=1.262 ms

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=1 ttl=126 time=0.833 ms

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=2 ttl=126 time=0.808 ms

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=3 ttl=126 time=0.795 ms

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=4 ttl=126 time=0.78 ms

--- 10.10.10.150 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

Étape 11. Vérifiez l'état de l'agent de relais DHCP.

LEAF-1# show ip dhcp status

Current CLI Operation: show ip dhcp status

Last CLI Operation: DME: ip dhcp relay information option enable

Last CLI Operation Status: SUCCESS

Étape 12. Vérifiez l'option82, telle que l'option vpn et l'adresse IP de relais correcte sous l'agent de relais.

LEAF-1# show ip dhcp relay

DHCP relay service is enabled   <<<<<<

Insertion of option 82 is enabled  <<<<<<

Insertion of option 82 customize circuitid is disabled

TLV format in CircuitId and RemoteId suboptions is enabled

Insertion of VPN suboptions is enabled  <<<<<<<

Insertion of cisco suboptions is disabled

Global smart-relay is disabled

Relay Trusted functionality is disabled

Relay Trusted Port is Globally disabled

V4 Relay Source Address HSRP is Globally disabled

Server-ID-override-disable is disabled

Smart-relay is enabled on the following interfaces:

------------------------------------------------------

Subnet-broadcast is enabled on the following interfaces:

------------------------------------------------------

Relay Trusted Port is enabled on the following interfaces:

----------------------------------------------------------

Relay Source Address HSRP is enabled on the following interfaces:

-------------------------------------------------------------------

Helper addresses are configured on the following interfaces:

Interface        Relay Address     VRF Name

-------------    -------------     --------

Vlan10            10.10.10.150   <<<<<<<<<

Étape 13. Vérifiez les statistiques des paquets traités et transférés.

LEAF-1# show ip dhcp global statistics

Packets processed 1297177

Packets received through cfsoe 0

Packets forwarded 1297175

Packets forwarded on cfsoe 0

Total packets dropped 0

Packets dropped from untrusted ports 0

Packets dropped due to MAC address check failure 0

Packets dropped due to Option 82 insertion failure 0

Packets dropped due to o/p intf unknown 0

Packets dropped which were unknown 0

Packets dropped due to no trusted ports 0

Packets dropped due to dhcp relay not enabled 0

Packets dropped due to no binding entry 0

Packets dropped due to interface error/no interface 0

Packets dropped due to max hops exceeded 0

Packets dropped due to Queue full 0

Étape 14. Vérifiez les statistiques des paquets de relais.

LEAF-1# show ip dhcp relay statistics

----------------------------------------------------------------------

Message Type             Rx              Tx           Drops

----------------------------------------------------------------------

Discover             260521          260520               0

Offer                289330          289330               0

Request(*)           267162          267161               0

Ack                    8322            8322               0

Release(*)           181121          181121               0

Decline                   1               1               0

Inform(*)                 0               0               0

Nack                 289280          289280               0

----------------------------------------------------------------------

Total               1295737         1295735               0

----------------------------------------------------------------------

DHCP L3 FWD:

Total Packets Received                           :         0

Total Packets Forwarded                          :         0

Total Packets Dropped                            :         0

Non DHCP:

Total Packets Received                           :         0

Total Packets Forwarded                          :         0

Total Packets Dropped                            :         0

DROP:

DHCP Relay not enabled                           :         0

Invalid DHCP message type                        :         0

Interface error                                  :         0

Tx failure towards server                        :         0

Tx failure towards client                        :         0

Unknown output interface                         :         0

Unknown vrf or interface for server              :         0

Max hops exceeded                                :         0

Option 82 validation failed                      :         0

Packet Malformed                                 :         0

DHCP Request dropped on MCT                      :         0

Relay Trusted port not configured                :         0

*  -  These counters will show correct value when switch

receives DHCP request packet with destination ip as broadcast

address. If request is unicast it will be HW switched

DHCP LEAF-1-vPC

Étape 1. Activez la fonctionnalité DCHP.

LEAF-1-VPC(config)#feature dhcp

Remarque : le serveur DHCP et la commande relay agent service dhcp, ip dhcp relay, et ipv6 dhcp relay sont activés par défaut depuis NX-OS 7.x.

Étape 2. Appliquez la commande ip dhcp relay information option.

LEAF-1-VPC(config)#ip dhcp relay information option

Remarque : cette commande permet à l'agent de relais DHCP d'insérer et de supprimer des informations de l'option 82 sur les paquets qui sont transférés.

Étape 3. Appliquez la commande « ip dhcp relay information option vpn ».

LEAF-1-VPC(config)# ip dhcp relay information option vpn

Remarque : cette commande active les requêtes de relais DHCP qui arrivent sur un VRF différent auquel appartient le serveur DHCP.

Étape 4. Appliquez la commande ip dhcp relay address [adresse ip du serveur DHCP].

Remarque : dans cet exemple, l'adresse IP du serveur DHCP est 10.10.10.150.

LEAF-1-VPC(config)#interface vlan 10

LEAF-1-VPC(config-if)#ip dhcp relay address 10.10.10.150

Étape 5. Appliquez la commande « ip dhcp relay source-interface [unique loopback] ».

Remarque : cette commande configure l'adresse IP source de l'agent de relais DHCP pour qu'elle gère les commandes Discover, Offer, Request et ACK pour les communications monodiffusion, l'agent de relais DHCP utilisant l'adresse IP de l'interface SVI comme adresse IP source de l'agent de relais DHCP. Cela n'est pas souhaitable, car cette adresse IP est partagée par plusieurs VTEP et un trou noir des paquets DHCP peut se produire. Pour éviter cela, une adresse IP unique (à l'aide d'une interface de bouclage) est nécessaire pour différencier chaque VTEP.

LEAF-1-VPC(config)#interface vlan 10

LEAF-1-VPC(config-if)# ip dhcp relay source-interface loopback100

Étape 6. Dans le locataire correspondant VRF dans BGP, redistribuez directement la route avec une liste de préfixes et une route-map qui inclut l'adresse IP de l'interface de bouclage.

Remarque : cette interface de bouclage appartient au locataire de l'interface SVI.

LEAF-1-VPC(config)# show running-config interface loopback 100

interface loopback100

vrf member tenant-a

ip address 172.16.10.9/32

LEAF-1-VPC(config)# ip prefix-list host_subnets seq 15 permit 172.16.10.9/32

LEAF-1-VPC(config)# route-map direct_routes_tenant-a permit 10

LEAF-1-VPC(config-route-map)# match ip address prefix-list host_subnets

LEAF-1-VPC(config-route-map)# router bgp 65000

LEAF-1-VPC(config-router)# vrf tenant-a

LEAF-1-VPC(config-router-vrf)# address-family ipv4 unicast

LEAF-1-VPC(config-router-vrf-af)# redistribute direct route-map direct_routes_tenant-a

Étape 7. Vérifiez que l'adresse IP de l'interface de bouclage est annoncée dans BGP L2VPN EVPN aux Spines avec la commande : show bgp l2vpn evpn [loopback IP] vrf [tenant vrf].

LEAF-1-VPC# show bgp l2vpn evpn 172.16.10.9 vrf tenant-a

BGP routing table information for VRF default, address family L2VPN EVPN

Route Distinguisher: 192.168.3.3:4    (L3VNI 303030)

BGP routing table entry for [5]:[0]:[0]:[32]:[172.16.10.9]/224, version 637

Paths: (1 available, best #1)

Flags: (0x000002) (high32 00000000) on xmit-list, is not in l2rib/evpn

Advertised path-id 1

Path type: local, path is valid, is best path, no labeled nexthop

Gateway IP: 0.0.0.0

AS-Path: NONE, path locally originated

192.168.13.1 (metric 0) from 0.0.0.0 (192.168.3.3)

Origin incomplete, MED 0, localpref 100, weight 32768

Received label 303030

Extcommunity: RT:65000:303030 ENCAP:8 Router MAC:6026.aa85.9887

Path-id 1 advertised to peers:

192.168.0.11

Étape 8. Vérifiez que l'adresse IP de l'interface de bouclage est injectée dans l'EVPN L2VPN BGP où se trouve le serveur DHCP.

Remarque : s'il y a des commutateurs Nexus dans vPC, vérifiez qu'ils apprennent tous les deux l'adresse IP de l'interface de bouclage dans BGP L2VPN EVPN.

LEAF-1-VPC# show bgp l2vpn evpn 172.16.10.9

BGP routing table information for VRF default, address family L2VPN EVPN

Route Distinguisher: 192.168.3.3:4    (L3VNI 303030)

BGP routing table entry for [5]:[0]:[0]:[32]:[172.16.10.9]/224, version 637

Paths: (1 available, best #1)

Flags: (0x000002) (high32 00000000) on xmit-list, is not in l2rib/evpn

Advertised path-id 1

Path type: local, path is valid, is best path, no labeled nexthop

Gateway IP: 0.0.0.0

AS-Path: NONE, path locally originated

192.168.13.1 (metric 0) from 0.0.0.0 (192.168.3.3)

Origin incomplete, MED 0, localpref 100, weight 32768

Received label 303030

Extcommunity: RT:65000:303030 ENCAP:8 Router MAC:6026.aa85.9887

Path-id 1 advertised to peers:

192.168.0.11

Étape 9. Vérifiez qu'il existe une route pour le serveur DHCP sur le locataire source à l'aide de la commande show ip route [DHCP server IP] vrf[tenant vrf].

Remarque : l'entrée de route à utiliser doit être de VxLAN à VRF par défaut. Si aucune route n'est disponible, vérifiez si le VTEP connaît localement l'adresse IP du serveur DHCP.

LEAF-1-VPC# show running-config interface vlan 10

interface Vlan10

no shutdown

vrf member tenant-a  <<<< source tenant

no ip redirects

ip address 10.10.10.1/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

ip dhcp relay address 10.10.10.150

ip dhcp relay source-interface loopback100

LEAF-1-VPC# show ip route 10.10.10.150 vrf tenant-a

10.10.10.150/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 10.10.10.150, Vlan10, [190/0], 6d07h, hmm

Étape 10. Vérifiez que l'adresse IP du serveur DHCP est accessible à l'aide de l'interface de bouclage et du VRF correspondant en tant que source VRF avec la commande ping [DHCP server IP] source-interface loopback [x] vrf [tenvrf].

LEAF-1-VPC# ping 10.10.10.150 source-interface loopback 100 vrf tenant-a

PING 10.10.10.150 (10.10.10.150): 56 data bytes

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=0 ttl=126 time=0.965 ms

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=1 ttl=126 time=0.57 ms

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=2 ttl=126 time=0.488 ms

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=3 ttl=126 time=0.524 ms

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=4 ttl=126 time=0.502 ms

--- 10.10.10.150 ping statistics ---

Étape 11. Vérifiez l'état de l'agent de relais DHCP.

LEAF-1-VPC# show ip dhcp status

Current CLI Operation: show ip dhcp status

Last CLI Operation: DME: ip dhcp relay information option vpn enable

Last CLI Operation Status: SUCCESS

Étape 12. Vérifiez l'option82, telle que l'option vpn et l'adresse IP de relais correcte sous l'agent de relais.

LEAF-1-VPC# show ip dhcp relay

DHCP relay service is enabled  <<<<<<

Insertion of option 82 is enabled  <<<<<<<

Insertion of option 82 customize circuitid is disabled

TLV format in CircuitId and RemoteId suboptions is enabled

Insertion of VPN suboptions is enabled  <<<<<<<

Insertion of cisco suboptions is disabled

Global smart-relay is disabled

Relay Trusted functionality is disabled

Relay Trusted Port is Globally disabled

V4 Relay Source Address HSRP is Globally disabled

Server-ID-override-disable is disabled

Smart-relay is enabled on the following interfaces:

------------------------------------------------------

Subnet-broadcast is enabled on the following interfaces:

------------------------------------------------------

Relay Trusted Port is enabled on the following interfaces:

----------------------------------------------------------

Relay Source Address HSRP is enabled on the following interfaces:

-------------------------------------------------------------------

Helper addresses are configured on the following interfaces:

Interface        Relay Address     VRF Name

-------------    -------------     --------

Vlan10            10.10.10.150      <<<<<<<<<

Étape 13. Vérifiez les statistiques des paquets traités et transférés.

LEAF-1-VPC# show ip dhcp global statistics

Packets processed 263162

Packets received through cfsoe 0

Packets forwarded 263161

Packets forwarded on cfsoe 0

Total packets dropped 0

Packets dropped from untrusted ports 0

Packets dropped due to MAC address check failure 0

Packets dropped due to Option 82 insertion failure 0

Packets dropped due to o/p intf unknown 0

Packets dropped which were unknown 0

Packets dropped due to no trusted ports 0

Packets dropped due to dhcp relay not enabled 0

Packets dropped due to no binding entry 0

Packets dropped due to interface error/no interface 0

Packets dropped due to max hops exceeded 0

Packets dropped due to Queue full 0

Étape 14. Vérifiez les statistiques des paquets de relais.

LEAF-1-VPC# show ip dhcp relay statistics

----------------------------------------------------------------------

Message Type             Rx              Tx           Drops

----------------------------------------------------------------------

Discover                  8               7               0

Offer                 29304           29304               0

Request(*)             5029            5029               0

Ack                    6535            6535               0

Release(*)           191482          191482               0

Decline                   0               0               0

Inform(*)                 3               3               0

Nack                  29281           29281               0

----------------------------------------------------------------------

Total                261642          261641               0

----------------------------------------------------------------------

DHCP L3 FWD:

Total Packets Received                           :         0

Total Packets Forwarded                          :         0

Total Packets Dropped                            :         0

Non DHCP:

Total Packets Received                           :         0

Total Packets Forwarded                          :         0

Total Packets Dropped                            :         0

DROP:

DHCP Relay not enabled                           :         0

Invalid DHCP message type                        :         0

Interface error                                  :         0

Tx failure towards server                        :         0

Tx failure towards client                        :         0

Unknown output interface                         :         0

Unknown vrf or interface for server              :         0

Max hops exceeded                                :         0

Option 82 validation failed                      :         0

Packet Malformed                                 :         0

DHCP Request dropped on MCT                      :         0

Relay Trusted port not configured                :         0

*  -  These counters will show correct value when switch

receives DHCP request packet with destination ip as broadcast

address. If request is unicast it will be HW switched

DHCP LEAF-2-vPC

Étape 1. Activez la fonctionnalité DCHP.

LEAF-2-VPC(config)# feature dhcp

Remarque : le serveur DHCP et la commande relay agent service dhcp, ip dhcp relay et ipv6 dhcp relay sont activés par défaut depuis NX-OS 7.x.

Étape 2. Appliquez la commande « ip dhcp relay information option ».

LEAF-2-VPC(config)# ip dhcp relay information option

Remarque : cette commande permet à l'agent de relais DHCP d'insérer et de supprimer des informations de l'option 82 sur les paquets qui sont transférés.

Étape 3. Appliquez la commande « ip dhcp relay information option vpn ».

LEAF-2-VPC(config)# ip dhcp relay information option vpn

Remarque : cette commande active les requêtes de relais DHCP qui arrivent sur un VRF différent auquel appartient le serveur DHCP.

Étape 4. Appliquez la commande « ip dhcp relay address [ip address of DCHP server] ».

Remarque : dans cet exemple, l'adresse IP du serveur DHCP est 10.10.10.150.

LEAF-2-VPC(config)# interface vlan 10

LEAF-2-VPC(config-if)# ip dhcp relay address 10.10.10.150

Étape 5. Appliquez la commande « ip dhcp relay source-interface [unique loopback] ».

Remarque : cette commande configure l'adresse IP source de l'agent de relais DHCP pour qu'elle gère les commandes Discover, Offer, Request et ACK pour les communications monodiffusion, l'agent de relais DHCP utilisant l'adresse IP de l'interface SVI comme adresse IP source de l'agent de relais DHCP. Cela n'est pas souhaitable, car cette adresse IP est partagée par plusieurs VTEP et un trou noir des paquets DHCP peut se produire. Pour éviter cela, une adresse IP unique (à l'aide d'une interface de bouclage) est nécessaire pour différencier chaque VTEP.

LEAF-2-VPC(config)# interface vlan 10

LEAF-2-VPC(config-if)# ip dhcp relay source-interface loopback 100

Étape 6. Dans le locataire correspondant VRF dans BGP, redistribuez directement la route avec une liste de préfixes et une route-map qui inclut l'adresse IP de l'interface de bouclage.

Remarque : cette interface de bouclage appartient au locataire de l'interface SVI.

LEAF-2-VPC(config-if)# show running-config interface loopback 100

interface loopback100

vrf member tenant-a

ip address 172.16.10.10/32

LEAF-2-VPC(config)# ip prefix-list host_subnets seq 15 permit 172.16.10.10/32

LEAF-2-VPC(config)# route-map direct_routes_tenant-a permit 10

LEAF-2-VPC(config-route-map)# match ip address prefix-list host_subnets

LEAF-2-VPC(config-route-map)# router bgp 65000

LEAF-2-VPC(config-router)# vrf tenant-a

LEAF-2-VPC(config-router-vrf)# address-family ipv4 unicast

LEAF-2-VPC(config-router-vrf-af)# redistribute direct route-map direct_routes_tenant-a

Étape 7. Vérifiez que l'adresse IP de l'interface de bouclage est annoncée dans BGP L2VPN EVPN aux Spines avec la commande : show bgp l2vpn evpn [loopback IP] vrf [tenant vrf].

LEAF-2-VPC(config-if)# show bgp l2vpn evpn 172.16.10.10 vrf tenant-a

BGP routing table information for VRF default, address family L2VPN EVPN

Route Distinguisher: 192.168.4.4:4    (L3VNI 303030)

BGP routing table entry for [5]:[0]:[0]:[32]:[172.16.10.10]/224, version 49

5

Paths: (1 available, best #1)

Flags: (0x000002) (high32 00000000) on xmit-list, is not in l2rib/evpn

Advertised path-id 1

Path type: local, path is valid, is best path, no labeled nexthop

Gateway IP: 0.0.0.0

AS-Path: NONE, path locally originated

192.168.13.2 (metric 0) from 0.0.0.0 (192.168.4.4)

Origin incomplete, MED 0, localpref 100, weight 32768

Received label 303030

Extcommunity: RT:65000:303030 ENCAP:8 Router MAC:6026.aa85.9587

Path-id 1 advertised to peers:

192.168.0.11 <<<<< Spine

Étape 8. Vérifiez que l'adresse IP de l'interface de bouclage est injectée dans l'EVPN L2VPN BGP où se trouve le serveur DHCP.

Remarque : s'il y a des commutateurs Nexus dans vPC, vérifiez qu'ils apprennent tous les deux l'adresse IP de l'interface de bouclage dans BGP L2VPN EVPN.

LEAF-2-VPC(config-if)# show bgp l2vpn evpn 172.16.10.10

BGP routing table information for VRF default, address family L2VPN EVPN

Route Distinguisher: 192.168.4.4:4    (L3VNI 303030)

BGP routing table entry for [5]:[0]:[0]:[32]:[172.16.10.10]/224, version 49

5

Paths: (1 available, best #1)

Flags: (0x000002) (high32 00000000) on xmit-list, is not in l2rib/evpn

Advertised path-id 1

Path type: local, path is valid, is best path, no labeled nexthop

Gateway IP: 0.0.0.0

AS-Path: NONE, path locally originated

192.168.13.2 (metric 0) from 0.0.0.0 (192.168.4.4)

Origin incomplete, MED 0, localpref 100, weight 32768

Received label 303030

Extcommunity: RT:65000:303030 ENCAP:8 Router MAC:6026.aa85.9587

Path-id 1 advertised to peers:

192.168.0.11

Étape 9. Vérifiez qu'il y a une route pour le serveur DHCP sur le locataire source avec la commande show ip route [DHCP server IP] vrf[tenvrf].

Remarque : l'entrée de route à utiliser doit être de VxLAN à VRF par défaut. Si aucune route n'est disponible, vérifiez si le VTEP connaît localement l'adresse IP du serveur DHCP.

LEAF-2-VPC(config-if)# show running-config interface vlan 10

interface Vlan10

no shutdown

vrf member tenant-a

no ip redirects

ip address 10.10.10.1/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

ip dhcp relay address 10.10.10.150

ip dhcp relay source-interface loopback100

LEAF-2-VPC(config-if)# show ip route 10.10.10.150 vrf tenant-a

10.10.10.150/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 10.10.10.150, Vlan10, [190/0], 01:01:28, hmm

Étape 10. Vérifiez que l'adresse IP du serveur DHCP est accessible en utilisant l'interface de bouclage et le VRF correspondant comme source VRF avec la commande ping [DHCP server IP] source-interface loopback [x] vrf [tenant vrf].

LEAF-2-VPC(config-if)# ping 10.10.10.150 source-interface loopback 100 vrf tenant-a

PING 10.10.10.150 (10.10.10.150): 56 data bytes

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=0 ttl=127 time=0.928 ms

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=1 ttl=127 time=0.475 ms

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=2 ttl=127 time=0.455 ms

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=3 ttl=127 time=0.409 ms

64 bytes from 10.10.10.150: icmp_seq=4 ttl=127 time=0.465 ms

--- 10.10.10.150 ping statistics ---

Étape 11. Vérifiez l'état de l'agent de relais DHCP.

LEAF-2-VPC(config)# show ip dhcp status

Current CLI Operation: show ip dhcp status

Last CLI Operation: DME: ip dhcp relay information option vpn enable

Last CLI Operation Status: SUCCESS

Étape 12. Vérifiez l'option82, telle que l'option vpn et l'adresse IP de relais correcte sous l'agent de relais.

LEAF-2-VPC(config)# show ip dhcp relay

DHCP relay service is enabled    <<<<<<<

Insertion of option 82 is enabled   <<<<<<<<<

Insertion of option 82 customize circuitid is disabled

TLV format in CircuitId and RemoteId suboptions is enabled

Insertion of VPN suboptions is enabled  <<<<<<<

Insertion of cisco suboptions is disabled

Global smart-relay is disabled

Relay Trusted functionality is disabled

Relay Trusted Port is Globally disabled

V4 Relay Source Address HSRP is Globally disabled

Server-ID-override-disable is disabled

Smart-relay is enabled on the following interfaces:

------------------------------------------------------

Subnet-broadcast is enabled on the following interfaces:

------------------------------------------------------

Relay Trusted Port is enabled on the following interfaces:

----------------------------------------------------------

Relay Source Address HSRP is enabled on the following interfaces:

-------------------------------------------------------------------

Helper addresses are configured on the following interfaces:

Interface        Relay Address     VRF Name

-------------    -------------     --------

Vlan10            10.10.10.150 <<<<

Étape 13. Vérifiez les statistiques des paquets traités et transférés.

LEAF-2-VPC(config)# show ip dhcp global statistics

Packets processed 103030

Packets received through cfsoe 0

Packets forwarded 103030

Packets forwarded on cfsoe 0

Total packets dropped 0

Packets dropped from untrusted ports 0

Packets dropped due to MAC address check failure 0

Packets dropped due to Option 82 insertion failure 0

Packets dropped due to o/p intf unknown 0

Packets dropped which were unknown 0

Packets dropped due to no trusted ports 0

Packets dropped due to dhcp relay not enabled 0

Packets dropped due to no binding entry 0

Packets dropped due to interface error/no interface 0

Packets dropped due to max hops exceeded 0

Packets dropped due to Queue full 0

Étape 14. Vérifiez les statistiques des paquets de relais.

LEAF-2-VPC# show ip dhcp relay statistics

----------------------------------------------------------------------

Message Type             Rx              Tx           Drops

----------------------------------------------------------------------

Discover              29312           29311               0

Offer                300001          300001               0

Request(*)            29324           29324               0

Ack                    1574            1574               0

Release(*)           191493          191493               0

Decline                   0               0               0

Inform(*)              1540            1540               0

Nack                 472890          472890               0

----------------------------------------------------------------------

Total               1026134         1026133               0

----------------------------------------------------------------------

DHCP L3 FWD:

Total Packets Received                           :         0

Total Packets Forwarded                          :         0

Total Packets Dropped                            :         0

Non DHCP:

Total Packets Received                           :         0

Total Packets Forwarded                          :         0

Total Packets Dropped                            :         0

DROP:

DHCP Relay not enabled                           :         0

Invalid DHCP message type                        :         0

Interface error                                  :         0

Tx failure towards server                        :         0

Tx failure towards client                        :         0

Unknown output interface                         :         0

Unknown vrf or interface for server              :         0

Max hops exceeded                                :         0

Option 82 validation failed                      :         0

Packet Malformed                                 :         0

DHCP Request dropped on MCT                      :         0

Relay Trusted port not configured                :         0

*  -  These counters will show correct value when switch

receives DHCP request packet with destination ip as broadcast

address. If request is unicast it will be HW switched

Configuration du serveur DHCP sous Windows Server 2022

Configuration de l’étendue d’adressage IP pour les hôtes.

Étape 1. Ouvrez le Gestionnaire de serveur et vérifiez qu'aucune alarme n'est présente sur le serveur DHCP dans le tableau de bord.

Tableau de bord du Gestionnaire de serveur sur Windows Server 2022

Conseil : l'image s'agrandit lorsque vous double-cliquez.

Étape 2. Ouvrez l'application DHCP Server.

Serveur DHCP sur Windows Server 2022

Étape 3. Cliquez avec le bouton droit sur IPv4, puis cliquez sur New Scope.

Nouvelle étendue dans DCHP

Étape 4. Cliquez sur Next (Suivant).

Étape 5. Indiquez un nom et une description. Dans cet exemple, le nom est le sous-réseau qui appartient au VLAN 10 et la description est L2VNI comme L2VNI répertorié au VLAN 10.

Étape 6. Configurez la plage d'adresses IP. Il s’agit du pool d’hôtes.

Étape 6. Excluez l'adresse IP partagée de la configuration SVI dans les VTEP. Dans cet exemple, l'interface VLAN 10 a l'adresse IP.10.10.1/24.

Avertissement : si l'adresse IP n'est pas exclue de l'interface SVI (ou de la passerelle par défaut), la duplication des adresses IP peut avoir un impact sur la livraison du trafic.

LEAF-1# show running-config interface vlan 10

<snip>

interface Vlan10

no shutdown

vrf member tenant-a

no ip redirects

ip address 10.10.10.1/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

ip dhcp relay address 10.10.10.150

ip dhcp relay source-interface loopback100

Étape 7. Configurez la durée du bail de l'adresse IP. Il s’agit de la durée pendant laquelle un hôte peut utiliser l’adresse IP attribuée avant de la renouveler.

Étape 8. Sélectionnez Yes, I want to configure these options now.

Étape 9. Configurez l'adresse IP de la passerelle par défaut.

Étape 10. Configurer le nom de domaine et le serveur DNS

Étape 11. Configurez le serveur WINS, le cas échéant. Cette opération peut être ignorée si les informations ne sont pas connues.

Étape 12. Sélectionnez Oui, je souhaite activer cette étendue maintenant.

Configuration de l'étendue pour les adresses IP uniques des boucles dans SVI en tant qu'agent de relais DHCP.

Étape 1. Cliquez avec le bouton droit sur IPv4 et sélectionnez IPv4Scope.

Nouvelle étendue dans DCHP

Étape 2. Indiquez un nom et une description. Dans cet exemple, name est le sous-réseau utilisé pour le sous-réseau avec adresse de bouclage.

IPte : un bouclage est utilisé en mode bouclé adresse IP unique dans le fabric VxLAN pour le locataire VxLAN. Ceci doit être annoncé dans la redistribution de route EVPN L2VPN BGP dans BGP dans le VRF du locataire correspondant dans l'adresse IPv4-famIPv4

LEAF-1# show running-config interface loopback 100

<snip>

interface loopback100

vrf member tenant-a

ip address 172.16.10.8/32

Étape 3. Configurez la plage d'adresses IPip. Il s'agit du pool pour les boucles.

Étape 4. Configurez les exclusions (facultatif car le serveur DHCP loue les adresses IP appartenant à ce sous-réseau).

Étape 5. Ignorez la durée du bail et cliquez sur Next.

Étape 6. Sélectionnez Non, je configurerai ces options ultérieurement.

Étape 7. Cliquez sur Finish (Terminer).

Étape 8. Cliquez avec le bouton droit sur l'étendue créée et sélectionnez Activer.

Configuration de la super-étendue pour le fabric VxLAN.

Étape 1. Cliquez avec le bouton droit dans IPv4 et sélectionnez Nouvelle étendue globale.

Étape 2. Cliquez sur Next (Suivant).

Étape 3. Écrivez le nom de l'étendue globale.

Étape 4. Sélectionnez toutes les étendues qui appartiennent au fabric VxLAN.

Étape 5. Sélectionnez toutes les étendues qui appartiennent au fabric VxLAN.

Étape 6. Vérifiez que toutes les étendues globales de fabric VxLAN sont en place et cliquez sur Finish.

Configurez l'option 82 dans les étendues d'hôte.

Étape 1. Cliquez avec le bouton droit sur Stratégies (dernière option) dans l'étendue de l'hôte et cliquez sur Nouvelle stratégie.

Étape 2. Écrivez un nom et une description, puis cliquez sur Next.

Remarque : dans cet exemple, la stratégie est créée pour sélectionner l'adressage IP paIPicularly pour les hôtes dans Leaf-1 pour VNI 101010 basé sur VNI Remote-ID (paramètre de l'option 82).

Étape 3. Cliquez sur Add. Dans Critères, sélectionnez Informations sur l'agent relais. Dans Opérateur, sélectionnez Égal à. Sélectionnez ensuite Agent Remote ID et saisissez la valeur. Cliquez sur OK, puis sur Suivant.

Remarque : l'ID distant est obtenu à partir de l'adresse MAC de l'interface SVI à laquelle l'interface SVII est associée.

Conseil : une stratégie peut être appliquée à plusieurs ID distants (ou VTEP) en ajoutant d'autres conditions et en sélectionnant OU au lieu de ET.

LEAF-1# show interface vlan 10

Vlan10 is up, line protocol is up, autostate enabled

Hardware is EtherSVI, address is  707d.b9b8.4daf <<<<

Internet Address is 10.10.10.1/24

<snip>

Étape 4. Configurez l'adressage IP que l'adresse IP existante peut utiliser sur le ou les VTEP sélectionnés par l'ID, puis cliquez sur Next.

Remarque : dans cet exemple, il n'y a qu'une seule machine virtuelle connectée à Leaf-1, donc une seule adresse IP est requise. Ici, une deuxième adresse IP est ajoutéeIPn si un autre hôte se connecte.

Étape 5. Cochez la case à gauche de Routeur 003 sous DCHP Standard Option. Ensuite, écrivez l'adresse IP de la passerelle par défaut pour les hôtes qui appartiennent à cette stratégie et appuyez sur Add. Cliquez sur Next (Suivant).

Attention : vous pouvez sélectionner plusieurs options, mais si vous ne savez pas quelle valeur entrer, ne le faites pas. Une configuration incohérente ou erronée peut provoquer un comportement inattendu.

Étape 6. Vérifiez les conditions de la stratégie et cliquez sur Finish.

DCHP packet-walk du début à la fin dans le fabric VxLAN.

Détection envoyée par HOST-1

Découverte sur LEAF-1

Détection reçue sur LEAF-1

Détection envoyée par LEAF-1

Conseil : l'image s'agrandit lorsque vous double-cliquez.

Détection sur SPINE

Détection reçue sur SPINE

Détection envoyée par SPINE

Découverte sur LEAF-1-vPC

Détection reçue sur LEAF-1-vPC

Détection envoyée par LEAF-1-vPC

Remarque : LEAF-2-vPC reçoit le paquet Discovert, mais uniquement commuté. L'adresse MAC de destination appartient au serveur DHCP.

Détection reçue sur le serveur DHCP

Offre DHCP envoyée par le serveur DHCP

Offre DHCP sur LEAF-2-vPC

Offre reçue sur LEAF-2-vPC

Offre envoyée par LEAF-2-vPC

Offre DHCP vPC SPINE

Offre reçue sur SPINE

Offre envoyée par SPINE

Offre DHCP sur LEAF-1

Offre reçue sur LEAF-1

Offre envoyée sur LEAF-1

Offre DHCP reçue sur HOST-1

Demande envoyée par HOST-1

Demande sur LEAF-1

Requête reçue sur LEAF-1

Demande envoyée par LEAF-1

Demande sur SPINE

Requête reçue sur SPINE

Demande envoyée par SPINE

Requête sur LEAF-2-vPC

Requête PCd sur LEAF-2-vPC

Demande d'envoi par vPCAF-2-vPC

Requête reçue sur le serveur DHCP

Envoi ACK par le serveur DHCP

ACK sur LEAF-2-vPC

ACK reçu sur LEAF-2-vPC

ACK envoyé par LEAF-2-vPC

ACK sur SPINE

ACK reçu sur SPINE

ACK envoyé par SPINE

ACK sur LEAF-1

ACK reçu sur LEAF-1

ACK envoyé par LEAF-1

ACK sur HOST-1

Informations connexes

Configuration de VXLAN BGP EVPN

Configuration de VXLAN

Résolution des problèmes liés à DHCP sur Nexus 9000

Guide de configuration VXLAN de la gamme Cisco Nexus 9000 NX-OS, version 10.4(x)