Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Configurer l’unité de transmission maximale (MTU) de couche 3

Configurer la MTU sur une interface virtuelle commutée (SVI)

Configurer la MTU sur un port de couche 3

Configurer la MTU de couche 2

Configurer la MTU de qualité de service du réseau

Configurer la MTU par port

Configurer Nexus 2000

Configurer FPC (canal de port de trame par port) (à configurer sur le commutateur Nexus parent)

Configurer le cadre Nexus 7000/FEX Jumbo (s’applique uniquement aux versions 6.2 et ultérieures)

Configurer la politique de qualité de service du réseau (à configurer sur le commutateur parent Nexus)

Vérification

MTU de couche 3

MTU de couche 2

Vérifier la MTU sur les commutateurs qui utilisent la qualité de service du réseau

Vérifier la MTU sur les commutateurs qui prennent en charge la MTU par port

Nexus 2000

Dépannage

Incidence

Défauts connus

Introduction

Ce document décrit comment configurer et vérifier l’unité de transmission maximale (MTU) sur les commutateurs Cisco Nexus.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Configurer l’unité de transmission maximale (MTU) de couche 3

Tous les ports de couche 3, quelle que soit la plateforme, sont configurés par port.

Configurer la MTU sur une interface virtuelle commutée (SVI)

Nexus(config)#interface vlan 1

Nexus(config-if)#mtu 9216

Configurer la MTU sur un port de couche 3

Nexus(config)#interface ethernet 1/1

Nexus(config-if)#no switchport

Nexus(config-if)#mtu 9216

Configurer la MTU de couche 2

La MTU de couche 2 est définie par une politique de qualité de service (QoS) du réseau ou par la configuration du port lui-même (sur les commutateurs qui prennent en charge la MTU par port). Seuls les modèles Nexus 7000, 9000 et certains modèles de la série 3000 prennent en charge la MTU par port.

Configurer la MTU de qualité de service du réseau

Nexus 3000 : Comprend les commutateurs Nexus 3048, 3064, 3132Q, 3132Q-X, 3132Q-XL, 3172 et 3500

Nexus 5000 : Tous les commutateurs Nexus des séries 5000 et 5500

Nexus 6000 : Tous les commutateurs Nexus de la série 6000

Afin de configurer la MTU élevée sur ces commutateurs, créez un network-qos ou modifiez une stratégie qui existe déjà afin de spécifier le MTU élevé. Cette configuration s’applique à tous les ports. Cela inclut tous les ports de module d’extension de trame Cisco Fabric Extender (FEX) connectés au commutateur. La MTU par port n’est pas prise en charge.

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-default

mtu 9216

system qos

service-policy type network-qos jumbo

Configurer la MTU par port

Nexus 3000 : Comprend les commutateurs Nexus 3132Q-V, 3164, 31108, 31128PQ, série 3200 et 36180YC-R

Neuxs 7000 : Tous les commutateurs Nexus des séries 7000 et 7700

Nexus 9000 : Tous les commutateurs Nexus de la série 9200 (y compris 92xxx), les commutateurs de la série 9300 (y compris 93xxx) et les commutateurs de la série 9500

Pour les plates-formes qui utilisent la configuration MTU par port, les ports L2 peuvent utiliser uniquement la MTU Jumbo système configurée sur le commutateur ou 1500. Par défaut, la valeur MTU Jumbo du système est 9216.

Les ports L2 configurés avec la MTU Jumbo se mettent automatiquement à jour avec la nouvelle valeur si elle est modifiée.

Nexus# show running-config all | i jumbomtu

system jumbomtu 9216

Nexus(config)# system jumbomtu ?

<1500-9216> Enter jumbomtu

Afin de configurer la MTU par port, cette configuration est nécessaire :

Nexus(config)#interface ethernet 1/1

Nexus(config-if)#mtu 9216

Si une valeur non valide est entrée, une erreur est renvoyée :

Nexus(config-if)# mtu 9000

ERROR: MTU can only be default or system jumbo MTU

Configurer Nexus 2000

Note: La MTU Nexus 2000 est définie avec la configuration des trames jumbo sur le commutateur parent. Pour les commutateurs parents qui autorisent le jumbo par port, configurez le canal de port FEX. Si le commutateur parent nécessite un network-qos policy, then jumbo is set with the QoS policy configuration of the parent switch. These changes are automatically pushed down to the FEX in both cases.

Configurer FPC (canal de port de trame par port) (à configurer sur le commutateur Nexus parent)

interface port-channel136

switchport mode fex-fabric

fex associate 136

vpc 136

mtu 9216

Note: Le Nexus 7000 ne vous permet pas de configurer la MTU FEX avec le FPC dans les versions 6.2 et ultérieures. Vous devez plutôt créer une politique de qualité de service personnalisée comme le montre la prochaine configuration.

Configurer le cadre Nexus 7000/FEX Jumbo (s’applique uniquement aux versions 6.2 et ultérieures)

Note: Modifiez le modèle actuellement utilisé. Pour rechercher le modèle en cours d'utilisation, saisissez la commande show policy-map system type network-qos erasecat4000_flash:.

7K(conf)#class-map type network-qos match-any c-nq-8e-custom

7K(config-cmap-nqos)#match cos 0-7

7K(config)#policy-map type network-qos nq-8e-custom template 8e

7K(config-pmap-nqos)#class type network-qos c-nq-8e-custom

7K(config-pmap-nqos-c)#congestion-control tail-drop

7K(config-pmap-nqos-c)#mtu 9216

7K(config)#system qos

7K(config-sys-qos)#service-policy type network-qos nq-8e-custom

Configurer la politique de qualité de service du réseau (à configurer sur le commutateur parent Nexus)

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-default

mtu 9216

system qos

service-policy type network-qos jumbo

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Cisco CLI Analyzer (clients enregistrés uniquement) prend en charge certains show pour les Utilisez Cisco CLI Analyzer pour afficher une analyse de show résultat de la commande.

MTU de couche 3

Vérifiez le MTU de couche 3 sur toutes les plates-formes Nexus avec show interface eth x/y comme le montre cet exemple :

Nexus# show interface ethernet 1/19

Ethernet1/19 is up

Dedicated Interface

Hardware: 100/1000/10000 Ethernet, address: 547f.ee5d.413c (bia 547f.ee5d.40fa)

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

Vérifiez SVI MTU avec le show interface vlan X comme le montre cette sortie :

Nexus# show interface vlan 1

Vlan1 is down (Non-routable VDC mode), line protocol is down

Hardware is EtherSVI, address is  547f.eed8.ec7c

Internet Address is 192.168.10.10/24

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

MTU de couche 2

Cette section décrit comment vérifier la MTU de couche 2 par plateforme. Les commandes sont exécutées à partir du commutateur parent.

Vérifier la MTU sur les commutateurs qui utilisent la qualité de service du réseau

Nexus# show queuing interface ethernet 1/1

Ethernet1/1 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR            100

RX Queuing

qos-group 0

q-size: 469760, HW MTU: 9216 (9216 configured)

-- or --

Nexus# show queuing interface ethernet 1/1

slot  1

=======

HW MTU of Ethernet1/1 : 9216 bytes

Egress Queuing for Ethernet1/1 [System]

Vérifier la MTU sur les commutateurs qui prennent en charge la MTU par port

Nexus# show interface ethernet 1/12

Ethernet1/12 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000 Ethernet, address: 7c0e.ceca.f183 (bia 7c0e.ceca.f183)

MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

Remarque : lorsque le Nexus 3000 est sous un code antérieur à 7.0(3)I2(2a), vérifiez la valeur MTU avec le show queueing interface ethernet x/x erasecat4000_flash:. Les commutateurs Nexus 3000 qui exécutent 7.0(3)I2(2a) affichent ensuite la taille de la MTU par port.

Nexus 2000

Note: Lorsque vous modifiez la MTU FEX, la FEX augmente sa MTU à une quantité plus élevée, mais prédéterminée, qui ne correspond pas exactement à la valeur configurée. Le périphérique parent applique la MTU configurée au canal de port FEX.

Pour un FEX connecté aux Nexus 5000, 6000 et 7000 :

Nexus# show queuing interface ethernet 136/1/1

if_slot 68, ifidx 0x1f870000

Ethernet136/1/1 queuing information:

Input buffer allocation:

Qos-group: 0

frh: 3

drop-type: drop

cos: 0 1 2 3 4 5 6 7

xon       xoff      buffer-size

---------+---------+-----------

19200     78080     90880

Queueing:

queue   qos-group    cos                 priority     bandwidth     mtu

--------+------------+--------------------+---------+----------------+--------

3                   0        0 1 2 3 4 5 6      WRR       100       9280

Pour un FEX connecté au Nexus 9000 :

9K# show interface ethernet 104/1/1

Ethernet104/1/1 is up

admin state is up,

Hardware: 100/1000 Ethernet, address: 5475.d0e0.e5c2 (bia 5475.d0e0.e5c2)

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Cisco CLI Analyzer (clients enregistrés uniquement) prend en charge certains show pour les Utilisez Cisco CLI Analyzer pour afficher une analyse de show résultat de la commande.

Note: Référez-vous aux informations importantes sur les commandes de débogage avant d'utiliser les commandes de débogage.

Parfois, il est nécessaire de vérifier les modifications apportées au logiciel. Pour ce faire, vérifiez le gestionnaire de port Ethernet (ethpm) afin de confirmer que les modifications ont été transmises par le logiciel sur n’importe quelle plateforme :

Switch#show system internal ethpm info interface eth 6/5 | egrep -i mtu

medium(broadcast), snmp trap(on), MTU(4000)

Sur les modules M1, M2, F1 et F2, il est également possible de vérifier dans le matériel que les changements ont été poussés à des niveaux inférieurs :

module-1#show hardware internal mac port 20 state | i MTU

GD: Port speed Undecided GD MTU 10240 (fixed to max), PL MTU 9238 mode 0

Vous pouvez aussi regarder la configuration de QoS sur la carte de ligne :

module-1# show hardware internal mac port 33 qos configuration | beg mtu

vl  hw_mtu   pm_mtu   pm_adj  qos_mtu   qos_adj   last_mtu

0   9238     9728      22     9216       22       9216

Incidence

Un MTU non concordant sur une liaison peut avoir un impact sur les interfaces routées avec des contiguïtés de routage et provoque une incohérence de type 1 avec le VPC si les deux côtés du VPC ne correspondent pas au MTU. Faites preuve de prudence durant la configuration.

Défauts connus

ID de bogue Cisco CSCuf20035 - (Nexus 7000) Les modifications de la MTU FEX ne font pas effet sur les files d’attente FEX.