Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer l'accès au port série de NX-OSv 9000 sur VMware ESXi. Le NX-OSv 9000 est une plate-forme de commutation virtuelle qui peut être utilisée pour simuler de nombreux aspects L2 du Cisco Nexus 9000. NX-OSv 9000 prend en charge de nombreuses opérations de plan de contrôle du Nexus 9000 tout en prenant en charge un sous-ensemble de fonctionnalités de plan de données qui inclut les fonctionnalités de base de couche 2/couche 3 telles que les protocoles de routage (EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), RIP (Routing Information Protocol) et BGP (Border Gateway Protocol))), commutateur de liaison, Interface virtuelle (SVI), VXLAN (inondation et apprentissage) et canaux de port standard (non vPC).

Note: À partir de la version 7.0(3)I5(1), certaines fonctionnalités NX-OS telles que Virtual Port-Channels (vPC), OTV, ACL et VXLAN (BGP EVPN) peuvent avoir une interface de ligne de commande et le commutateur acceptera la configuration, mais ces fonctionnalités ne sont pas testées ou prises en charge. Pour plus de détails sur les fonctionnalités et les limitations prises en charge, cliquez sur ce lien du guide de configuration sous Tableau 1 - Fonctionnalités de couche 2 et de couche 3 (Logiciel) prises en charge et Tableau 2 - Fonctionnalités NXOS non prises en charge (Non testées).

Le NX-OSv 9000 peut être géré de la même manière qu'un commutateur physique qui utilise des interfaces en bande (SVI), des interfaces de gestion (mgmt0) ou la connexion console. L'objectif de cet article est de décrire comment connecter NX-OSv 9000 exécuté sur l'hyperviseur VMware ESXI à une interface série virtuelle soutenue par un réseau.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande de posséder des connaissances sur ces sujets :

- Principes fondamentaux de la configuration des hôtes vSphere/ESXi.

- Administration des machines virtuelles (VM).

- Connaissance du réseau de transit.

Attention : Cet exemple de configuration fait référence à un logiciel tiers qui n'est pas pris en charge directement par Cisco. Une assistance supplémentaire avec ESXi/vSPhere peut être obtenue directement à partir de VMware : http://www.vmware.com/support.html.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- NX-OSv 9000 a déployé ESXi version 6.0.0 [Build 3620759] ).

- Des privilèges suffisants sur l'hôte ESXi (autonome ou géré par vCenter) et la machine virtuelle NX-OSv 9000.

- L'accès réseau depuis une station de travail de gestion suffit pour permettre au port TCP du port série virtuel d'accéder à l'interface ESXi VMkernel.

- La fonctionnalité de port série virtuel nécessite une licence ESXi Enterprise ou Enterprise Plus.

- VMware Distributed Switch (vDS) n'est pas pris en charge avec NX-OSv 9000 et nécessite un vSwitch standard.

Note: vMotion n'est pas pris en charge avec une URL directe pour le port série virtuel pris en charge par le réseau.  Si vMotion est nécessaire, un concentrateur de port série virtuel peut être déployé (vSPC).  Les détails de configuration d'un vSPC ne sont pas abordés dans ce document, mais ils se trouvent dans le Centre de documentation VMware vSphere.

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

1. Configurez le pare-feu hôte ESXi pour permettre la connectivité au port série distant. Cela peut être fait à la fois à partir de l'interface utilisateur graphique (comme le client vSphere ou le client Web) ou de l'interface de ligne de commande. Ces deux exemples sont donnés.

À partir de l’interface de ligne de commande SSH sur l’hôte ESXi :

!By default the Remote Serial Port service is disabled:

!

[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset list | grep remoteSerialPort

remoteSerialPort false

!Enable the  remoteSerialPort ruleset:

!

[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset set --enabled true --ruleset-id=remoteSerialPort

!Validate that the remoteSerialPort service is now enabled.

!

[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset list | grep remoteSerialPort

remoteSerialPort             true

À partir de l'interface utilisateur graphique (client Web vShere) :

2. Dans le menu Edit Settings de la VM, ajoutez un port série soutenu par le réseau à la machine virtuelle NX-OSv 9000. La machine virtuelle NX-OSv 9000 doit être désactivée pour l'ajouter.

Note: l'adresse IP de l'interface spécifiée pour l'URI du port doit être l'adresse IP de l'interface VMkernel utilisée pour les services de gestion sur l'hôte ESXi sur lequel réside actuellement la machine virtuelle. Le numéro de port peut être n'importe quel port TCP supérieur à 1024 qui n'est pas actuellement utilisé.  Veillez à choisir un port qui n'est utilisé pour aucun autre service VMkernel tel que vMotion, etc.

Note: vMotion n'est pas pris en charge avec un URI direct pour le port série virtuel supporté par le réseau.  Si vMotion est nécessaire, un concentrateur de port série virtuel peut être déployé (vSPC).  Les détails de configuration d'un vSPC ne sont pas abordés dans ce document, mais ils se trouvent dans le Centre de documentation VMware vSphere.

3. Démarrez la machine virtuelle NX-OSv 9000 et attendez la fin du chargeur de démarrage. Recherchez le message Laisser la terre sur la console VM ESXi :

4. Vous pouvez désormais utiliser votre émulateur de terminal pour vous connecter à la console de la machine virtuelle NX-OSv 9000.

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Une fois connecté à l'interface de console, vous pouvez configurer les interfaces de gestion et de plan de données.

Note: mgmt0 est toujours mappé à l'interface réseau 1 de VM, Ethernet 1/1 = interface réseau 2 de VM, etc.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Problème : La machine virtuelle NX-OSv 9000 démarre à l'invite du chargeur :

loader > dir

Setting listing for bootflash:

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Going to print files for device bootflash:

.rpmstore

nxos.7.0.3.I5.1.bin

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Clearing listing for bootflash:

loader >

Solution : utilisez la syntaxe de démarrage pour démarrer l'image système :

loader > boot nxos.7.0.3.I5.1.bin

Une fois amorcé, configurez l'instruction de démarrage et enregistrez la configuration en cours :

N9k#configure

N9k(config)# boot nxos nxos.7.0.3.I5.1.bin

N9k#(config)# end

N9k# copy running-config startup-config