Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Avantages de la connectivité

Vidéo Quickstart

Demander manuellement un périphérique NXOS

Vérification de connectivité

Vérification TLS avec OpenSSL Client

Vérification de l'accessibilité HTTPS

Configurer

Revendication du périphérique withinintersight.com

Sur le périphérique Nexus

Sur le portail Intersight

Revendication de un à plusieurs périphériques Nexus autonomes dans intersight.com en utilisant Ansible®

Configurez NXAPI Nexus (utilisé uniquement si vous utilisez ansible.netcommon.httpapi)

Générer des clés API Intersight

Exemple : Ansibleinventory.yaml

Exemple : playbook.yamlExecution

Vérifier

Sur le commutateur Nexus

Versions antérieures à 10.3(4a)M

Versions commençant par 10.3(4a)M

Ansible

Désactiver le connecteur du périphérique

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour activer et réclamer des commutateurs Nexus autonomes dans Intersight pour une prise en charge améliorée du TAC Cisco.

Conditions préalables

Vous devez disposer d'un compte sur Intersight.com, aucune licence n'est requise pour la demande de licence Cisco NX-OS®. Si un nouveau compte d'aperçu doit être créé, voir Création de compte.

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Sur le commutateur Nexus autonome, NXDC présente les consignes et limitations suivantes :

- Cisco NX-OS doit exécuter la version 10.2(3)F ou ultérieure

- DNS doit être configuré sous le VRF (Virtual Routing and Forwarding) approprié

- svc.intersight.com doit être résolu et autoriser les connexions HTTPS lancées en sortie sur le port 443. Ceci peut être vérifié avecopensslet curl. Les requêtes ICMP (Internet Control Message Protocol) sont ignorées.

- Si un proxy est requis pour une connexion HTTPS àsvc.intersight.com, le proxy peut être configuré dans la configuration NXDC (Nexus Switch Device Connector). Pour la configuration du proxy, référez-vous à Configuration de NXDC.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Nexus N9K-C93240YC-FX2

- Cisco NX-OS 10.3(4a)M

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Cisco Intersight est une plate-forme d'opérations cloud qui comprend des fonctionnalités modulaires en option d'infrastructure avancée, d'optimisation de la charge de travail et de services Kubernetes. Visitez Aperçu de l'aperçu pour plus d'informations.

Les périphériques sont connectés au portail Intersight via un NXDC intégré à l'image Cisco NX-OS de chaque système. À partir de la version 10.2(3)F de Cisco NX-OS, la fonctionnalité Connecteur de périphérique est prise en charge. Elle permet aux périphériques connectés d'envoyer des informations et de recevoir des instructions de contrôle depuis le portail Cisco Intersight, via une connexion Internet sécurisée.

Avantages de la connectivité

La connectivité Intersight offre les fonctionnalités et les avantages suivants aux plates-formes basées sur Cisco NX-OS :

- Collecte automatisée des donnéesshow tech-support detailsvia la résolution rapide des problèmes (RPR pour les demandes de service TAC ouvertes)

- Collecte à la demande à distance des show tech-support details

- Fonctionnalités futures :

- Ouverture de demandes de service TAC proactives basées sur la télémétrie ou une panne matérielle

- Collecte à distance à la demande de commandes show individuelles et plus encore

Vidéo Quickstart

Demander manuellement un périphérique NXOS

Vérification de connectivité

Remarque : les réponses ping sont supprimées (les paquets ICMP sont abandonnés).

Afin de vérifier la connectivité TLS (Transport Layer Security) et HTTPS, activer bash et exécuter openssl et curl dans le VRF souhaité (ip netns exec

) est recommandé.

! Enable bash

config terminal ; feature bash ; end

! Verify TLS

run bash ip netns exec management openssl s_client -connect svc.intersight.com:443

! Verify https

run bash ip netns exec management curl -v -I -L -k https://svc.intersight.com:443

run bash ip netns exec management curl -v -I -L -k https://svc.intersight.com:443  --proxy [protocol://]host[:port]

Vérification TLS avec OpenSSL Client

Grâce à OpenSSL, vous pouvez vérifier la connectivité TLS avecsvc.intersight.com:443. Une fois l'opération terminée, récupérez le certificat public signé par le serveur et affichez la chaîne de l'autorité de certification.

Remarque : l'exemple suivant exécute la commandeopenssl s_clientdans la gestion VRF.  Remplacez la valeur souhaitée dans la constructionip netns exec

.

Switch# run bash ip netns exec management openssl s_client -connect svc.intersight.com:443

CONNECTED(00000004)

depth=2 C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1

verify return:1

depth=1 C = US, O = Amazon, CN = Amazon RSA 2048 M01

verify return:1

depth=0 CN = us-east-1.intersight.com

verify return:1

---

Certificate chain

0 s:CN = us-east-1.intersight.com

i:C = US, O = Amazon, CN = Amazon RSA 2048 M01

1 s:C = US, O = Amazon, CN = Amazon RSA 2048 M01

i:C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1

2 s:C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1

i:C = US, ST = Arizona, L = Scottsdale, O = "Starfield Technologies, Inc.", CN = Starfield Services Root Certificate Authority - G2

3 s:C = US, ST = Arizona, L = Scottsdale, O = "Starfield Technologies, Inc.", CN = Starfield Services Root Certificate Authority - G2

i:C = US, O = "Starfield Technologies, Inc.", OU = Starfield Class 2 Certification Authority

---

Server certificate

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGfzCCBWegAwIBAgIQD859tBjpT+QUyVOXqkG2pzANBgkqhkiG9w0BAQsFADA8

MoKXXrXrkESkWgbQadlEo3H545Zsix+mu83r7Gmv5L3+WFKzfUmLgeB2+z1Dk0Kg

UlNBIDIwNDggTTAxMB4XDTIzMDQwNTAwMDAwMFoXDTI0MDUwMzIzNTk1OVowIzEh

MB8GA1UEAxMYdXMtZWFzdC0xLmludGVyc2lnaHQuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0B

AoKXXrXrkESkWgbQadlEo3H545Zsix+mu83r7Gmv5L3+WFKzfUmLgeB2+z1Dk0Kn

BDM+MCNnvmgNDlGnU6/t1jOC780QpKXr2ksbGC0FzHfMvNjEk9kMCUe179dummrs

pOOFzvIrJGqYvkIXT5WLtiU9aP3+VSEWQO1kTeDHoDfLLJLON42cKjskYt0jCTwE

poKXXrXrkESkWgbQadlEo3H545Zsix+mu83r7Gmv5L3+WFKzfUmLgeB2+z1Dk0KI

elf3tYBhuQK3y4DoSqg1/gptnUOlNwSqMu4zXjI7neGyHnzjsPUyI8qilXbPS9tV

KoKXXrXrkESkWgbQadlEo3H545Zsix+mu83r7Gmv5L3+WFKzfUmLgeB2+z1Dk0Kw

HwYDVR0jBBgwFoAUgbgOY4qJEhjl+js7UJWf5uWQE4UwHQYDVR0OBBYEFM7X7s7c

NoKXXrXrkESkWgbQadlEo3H545Zsix+mu83r7Gmv5L3+WFKzfUmLgeB2+z1Dk0Kp

Z2h0LmNvbYIac3ZjLXN0YXRpYzEuaW50ZXJzaWdodC5jb22CGioudXMtZWFzdC0x

LoKXXrXrkESkWgbQadlEo3H545Zsix+mu83r7Gmv5L3+WFKzfUmLgeB2+z1Dk0K1

Y3MtY29ubmVjdC5jb22CE3N2Yy51Y3MtY29ubmVjdC5jb22CDmludGVyc2lnaHQu

Y29tghJzdmMuaW50ZXJzaWdodC5jb20wDgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMB0GA1UdJQQW

MBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjA7BgNVHR8ENDAyMDCgLqAshipodHRwOi8v

YoKXXrXrkESkWgbQadlEo3H545Zsix+mu83r7Gmv5L3+WFKzfUmLgeB2+z1Dk0KI

BgZngQwBAgEwdQYIKwYBBQUHAQEEaTBnMC0GCCsGAQUFBzABhiFodHRwOi8vb2Nz

coKXXrXrkESkWgbQadlEo3H545Zsix+mu83r7Gmv5L3+WFKzfUmLgeB2+z1Dk0Ku

cjJtMDEuYW1hem9udHJ1c3QuY29tL3IybTAxLmNlcjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMIIB

fgYKKwYBBAHWeQIEAgSCAW4EggFqAWgAdwDuzdBk1dsazsVct520zROiModGfLzs

3oKXXrXrkESkWgbQadlEo3H545Zsix+mu83r7Gmv5L3+WFKzfUmLgeB2+z1Dk0K5

CSFqTpBjlOdOLQ4YuQIhAO10VDrLJMM+9EtOwmZd8Q1MRHJlOlr2VWmOTF6GGkCV

AHUAc9meiRtMlnigIH1HneayxhzQUV5xGSqMa4AQesF3crUAAAGHUp9iOwAABAMA

RjBEAiAFPPLvt7TN7mTRnQZ+FZLGR/G04KQqSjYuszDNPArT3wIgf/sQbQqNjCk7

joFUuL9cEPYfNm7n1nZIFIRAK6UqwG0AdgBIsONr2qZHNA/lagL6nTDrHFIBy1bd

LoKXXrXrkESkWgbQadlEo3H545Zsix+mu83r7Gmv5L3+WFKzfUmLgeB2+z1Dk0K8

MXtts5t/C5lYw5peGAIgK0eFmxTptEfMkBZti39vepUxb5meDvKaZdtXVvFpkCMw

DQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBANl6HKZ9P6AIufr7qdNCcW+DXClY6dqX1KN0sCh+

UoKXXrXrkESkWgbQadlEo3H545Zsix+mu83r7Gmv5L3+WFKzfUmLgeB2+z1Dk0KM

z5R1VV+81gN2HHiuUsEOFwHDbbhiGBJiJteFm0blpruKHennx8HQYfC7bup4N5JH

YoKXXrXrkESkWgbQadlEo3H545Zsix+mu83r7Gmv5L3+WFKzfUmLgeB2+z1Dk0Kb

LKFl6c+EN0Y76YaCV8doujG3qD/bO9VDx7dhvbSEECYuzbYyPDGnb7Drmhny0Eki

smLUZ3TVcCvPc+1dE/jrbBzPeIY7jGr8eL7masFCuZZn2lM=

-----END CERTIFICATE-----

subject=CN = us-east-1.intersight.com

issuer=C = US, O = Amazon, CN = Amazon RSA 2048 M01

---

No client certificate CA names sent

Peer signing digest: SHA256

Peer signature type: RSA

Server Temp Key: ECDH, P-256, 256 bits

---

SSL handshake has read 5754 bytes and written 442 bytes

Verification: OK

---

New, TLSv1.2, Cipher is ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

Server public key is 2048 bit

Secure Renegotiation IS supported

Compression: NONE

Expansion: NONE

No ALPN negotiated

SSL-Session:

Protocol  : TLSv1.2

Cipher    : ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

Session-ID: 66D0B69FAA7EB69FAA7EC54C9764966ED9A1289650B69FAA7EB69FAA7E9A5FD5ADE

Session-ID-ctx:

Master-Key: B69FAA7E45891555D83DFCAEB69FAA7EB69FAA7EA3A99E7689ACFB69FAA7EAD7FD93DB69FAA7EB1AF821

PSK identity: None

PSK identity hint: None

SRP username: None

TLS session ticket lifetime hint: 86400 (seconds)

TLS session ticket:

0000 - 36 12 b2 36 b3 53 07 29-54 ac 56 f0 06 83 4f b1   6..6.S.)T.V...O.

0010 - 49 35 51 40 22 07 bd 7e-59 d7 7e 44 29 ff c6 2a   I5Q@"..~Y.~D)..*

0020 - ec bc 11 e1 d3 5d 69 e8-7a d2 f1 c2 08 f6 5b 8f   .....]i.z.....[.

0030 - 2c 5b 5e 50 e3 e2 8f e7-c4 44 8f e4 6d 45 d2 64   ,[^P.....D..mE.d

0040 - 93 98 f5 e8 b0 f7 1d 00-26 4b 88 ea 2d 7d 42 58   ........&K..-}BX

0050 - 05 9f 71 3a fe ac f0 15-a5 5c 1d 74 74 bf 32 1b   ..q:.....\.tt.2.

0060 - d8 a8 23 84 08 cc f9 3e-54                        ..#....>T

Start Time: 1707515659

Timeout   : 7200 (sec)

Verify return code: 0 (ok)

Extended master secret: yes

---

Vérification de l'accessibilité HTTPS

Afin de vérifier la connectivité HTTPS, utilisez la commande curl avec le-v verbose flag(affiche si un proxy est utilisé ou non).

Remarque : pour vérifier l'impact de l'activation ou de la désactivation d'un proxy, vous pouvez ajouter les options--proxy [protocol://]host[:port]ou--noproxy [protocol://]host[:port].

La constructionip netns exec

est utilisée pour exécuter une courbure dans le VRF souhaité ; par exemple, pour la gestion du VRFip netns exec management.

run bash ip netns exec management curl -v -I -L -k https://svc.intersight.com:443

run bash ip netns exec management curl -v -I -L -k https://svc.intersight.com:443  --proxy [protocol://]host[:port]

# run bash ip netns exec management curl -v -I -L -X POST https://svc.intersight.com:443 --proxy http://proxy.esl.cisco.com:80

Trying 10.201.255.40:80...

* Connected to proxy.esl.cisco.com (10.201.255.40) port 80 * CONNECT tunnel: HTTP/1.1 negotiated

* allocate connect buffer

* Establish HTTP proxy tunnel to svc.intersight.com:443

> CONNECT svc.intersight.com:443 HTTP/1.1

> Host: svc.intersight.com:443

> User-Agent: curl/8.4.0

> Proxy-Connection: Keep-Alive

>

< HTTP/1.1 200 Connection established HTTP/1.1 200 Connection established

< snip >

Configurer

Demander le périphérique dans intersight.com

Afin de revendiquer une nouvelle cible dans Intersight, accomplissez les étapes mentionnées.

Sur le périphérique Nexus

Exécutez la commande Cisco NX-OSshow system device-connector claim-info.

Remarque : pour les versions antérieures à NX-OS 10.3(4a), utilisez la commande « show intersight claim-info »

Remarque : les informations de demande générées par Nexus correspondent aux champs de demande Intersight suivants :

Numéro de série = ID de demande Intersight

Jeton de sécurité Device-ID = Intersight Code de demande

# show system device-connector claim-info

SerialNumber: FDO23021ZUJ

SecurityToken: 9FFD4FA94DCD

Duration: 599

Message:

Claim state: Not Claimed

La durée indiquée ici est en secondes.

Sur le portail Intersight

Remarque : la fonctionnalité de demande de remboursement de périphérique Cisco Intersight n'est pas disponible pour la région EMEA. Ces étapes ne s'appliquent qu'à la région Amérique du Nord.

1. Dans les 10 minutes, connectez-vous à Intersight avec les privilèges d'administrateur de compte, d'administrateur de périphérique ou de technicien de périphérique.

2. Dans la liste déroulante Sélecteur de service, sélectionnez Système.

3. Accédez àADMIN > Targets > Claim a New Target.

3.1. Cliquez sur Demander une nouvelle cible comme illustré dans l’image.

4. Choisissez Disponible pour la demande et choisissez le type de cible (par exemple, Réseau) que vous souhaitez demander. Cliquez sur Démarrer.

5. Entrez les détails requis et cliquez sur Demande afin de terminer le traitement de demande.

Remarque : le jeton de sécurité sur le commutateur est utilisé comme code de revendication et le numéro de série du commutateur est l'ID de périphérique.

Remarque : le jeton de sécurité expire. Vous devez terminer la demande avant ou le système vous invite à en régénérer une.

Revendication d'un à plusieurs périphériques Nexus autonomes dans intersight.com en utilisant Ansible®

Afin de revendiquer un ou plusieurs périphériques Nexus, un guide Ansible peut être exécuté.

- L'inventaire et le guide de vente ansible peuvent être clonés à partir de https://github.com/datacenter/ansible-intersight-nxos.

- Dans l'Ansibleinventory.yaml, le typeansible_connectionest défini suransible.netcommon.network_cliafin d'envoyer des commandes au commutateur Nexus. Il peut être remplacé paransible.netcommon.httpapiafin de permettre la connectivité via NXAPI.

- Une connexion fiable au point de terminaison Intersight nécessite une clé API, qui peut être générée à partir de votre compte intersight.com.

Configurer Nexus NXAPI (utilisé uniquement en cas d'utilisation deansible.netcommon.httpapi)

Remarque : dans le cas où un proxy de niveau système est configuré (HTTP(S)_PROXY) et qu'Ansible ne doit pas utiliser de proxy pour se connecter au point d'extrémité NXAPI de Nexus, il est souhaitable de définiransible_httpapi_use_proxy: False(la valeur par défaut est True).

# configure terminal

# cfeature nxapi

# nxapi port 80

# no nxapi https port 443

# end

# show nxapi

nxapi enabled

NXAPI timeout 10

NXAPI cmd timeout 300

HTTP Listen on port 80

HTTPS Listen on port 443

Certificate Information:

Issuer:   issuer=C = US, ST = CA, L = San Jose, O = Cisco Systems Inc., OU = dcnxos, CN = nxos

Expires:  Feb 10 22:30:38 2024 GMT

Afin de vérifier indépendamment la connectivité HTTP au point d'extrémité NXAPI, vous pouvez tenter d'envoyer unshow clock. Dans l’exemple suivant, le commutateur authentifie le client à l’aide de l’authentification de base. Il est également possible de configurer le serveur NXAPI afin d'authentifier les clients sur la base du certificat utilisateur X.509.

Remarque : le hachage d'authentification de base est obtenu à partir du codage base64 de username:password. Dans cet exemple, le codage admin:cisco!123 base64 estYWRtaW46Y2lzY28hMTIz.

curl -v --noproxy '*' \

--location 'http://10.1.1.3:80/ins' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'Authorization: Basic YWRtaW46Y2lzY28hMTIz' \

--data '{

"ins_api": {

"version": "1.0",

"type": "cli_show",

"chunk": "0",

"sid": "sid",

"input": "show clock",

"output_format": "json"

}

}'

Réponse à la boucle :

* Trying 10.1.1.3...

* TCP_NODELAY set

* Connected to 10.1.1.3 (10.1.1.3) port 80 (#0)

> POST /ins HTTP/1.1

> Host: 10.1.1.3

> User-Agent: curl/7.61.1

> Accept: */*

> Content-Type: application/json

> Authorization: Basic YWRtaW56Y2lzY28hBNIz

> Content-Length: 297

>

* upload completely sent off: 297 out of 297 bytes

< HTTP/1.1 200 OK

< Server: nginx/1.19.6

< Date: Fri, 09 Feb 2024 23:17:10 GMT

< Content-Type: text/json; charset=UTF-8

< Transfer-Encoding: chunked

< Connection: keep-alive

< Set-Cookie: nxapi_auth=dzqnf:xRYwR0l1Tra64VfOMVuD4oI4=; Secure; HttpOnly;

< anticsrf: /i3vzCvxhOr4w2IrKP+umbDnzHQ=

< Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains

< X-Frame-Options: SAMEORIGIN

< X-Content-Type-Options: nosniff

< Content-Security-Policy: block-all-mixed-content; base-uri 'self'; default-src 'self'; script-src 'self' 'nonce-zHx12KP1tervan1s6lrFQz7N6PF0rh'; style-src 'self' 'nonce-zHx12KP1tervan1s6lrFQz7N6P40rh'; img-src 'self'; connect-src 'self'; font-src 'self'; object-src 'self'; media-src 'self'; form-action 'self'; frame-ancestors 'self';

<

{

"ins_api":    {

"type":    "cli_show",

"version":    "1.0",

"sid":    "eoc",

"outputs":    {

"output":    {

"input":    "show clock",

"msg":    "Success",

"code":    "200",

"body":    {

"simple_time":    "23:17:10.814 UTC Fri Feb 09 2024\n",

"time_source":    "NTP"

}

}

}

}

* Connection #0 to host 10.1.1.3 left intact

}%

Générer des clés API Intersight

Reportez-vous à la section README.md sur la façon d'obtenir la clé API à partir de laIntersight System > Settings > API keys > Generate API Key.

Exemple : Ansible inventory.yaml

Remarque : dans l'exemple suivant, Ansible a été configuré afin d'ignorer les paramètres proxy du système d'exploitation avecansible_httpapi_use_proxy: False. Si vous avez besoin que votre serveur Ansible utilise un proxy pour atteindre le commutateur, vous pouvez supprimer cette configuration ou la définir sur True (par défaut).

Remarque : l'ID de clé API est une chaîne. La clé privée de l'API inclut le chemin d'accès complet à un fichier qui contient la clé privée. Pour l'environnement de production, il est recommandé d'utiliser le coffre-fort Ansible.

---

all:

hosts:

switch1:

ansible_host: "10.1.1.3"

intersight_src: "mgmt0"

intersight_vrf: "management"

vars:

ansible_user: "admin"

ansible_password: "cisco!123"

ansible_connection: ansible.netcommon.network_cli

ansible_network_os: cisco.nxos.nxos

ansible_httpapi_use_proxy: False

remote_tmp: "/bootflash"

proxy_env:

- no_proxy: "10.1.1.3/24"

intersight_proxy_host: 'proxy.cisco.com'

intersight_proxy_port: '80'

api_key_id: "5fcb99d97564612d33fdfcal/5fcb99d97564612d33fdf1b2/65c6c09d756461330198ce7e"

api_private_key: "/home/admin/ansible-intersight-nxos/my_intersight_private_key.txt"

...

Exemple :playbook.yamlexécution

Pour plus d'informations sur la programmation de périphériques Nexus autonomes avec Ansible, reportez-vous à la sectionApplications/Using Ansibleavec Cisco NX-OS du Guide de programmabilité NX-OS de la gamme Cisco Nexus 9000 pour votre version actuelle.

❯ ansible-playbook -i inventory.yaml playbook.yaml

PLAY [all] *********************************************************************************************************************************************************

TASK [Enable feature intersight] ***********************************************************************************************************************************

[WARNING]: To ensure idempotency and correct diff the input configuration lines should be similar to how they appear if present in the running configuration on

device

changed: [switch1]

TASK [Configure proxy] *********************************************************************************************************************************************

ok: [switch1]

TASK [Unconfigure proxy] *******************************************************************************************************************************************

skipping: [switch1]

TASK [Configure src interface] *************************************************************************************************************************************

ok: [switch1]

TASK [Unconfigure src interface] ***********************************************************************************************************************************

skipping: [switch1]

TASK [Configure src vrf] *******************************************************************************************************************************************

ok: [switch1]

TASK [Unconfigure src vrf] *****************************************************************************************************************************************

skipping: [switch1]

TASK [Await connection to Intersight] ******************************************************************************************************************************

FAILED - RETRYING: [switch1]: Await connection to Intersight (10 retries left).

FAILED - RETRYING: [switch1]: Await connection to Intersight (9 retries left).

FAILED - RETRYING: [switch1]: Await connection to Intersight (8 retries left).

FAILED - RETRYING: [switch1]: Await connection to Intersight (7 retries left).

FAILED - RETRYING: [switch1]: Await connection to Intersight (6 retries left).

FAILED - RETRYING: [switch1]: Await connection to Intersight (5 retries left).

FAILED - RETRYING: [switch1]: Await connection to Intersight (4 retries left).

ok: [switch1]

TASK [Get show system device-connector claim-info] *****************************************************************************************************************

ok: [switch1]

TASK [Set claiminfoDict] *******************************************************************************************************************************************

ok: [switch1] => (item=SerialNumber: FDO21112E2L)

ok: [switch1] => (item=  SecurityToken: 0A70886FE1B8)

ok: [switch1] => (item=  Duration: 599)

ok: [switch1] => (item=  Message: )

ok: [switch1] => (item=  Claim state: Not Claimed)

TASK [claim device - PROXY] ****************************************************************************************************************************************

skipping: [switch1]

TASK [claim device - NO PROXY] *************************************************************************************************************************************

changed: [switch1]

PLAY RECAP *********************************************************************************************************************************************************

switch1                    : ok=8    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=4    rescued=0    ignored=0

Vérifier

Afin de vérifier la revendication d'une nouvelle cible, procédez comme suit :

Sur le commutateur Nexus

Versions antérieures à 10.3(4a)M

# run bash sudo cat /mnt/pss/connector.db

Nexus# run bash sudo cat /mnt/pss/connector.db

{

"AccountOwnershipState": "Claimed",

"AccountOwnershipUser": "bpaez@cisco.com",

"AccountOwnershipTime": "2024-04-25T22:37:25.173Z",

"AccountOwnershipId": "TAC-DCRS",

"DomainGroupMoid": "6620503275646133014ec978",

"AccountMoid": "6620503275646133014ec977",

"CloudDns": "svc.ucs-connect.com",

"CloudDnsList": [

"svc.intersight.com",

"svc-static1.intersight.com",

"svc.ucs-connect.com",

"svc-static1.ucs-connect.com"

],

"CloudCert": "",

"UserCloudCerts": {},

"Identity": "662adb256f72613901e8bc19",

"AccessKeyId": "98facfdbf3855bcfd340f2bbb0c388f8",

"AccessKey": "",

"PrivateAccessKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

-CUT-

5Do\nD18Ta5YvuIYFLZrYlHLyCDOhS5035AUEGNtEceiPhQjOCvRumyJD\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n",

"CloudEnabled": true,

"ReadOnlyMode": false,

"LocalConfigLockout": false,

"TunneledKVM": false,

"HttpProxy": {

"ProxyHost": "proxy.cisco.com",

"ProxyPort": 8080,

"Preference": 0,

"ProxyType": "Manual",

"Targets": [

{

"ProxyHost": "proxy.cisco.com",

"ProxyPort": 8080,

"Preference": 0

}

]

},

"LogLevel": "info",

"DbVersion": 1,

"AutoUpgradeAdminState": "Automatic"

Versions commençant par 10.3(4a)M

# show system device-connector claim-info

N9k-Leaf-2# show system device-connector claim-info

SerialNumber: FDO23021ZUJ

SecurityToken:

Duration: 0

Message: Cannot fetch claim code for already claimed device

Claim state: Claimed

Claim time: 2024-02-09T15:38:57.561Z

Claimed by: brvarney@cisco.com

Account: ACI-DCRS-TAC

Site name:

Site ID:

# show system internal intersight info

# show system internal intersight info

Intersight connector.db Info:

ConnectionState         :Connected

ConnectionStateQual     :

AccountOwnershipState   :Claimed

AccountOwnershipUser    :brvarney@cisco.com

AccountOwnershipTime    :2024-02-09T15:38:57.561Z

AccountOwnershipId      :ACI-DCRS-TAC

DomainGroupMoid         :5eb2e1e47565612d3079fe9a

AccountMoid             :5eb2e1e47565612d3079fe92

CloudDns                :svc.ucs-connect.com

CloudDnsList:

1.              :svc.ucs-connect.com

2.              :svc.intersight.com

3.              :svc-static1.intersight.com

4.              :svc-static1.ucs-connect.com

Identity                :65c647116f72513501e75530

CloudEnabled            :true

ReadOnlyMode            :false

LocalConfigLockout      :false

TunneledKVM             :false

HttpProxy:

ProxyHost       :proxy.cisco.com

ProxyPort       :8080

Preferenc       :0

ProxyType       :Manual

Target[1]:

ProxyHost       :proxy.cisco.com

ProxyPort       :8080

Preference      :0

LogLevel                :info

DbVersion               :1

AutoUpgradeAdminState   :Automatic

Ansible

Il est possible d'ajouter une tâche à la fin de laplaybook.yamlcommande afin d'obtenir les informations d'aperçu du commutateur.

- name: Get intersight info

nxos_command:

commands:

- show system internal intersight info

register: intersightInfo_claimed

retries: 10

delay: 10

until: intersightInfo.stdout is search("Connecte")

- name: Display intersight info

vars:

msg: |-

output from {{ inventory_hostname }}:

{{ intersightInfo_claimed.stdout | join("") }}

debug:

msg: "{{ msg.split('\n') }}"

Voici le résultat correspondant :

TASK [Get intersight info] ***************************************************************************************************

ok: [switch1]

TASK [Display intersight info] ***********************************************************************************************

ok: [switch1] => {

"msg": [

"output from switch1:",

"Intersight connector.db Info:",

"ConnectionState         :Connected",

"ConnectionStateQual     :",

"AccountOwnershipState   :Claimed",

"AccountOwnershipUser    :vricci@cisco.com",

"AccountOwnershipTime    :2024-02-10T01:00:28.516Z",

"AccountOwnershipId      :vricci",

"DomainGroupMoid         :5fcb98d97565612d33fdf1ae",

"AccountMoid             :5fcb98d97565612d33fdf1ac",

"CloudDns                :svc.intersight.com",

"CloudDnsList:           ",

"        1.              :svc.intersight.com",

"        2.              :svc-static1.intersight.com",

"        3.              :svc.ucs-connect.com",

"        4.              :svc-static1.ucs-connect.com",

"Identity                :65c6caac6f72613901f841c1",

"CloudEnabled            :true",

"ReadOnlyMode            :false",

"LocalConfigLockout      :false",

"TunneledKVM             :false",

"HttpProxy:              ",

"        ProxyHost       :proxy.cisco.com",

"        ProxyPort       :80",

"        Preferenc       :0",

"        ProxyType       :Manual",

"    Target[1]:          ",

"        ProxyHost       :proxy.cisco.com",

"        ProxyPort       :80",

"        Preference      :0",

"LogLevel                :info",

"DbVersion               :1",

"AutoUpgradeAdminState   :Automatic"

]

}

Désactiver le connecteur du périphérique

Commande ou action

Objectif

Étape 1

aucune visibilité de fonctionnalité

Exemple :

switch(config)# no feature intersight

Désactive le processus d'analyse et supprime toute la configuration NXDC et le magasin de journaux.