Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Dépannage

Dépannage d'ELAM sur les modules de la gamme F3 sans câbles de dérivation

Dépannage d'ELAM sur les modules de la gamme F3 avec câbles séparés

Introduction

Ce document décrit comment résoudre les problèmes de transfert matériel sur les modules de la gamme F3 pour les commutateurs Cisco Nexus 7000.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de vous familiariser avec le système d'exploitation Cisco Nexus (NX-OS) et l'architecture Nexus de base avant de continuer avec les informations décrites dans ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateurs Cisco Nexus 7000 (N7K)

- Modules de la gamme Cisco N7K F3 (modules N7K-F312FQ-25, 12 ports 10/40 Gigabit Ethernet)

- Cisco NX-OS versions 6.2.8a et ultérieures

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Ce document se concentre principalement sur certains des outils intégrés qui sont utilisés pour le dépannage matériel lorsque vous avez épuisé la partie logicielle de la table de transfert ou du plan de contrôle. Un de ces outils est le module ELAM (Embedded Logic Analyzer Module), qui est un circuit intégré spécifique à l'application (ASIC) qui capture un seul paquet et montre comment le paquet d'entrée apparaît sur le DBUS (Data BUS) et le BUS de résultat (RBUS) après transmission.

L'ASIC est intégré au pipeline de transfert et peut capturer un paquet en temps réel sans perturber les performances ou les ressources du plan de contrôle. Cela permet de répondre à des questions telles que :

- Le paquet a-t-il atteint le moteur de transfert (FE) ?

- Sur quel port et quel VLAN le paquet est-il reçu ?

- Comment le paquet apparaît-il (données de couche 2 (L2) ou de couche 4 (L4)) ?

- Comment le paquet est-il modifié et où est-il envoyé ?

L'ELAM est un outil puissant, granulaire et non intrusif qui est le plus souvent utilisé par les ingénieurs du centre d'assistance technique Cisco (TAC) qui travaillent sur des plates-formes de commutation matérielle. Cependant, il est important de savoir que l'outil ELAM capture un seul paquet à la fois. En d’autres termes, le premier paquet reçu après le déclenchement de l’ELAM.

Dépannage

Cette section décrit comment dépanner ELAM sur un module de la gamme F3 dans les déploiements qui n'impliquent pas l'utilisation d'un câble de dérivation, ainsi que dans les déploiements qui utilisent des câbles de dérivation.

Dépannage d'ELAM sur les modules de la gamme F3 sans câbles de dérivation

Voici la topologie utilisée pour les exemples de cette section :

+-------------+                   +-------------+                     +------------+

|             |                   |             |                     |            |

|             |                   |             |                     |            |

|             | e3/3-4     e3/1-2 |             | e3/5           e3/7 |            |

|  N7K2       +-------------------+   N7K1      +---------------------+  N7K3      |

|             +-------------------+             | .1         L3    .3 |            |

|             |   Po1(Trunk)      |             |   192.168.13.0/24   |            |

|             |                   |             |                     |            |

+-------------+                   +-------------+                     +------------+

Vlan 10 SVI                         Vlan10 SVI

IP add 192.168.12.2/24              IP add 192.168.12.1/24

Voici quelques notes sur cette topologie :

- Les N7Ks exécutent NX-OS Version 6.2.8a.

- Les requêtes ping sont envoyées de l’interface VLAN 10 N7K2 à une adresse IP distante 192.168.12.1.

- L'ELAM capture les paquets sur le N7K1.

- Un N7K-F312FQ-25 est utilisé, qui est un module 12 ports 10/40 Gigabit Ethernet inséré dans le logement 3.

Avant de commencer à dépanner votre système, vous devez confirmer la connectivité de base :

N7K2# ping 192.168.13.3

PING 192.168.13.3 (192.168.13.3): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=0 ttl=253 time=1.513 ms

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=1 ttl=253 time=1.062 ms

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=2 ttl=253 time=0.822 ms

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=3 ttl=253 time=0.830 ms

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=4 ttl=253 time=0.845 ms

--- 192.168.13.3 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.822/1.014/1.513 ms

N7K2# show ip route 192.168.13.3

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

192.168.13.0/24, ubest/mbest: 1/0

*via 192.168.12.1, [1/0], 01:20:36, static

!--- The next command verifies the Address Resolution Protocol (ARP) for the next hop.

N7K2# show ip arp 192.168.12.1

----SNIP----

IP ARP Table

Total number of entries: 1

Address         Age       MAC Address     Interface

192.168.12.1    00:10:29  e4c7.2210.a142  Vlan10

Vous devez également vérifier l'apprentissage des adresses MAC (Media Access Control) sur le moteur de supervision (Sup) et le module pour le saut suivant :

N7K2# show mac address-table address e4c7.2210.a142

!--- This command output shows the MAC learning on the Sup (software).

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,

(T) - True, (F) - False

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 10       e4c7.2210.a142    dynamic   120        F    F    Po1

Ce résultat montre l'apprentissage MAC sur le module/le matériel ; cependant, pour connaître l'interface, vous devez convertir l'index :

N7K2# show hardware mac address-table 3 address e4c7.2210.a142

FE | Valid| PI|  BD  |      MAC      | Index | Stat| SW  | Modi| Age| Tmr| GM| Sec|

|      |   |      |               |       |  ic |     | fied|Byte| Sel|   | ure|

---|------|---|------|---------------|-------|-----|-----|-----|----|----|---|----|

1    1     1   41    e4c7.2210.a142  0x00a2a   0   0x089   1    185   1    0    0

| TR| NT| RM| RMA| Cap| Fld|Always| PV | RD| NN| UC|PI_E8| VIF | SWID| SSWID|  LID  |

| AP| FY|   |    |ture|    | Learn|    |   |   |   |     |     |     |      |       |

|---|---|---|----|----|----|------|----|---|---|---|-----|-----|-----|------|-------|

0   0   0    0    0    0    0    0x00  0   0   1    0   0x000 0x000  0x000 0x00a2a

N7K2# show system  internal pixm info ltl 0x00a2a

!--- This is the index that was received in the previous output.

---SNIP---

PC_TYPE    PORT    LTL      RES_ID       LTL_FLAG      CB_FLAG      MEMB_CNT

------------------------------------------------------------------------------

Normal    Po1     0x0a2a    0x16000000   0x00000000    0x00000002   2

Member rbh rbh_cnt

Eth3/4   0x000000f0   0x04

Eth3/3   0x0000000f   0x04

---SNIP---

Entrez ces commandes afin d'obtenir le numéro VDC (Virtual Device Context) (dans cet exemple, il est 3) et vérifiez l'adresse MAC directement sur le module :

N7K2# show vdc

---SNIP---

vdc_id  vdc_name  state   mac                 type        lc

------  --------  -----   ----------          ---------   ---

3       N7K2      active  e4:c7:22:10:a1:43   Ethernet    f3

module-3#attach module 3

module-3# vdc 3

!--- This data is obtained from the previous command output.

module-3# show mac address-table address e4c7.2210.a142

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, (d) - dec

Age - seconds since last seen,,+ - primary entry using vPC Peer-Link

(T) - True, (F) - False, h - hex, d - decimal

VDC = 3

FE  VLAN/BD MAC Address    Type     Age   Secure  NTFY   Ports/SWID.SSID.LID(d)

-----+------+-------------+--------+------+------+------+-----------------------

*  1    10  e4c7.2210.a142  dynamic 360        F     F    Po1

Déterminez la liaison sur le canal de port 1 qui est utilisée pour transférer le trafic sur le Sup à partir de N7K2, ainsi que la liaison qui est utilisée pour envoyer une réponse de N7K3 lorsque le canal de port 1 est utilisé de N7K1 à N7K2 :

N7K2# show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel 1 src-ip

192.168.12.2 dst-ip 192.168.13.3 module 3

Module 3: Missing params will be substituted by 0's.

Load-balance Algorithm: src-dst ip

RBH: 0xd2       Outgoing port id: Ethernet3/3

N7K1# show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel 1 src-ip

192.168.13.3 dst-ip 192.168.12.2 module 3

Module 3: Missing params will be substituted by 0's.

Load-balance Algorithm: src-dst ip

RBH: 0xd2       Outgoing port id: Ethernet3/1

Envoyez une requête ping à partir de N7K2 (adresse IP 192.168.12.2) et capturez les paquets sur N7K1 dans la direction d'entrée afin de confirmer que les paquets sont transférés vers N7K3 (adresse IP 192.168.13.3).

Avant d'envoyer la requête ping, vous devez connaître l'accumulation de matériel. Complétez ces étapes afin de comprendre l'accumulation :

1. Fixez le module :

N7K1# attach module 3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

2. Identifiez l'instance de flanker. Le module flanker est un ASIC de commutation sur puce (SOC) pour le module de la gamme F3. Chaque module de liaison est mappé à deux ports externes sur le module (les informations changent par type de module et sont spécifiques au N7K-F312FQ-25).

Il y a 12 ports sur le module, et chaque ASIC correspond à deux ports sur la façade, ce qui signifie qu'il y a 6 (0-5) instances de flanker disponibles sur le module (le nombre d'instances est basé sur zéro).
Note: Vérifiez que vous disposez des privilèges d'administration réseau avant de commencer.
Lorsque vous capturez le paquet qui arrive de N7K2 via le canal de port 1 sur N7K1, recherchez les ports (e3/1 et e3/2) qui sont mappés à chaque instance :

module-3# show hardware internal dev-port-map

--------------------------------------------------------------

CARD_TYPE:       12 port 40G

>Front Panel ports:12

--------------------------------------------------------------

Device name             Dev role              Abbr num_inst:

--------------------------------------------------------------

> Flanker Eth Mac Driver DEV_ETHERNET_MAC       MAC_0  6

> Flanker Fwd Driver     DEV_LAYER_2_LOOKUP     L2LKP  6

!--- Check for the L2LKP number for ports 1 and 2.

> Flanker Xbar Driver    DEV_XBAR_INTF          XBAR_INTF 6

> Flanker Queue Driver   DEV_QUEUEING           QUEUE  6

> Sacramento Xbar ASIC   DEV_SWITCH_FABRIC      SWICHF 1

> Flanker L3 Driver      DEV_LAYER_3_LOOKUP     L3LKP  6

> EDC                    DEV_PHY                PHYS   2

+-----------------------------------------------------------------------+

+----------------+++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP+++------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

FP port |  PHYS | MAC_0 | L2LKP | L3LKP | QUEUE |SWICHF

1               0       0       0       0       0

!--- The L2KLP for both ports is 0, so both belong to instance 0.

2               0       0       0       0       0

3               1       1       1       1       0

4               1       1       1       1       0

5       0       2       2       2       2       0

6       0       2       2       2       2       0

7       1       3       3       3       3       0

8       1       3       3       3       3       0

9               4       4       4       4       0

10              4       4       4       4       0

11              5       5       5       5       0

12              5       5       5       5       0

+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

3. Sélectionnez l'instance, définissez le déclencheur et commencez la capture. Il est toutefois important de comprendre que de nombreuses options peuvent être utilisées avec le déclencheur ELAM :

module-3# elam asic flanker instance 0

module-3(fln-elam)# layer2

module-3(fln-l2-elam)# trigger ?

dbus  Pre L2 BUS

rbus  Post L2 BUS

-----SNIP-----
Ces deux options sont importantes si vous voulez inclure le DBUS dans la capture (le paquet reçu par le commutateur). Il s’agit du paquet brut qui n’est pas soumis à une recherche. Le RBUS affiche les résultats de recherche dans le matériel d'un DBUS. Pour une analyse et un ELAM complets, vous devez capturer à la fois le RBUS et le DBUS.

Le résultat suivant montre les types de paquets que vous pouvez capturer avec l'option DBUS. Dans cet exemple, le paquet IPv4 (Internet Protocol Version 4) est sélectionné :

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ?

arp    ARP Frame Format

fc     Fc hdr Frame Format

ipv4   IPV4 Frame Format

ipv6   IPV6 Frame Format

mpls   MPLS

other  L2 hdr Frame Format

pup    PUP Frame Format

rarp   RARP Frame Format

valid  On valid packet
Voici quelques options supplémentaires que vous pouvez choisir d'utiliser :

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 ?

egress                 Egress packets

!--- Capture packets in egress (outbound from the port).

if                     If Trigger Condition

ingress                Ingress packets

!--- Capture packets in ingress (inbound to the port).

multicast              Multicast packet

multicast-replication  Multicast replication
Dans cet exemple, la poignée if est utilisée afin de sélectionner une condition pour la capture. La plupart des options présentées dans la sortie suivante sont basées sur les en-têtes L2, L3 et L4. Les adresses IP source et de destination sont également utilisées pour la capture.

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 ingress if ?

<CR>

acos                             Acos

block-capture                    Capture l2 blocks

bpdu                             Bpdu

bundle-port                      Bundle-port

ccc                              Ccc

copp                             Copp

da-type                          Da-type

de-cfi                           De cfi

destination-index                Destination-index

destination-ipv4-address         destination ipv4 address

destination-mac-address          Destination-mac-address

destination-vif                  Destination-vif

df                               df

dfst                             Dfst

dft                              Dft

disable-index-learn              Disable-index-learn

disable-new-learn                Disable-new-learn

dont-forward                     Dont-forward

dont-learn                       Dont-learn

dtag-ftag                        Dtag-ftag

dtag-ttl                         Dtag-ttl

dti-type-vpnid                   Dti type vpnid

error                            Error

erspan-kpa-valid                 Erspan kpa valid

ff                               Ff

frag                             frag

header-type                      Header type

ib-length-bundle                 Ib length bundle

ids-check-fail                   Ids-check-fail

ignore-acli                      Ignore-acli

ignore-aclo                      Ignore-aclo

ignore-qosi                      Ignore-qosi

ignore-qoso                      Ignore-qoso

inband-flow-creation-deletion    Inband-flow-creation-deletion

index-direct                     Index-direct

inner-cos                        Inner-cos

inner-de-valid                   Inner de valid

inner-drop-eligibility           Inner-drop-eligibility

ip-da-multicast                  Ip-da-multicast

ip-multicast                     Ip-multicast

ip-multicast-control             Ip-multicast-control

ipv6                             Ipv6

l2                               L2

l2-frame-type                    L2-frame-type

l2-length-check                  L2 length check

l2lu-mode                        L2lu-mode

l3-packet-length                 l3 packet length

l4-protocol                      l4 protocol

label-count                      Label count

last-ethertype                   Last-ethertype

lbl0-eos                         Lbl0 eos

lbl0-exp                         Lbl0 exp

lbl0-lbl                         Lbl0 lbl

lbl0-ttl                         Lbl0 ttl

lbl0-valid                       Lbl0 valid

lbl1-exp                         Lbl1 exp

lbl1-ttl                         Lbl1 ttl

mac-in-mac-valid                 Mac-in-mac-valid

mc                               Mc

md-acos                          Md acos

md-destination-table-index       Md destination table index

md-fwd-only                      Md fwd only

md-lif                           Md lif

md-mark-enable                   Md mark enable

md-multicast-bridge-disable      Md multicast bridge disable

md-preserve-acos                 Md preserve acos

md-qos-group-id                  Md qos group id

md-replication-packet            Md replication packet

md-router-mac                    Md router mac

md-ttl-err                       Md-ttl-err

md-version                       Md version

mf                               mf

mim-destination-mac-address      Mim-destination-mac-address

mim-source-mac-address           Mim-source-mac-address

mlh-type                         Mlh-type

no-stats                         No-stats

notify-index-learn               Notify-index-learn

notify-new-learn                 Notify-new-learn

null-label-exp                   Null label exp

null-label-ttl                   Null label ttl

null-label-valid                 Null label valid

option                           option

outer-cos                        Outer-cos

outer-drop-eligibility           Outer-drop-eligibility

ovl-mlh-bndl                     Ovl mlh bndl

ovl-ulh-bndl                     Ovl ulh bndl

ovl-ulh-bndl-1                   Ovl-ulh-bndl-1

ovl-ulh-bndl-2                   Ovl-ulh-bndl-2

packet-length                    Packet-length

packet-type                      Packet type

pdt-tag-gt-2                     Pdt-tag-gt-2

pdt-tag0                         Pdt-tag0

pdt-tag1                         Pdt-tag1

pdt-valid                        Pdt-valid

pdt-value                        Pdt-value

port-id                          Port-id

rbh                              Rbh

rdt                              Rdt

recir-shim-vxlan-src-peer-id     Recir shim vxlan src peer id

recirc-acos                      Recirc acos

recirc-bypass-ife                Recirc bypass ife

recirc-bypass-l2                 Recirc bypass l2

recirc-destination-table-index   Recirc destination table index

recirc-forward-only              Recirc forward only

recirc-l2-tunnel-encap           Recirc l2 tunnel encap

recirc-lif                       Recirc lif

recirc-ls-hash                   Recirc ls hash

recirc-mark-enable               Recirc mark enable

recirc-multicast-bridge-disable  Recirc multicast bridge disable

recirc-preserve-acos             Recirc preserve acos

recirc-preserve-ls-hash          Recirc preserve ls hash

recirc-preserve-rbh              Recirc preserve rbh

recirc-qos-group-id              Recirc qos group id

recirc-replication-packet        Recirc replication packet

recirc-router-mac                Recirc router mac

recirc-ttl-err                   Recirc ttl err

recirc-valid                     Recirc-valid

recirc-version                   Recirc version

redirect                         Redirect

repl-bypass-ife                  Repl bypass ife

repl-bypass-l2                   Repl bypass l2

repl-disable-local-bridge        Repl disable local bridge

repl-fwd-only                    Repl fwd only

repl-l2-tunnel-encap             Repl l2 tunnel encap

repl-l2-tunnel-info              Repl l2 tunnel info

repl-lif                         Repl lif

repl-mark-enable                 Repl mark enable

repl-met-lif                     Repl met lif

repl-ml3                         Repl ml3

repl-preserve-acos               Repl preserve acos

repl-preserve-rbh                Repl preserve rbh

repl-qos-group-id                Repl qos group id

repl-replication-packet          Repl replication packet

repl-router-mac                  Repl router mac

repl-ttl-err                     Repl ttl err

repl-version                     Repl version

rf                               Rf

second-inner-cos                 Second inner cos

segment-id                       Segment id

segment-id-valid                 Segment id valid

sequence-number                  Sequence-number

sg-tag                           Sg-tag

shim-valid                       Shim valid

source-index                     Source-index

source-ipv4-address              source ipv4 address

source-mac-address               Source-mac-address

source-vif                       Source-vif

status-ce-1q                     Status-ce-1q

status-is-1q                     Status-is-1q

sup-eid                          Sup-eid

tos                              tos

traceroute                       Traceroute

trig                             Any of previous elam triggered

trill-encap                      Trill-encap

ttl                              ttl

tunnel-bundle                    Tunnel bundle

tunnel-type                      Tunnel type

ulh-type                         Ulh-type

valid                            VALID

vl                               Vl

vlan                             Vlan

vn-p                             Vn p

vn-valid                         Vn-valid

vqi                              Vqi

vqi-valid                        Vqi-valid

vsl-num                          Vsl-num
Cette sortie montre l'option de déclenchement final :

module-3# elam asic flanker instance 0

module-3(fln-elam)# layer2

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 ingress if source-ipv4-address 192.168.12.2

destination-ipv4-address 192.168.13.3

module-3(fln-l2-elam)# trigger rbus ingress if trig

Note: La configuration RBUS n'est généralement pas complexe et reste simple.

4. Afin de vérifier le déclencheur, entrez la commande status, lancez le processus de capture et lancez une requête ping de N7K2 vers N7K3 (192.168.12.1 à 192.168.13.3) :

module-3(fln-l2-elam)# stat

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 ingress if

source-ipv4-address 192.168.12.2 destination-ipv4-address 192.168.13.3

L2 DBUS: Configured

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus ingress if trig

L2 RBUS: Configured

module-3(fln-l2-elam)# start

module-3(fln-l2-elam)# status

!--- The status shows as Armed because the process has begun.

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 ingress if

source-ipv4-address 192.168.12.2 destination-ipv4-address 192.168.13.1

L2 DBUS: Armed

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus ingress if trig

L2 RBUS: Armed

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)# status

!--- If the packet is captured, the status shows Triggered.

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 ingress if

source-ipv4-address 192.168.12.2 destination-ipv4-address 192.168.13.3

L2 DBUS: Triggered

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus ingress if trig

L2 RBUS: Triggered

module-3(fln-l2-elam)#

5. Si l'état indique Déclenché, vérifiez si le RBUS et le DBUS ont tous deux le même numéro de séquence afin de confirmer qu'ils sont pour le même paquet. Dans cet exemple, 0x55 est utilisé, mais la colonne qui montre le numéro de séquence est différente :

module-3(fln-l2-elam)# show dbus | in seq

sequence-number     : 0x6b            vl    : 0x0

!--- The sequence number is the same (0x6b).

module-3(fln-l2-elam)# show rbus | in seq

l2-rbus-trigger     : 0x1             sequence-number     : 0x6b

6. Entrez les commandes show dbus et show rbus afin de vérifier le DBUS et le RBUS. Recherchez l'index source dans le résultat de la commande DBUS et l'index de destination dans le résultat de la commande RBUS :

module-3(fln-l2-elam)# show dbus

cp = 0x1007db4c, buf = 0x1007db4c, end = 0x10089e9c

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 DBUS:

Status(0x0102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x005),CaptureBufferPointer(0x005)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x023

[000]:   5902a000 08010000 00000000 0cc01400 00145800 00000000 01800100 00000000

00000000 00000000 003931c8 842850b9 31c88428 50c00000 01ac0000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000005 80005000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00605406 01605406 8180008f f0054608 00000000

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 DBUS PRS MLH IPV4

--------------------------------------------------------------------

label-count         : 0x0             mc                  : 0x0

null-label-valid    : 0x0             null-label-exp      : 0x0

null-label-ttl      : 0x0             lbl0-vld            : 0x0

lbl0-eos            : 0x0             lbl0-lbl            : 0x0

lbl0-exp            : 0x0             lbl0-ttl            : 0x0

lbl1-exp            : 0x0             lbl1-ttl            : 0x0

ipv4                : 0x0             ipv6                : 0x0

l4-protocol         : 0x1             df                  : 0x0

mf                  : 0x0             frag                : 0x0

ttl                 : 0xff            l3-packet-length    : 0x54

option              : 0x0             tos                 : 0x0

sup-eid             : 0x0             header-type         : 0x1

error               : 0x0             redirect            : 0x0

port-id             : 0x0             last-ethertype      : 0x800

l2-frame-type       : 0x0             da-type             : 0x0

packet-type         : 0x0             l2-length-check     : 0x0

ip-da-multicast     : 0x0             ip-multicast        : 0x0

ip-multicast-control: 0x0             ids-check-fail      : 0x0

traceroute          : 0x0             outer-cos           : 0x0

inner-cos           : 0x0             vqi-valid           : 0x0

vqi                 : 0x0             packet-length       : 0x66

vlan                : 0xa             destination-index   : 0x0

source-index        : 0xa2c           bundle-port         : 0x0

acos                : 0x0             outer-drop-eligibility: 0x0

inner-drop-eligibility: 0x0             sg-tag              : 0x0

rbh                 : 0x0             vsl-num             : 0x0

inband-flow-creation-deletion: 0x0             ignore-qoso         : 0x0

ignore-qosi         : 0x0             ignore-aclo         : 0x0

ignore-acli         : 0x0             index-direct        : 0x0

no-stats            : 0x0             dont-forward        : 0x0

notify-index-learn  : 0x1             notify-new-learn    : 0x1

disable-new-learn   : 0x0             disable-index-learn : 0x0

dont-learn          : 0x0             bpdu                : 0x0

ff                  : 0x0             rf                  : 0x0

ccc                 : 0x0             l2                  : 0x0

rdt                 : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             status-ce-1q        : 0x0

status-is-1q        : 0x1             trill-encap         : 0x0

mim-valid           : 0x0             dtag-ttl            : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             valid               : 0x1

erspan-kpa-valid    : 0x0             recir-shim-vxlan-src-peer-id: 0x0

vn-valid            : 0x0             source-vif          : 0x0

destination-vif     : 0x0             vn-p                : 0x0

sequence-number     : 0x6b            vl                  : 0x0

inner-de-valid      : 0x0             de-cfi              : 0x0

second-inner-cos    : 0x0             tunnel-type         : 0x0

shim-valid          : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             copp                : 0x0

dti-type-vpnid      : 0x0             segment-id          : 0x0

ib-length-bundle    : 0x58000         mlh-type            : 0x5

ulh-type            : 0x6

source-ipv4-address: 192.168.12.2

destination-ipv4-address: 192.168.13.3

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : e4c7.2210.a142

source-mac-address : e4c7.2210.a143

module-3(fln-l2-elam)# show rbus

cp = 0x100a2548, buf = 0x100a2548, end = 0x100ae898

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 RBUS:

Status(0x0102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x005),CaptureBufferPointer(0x005)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x018

[000]:   0059d930 0000000c c0000000 03580000 00000000 00000000 0000001f 57b00021

fdfc0000 00000000 02000000 14001402 8b000105 00000000 68200000 00000000 00000000

00000400 00008000 005b0000 00fe0e4c 7220850a 210000a0 000000b6

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 RBUS INGRESS CONTENT

--------------------------------------------------------------------

pad                 : 0x16764         valid               : 0x1

l2-rbus-trigger     : 0x1             sequence-number     : 0x6b

rit-ipv4-id         : 0x0             ipv4-tunnel-encap   : 0x0

rit-mpls-rw         : 0x0             ml2-ptr             : 0x0

ml3-ptr             : 0x0             mark                : 0x0

result-cap3         : 0x0             di1-v5-delta-length : 0x0

di1-v5-delta-length-plus: 0x0             di1-v4-delta-length : 0x0

di1-v4-delta-length-plus: 0x0             di2-delta-length    : 0x0

di2-delta-length-plus: 0x0             ml2-delta-length    : 0x0

ml2-delta-length-plus: 0x0             ml3-delta-length    : 0x0

ml3-delta-length-plus: 0x0             s-vector            : 0x0

lcpu-ff-valid       : 0x0             sup-di-vqi          : 0x0

erspan-term-index-dir: 0x0             erspan-buffer-check : 0x0

l2-tunnel-decapped  : 0x0             l3-delta-length     : 0x0

rit-crc16-valid     : 0x1             rit-crc16           : 0xf57b

vntag-p             : 0x0             frr-recirc          : 0x0

ingress-lif         : 0x1             earl-proxy-vld      : 0x0

md-di-vld           : 0x0             rc                  : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             ttl-out             : 0xfe

ttl-mid             : 0xfe            tos-out             : 0x0

tos-in              : 0x0             orig-vlan1          : 0x0

vlan1               : 0x0             source-peer-id      : 0x0

final-ignore-qoso   : 0x0             port-id             : 0x0

cr-type             : 0x1             pup-packet          : 0x0

bpdu                : 0x0             vdc                 : 0x0

traceroute          : 0x0             de                  : 0x0

cos                 : 0x0             inner-drop-eligibility: 0x0

inner-cos           : 0x0             acos                : 0x0

di-ltl-index        : 0x50            l3-multicast-di     : 0x50

source-index        : 0xa2c           vlan                : 0x0

index-direct        : 0x0             di1-valid           : 0x1

vqi                 : 0x50            di2-valid           : 0x0

v5-fpoe-idx         : 0x0             di2-fpoe-idx        : 0x0

l3-multicast-v5     : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             l3-learning-ff      : 0x0

result-rbh          : 0xd0            di2-cr-type         : 0x0

result-2            : 0x1             dtag-ftag           : 0x0

dtag-ttl            : 0x20            mac-in-mac-op       : 0x0

dvif                : 0x0             result-cap1         : 0x0

result-cap2         : 0x0             erspan-term         : 0x0

erspan-decap        : 0x0             dont-learn          : 0x0

routed-frame        : 0x1             copy-cause          : 0x0

l2-copy-cause       : 0x0             l3-rit-ptr          : 0x5b

sg-tag              : 0x0             trill-nh-id         : 0x0

ttl-in              : 0xfe            fc-up               : 0x0

up-did              : 0x0             did                 : 0xe4c722

up-sid              : 0x0             sid                 : 0x10a144

shim-l2-tunnel-encap: 0x0             shim-ls-hash        : 0x8

shim-rc             : 0x0             shim-lif            : 0x1

shim-replication-pkt: 0x0             shim-router-mac     : 0x1

shim-mark-enable    : 0x0             shim-qos-group-id   : 0x0

shim-destination-table-index: 0x5b            shim-acos-preserve  : 0x0

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

7. Vérifiez l'index de destination et source sur le Sup :

N7K1# show system  internal pixm info ltl 0xa2c

PC_TYPE    PORT    LTL      RES_ID       LTL_FLAG      CB_FLAG      MEMB_CNT

------------------------------------------------------------------------------

Normal    Po1     0x0a2c    0x16000000   0x00000000    0x00000002   2

Member rbh rbh_cnt

Eth3/2   0x000000f0   0x04

Eth3/1   0x0000000f   0x04

CBL Check States: Ingress: Enabled; Egress: Enabled

VLAN| BD| BD-St              | CBL St & Direction:

--------------------------------------------------

1 | 0x15 | INCLUDE_IF_IN_BD  | FORWARDING (Both)

10 | 0x19 | INCLUDE_IF_IN_BD  | FORWARDING (Both)

Member info

------------------

Type            LTL

---------------------------------

PORT_CHANNEL   Po1

FLOOD_W_FPOE   0x8019

FLOOD_W_FPOE   0x8015

N7K1# show system  internal pixm info ltl 0x50

0x0050 is in DCE/FC pool

Member info

------------------

Type            LTL

---------------------------------

PHY_PORT      Eth3/5
Ce résultat confirme que le paquet a été reçu sur le canal de port 1 (Po1) et transféré via Eth3/5.

8. Vérifiez la logique de cible locale (LTL) sur le module pour une programmation correcte :

module-3# show system  internal pixmc info ltl-cb ltl 0xa2c

ltl |ltl_type|if_index|lc_type| vdc |v4_fpoe|v5_fpoe| base_fpoe_idx | flag

0x0a2c | 4    | Po1    |   2   |  2  | 0x00  |  0x00 |    0x0000     | 0x0

, local ports:

VDCs the entry is part of:

LTL HW programming info

.......................

----------------------------------------------------

|Index | ec |drop|span_vec|SOM|ucr_fab|

|--------------------------------------------------

|[ a2c]|   1|   0|      0|  0|      0|

|  RBH    |   VQI |   PS(INST:LPOE)

|----------------------------------

0,       40      0 :  1

1,       40      0 :  1

2,       40      0 :  1

3,       40      0 :  1

4,       44      0 : 10

5,       44      0 : 10

6,       44      0 : 10

7,       44      0 : 10

8,        0      0 :  1

9,        0      0 :  1

a,        0      0 :  1

b,        0      0 :  1

c,        0      0 : 10

d,        0      0 : 10

e,        0      0 : 10

f,        0      0 : 10

module-3# show system  internal pixmc info ltl-cb ltl 0x50

ltl |ltl_type|if_index|lc_type| vdc |v4_fpoe | v5_fpoe| base_fpoe_idx | flag

0x0050 |  5  |Eth3/5  |   2   |  2  |  0x00  |  0x00  |    0x0000     | 0x0

, local ports:

VDCs the entry is part of:

LTL HW programming info

.......................

----------------------------------------------------

|Index | ec |drop|span_vec|SOM|ucr_fab|

|--------------------------------------------------

|[  50]|   1|   0|      0|  0|      0|

|  RBH    |  VQI |       PS

|----------------------------

ALL RBH|      50 |     2  :    1

9. Capturez le paquet ELAM en sortie. Afin de capturer le paquet, envoyez une réponse ping de l’adresse IP 192.168.13.3 à 192.168.12.2. Vous devez définir la capture avec le mot clé de sortie sur les interfaces du canal de port 1 (e3/1-2). Les interfaces appartiennent à l'instance 0, comme décrit précédemment.

N7K1# att mo 3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-3# el asic flanker instance 0

module-3(fln-elam)# layer2

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 egress if source-ipv4-address 192.168.13.3

destination-ipv4-address 192.168.12.2

module-3(fln-l2-elam)# trigger rbus egress if trig

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.13.3 destination-ipv4-address 192.168.12.2

L2 DBUS: Configured

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Configured

module-3(fln-l2-elam)# start

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.13.3 destination-ipv4-address 192.168.12.2

L2 DBUS: Armed

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Armed

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.13.3 destination-ipv4-address 192.168.12.2

L2 DBUS: Triggered

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Triggered

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)# show dbus | in seq

sequence-number     : 0x8d            vl      : 0x3

!--- The sequence number is the same.

module-3(fln-l2-elam)# show rbus | in seq

vl                  : 0x0       sequence-number     : 0x8d

module-3(fln-l2-elam)# show dbus

cp = 0x1007db4c, buf = 0x1007db4c, end = 0x10089e9c

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 DBUS:

Status(0x0102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x005),CaptureBufferPointer(0x005)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x023

[000]:   48c22000 08210000 40020800 0cc01414 5800a000 00001a40 01030000 00000000

00000000 00000000 003931c8 842850f9 31c88428 50800000 02358000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00005000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00605406 81e05406 0100008f e0054600 00000000

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 DBUS PRS MLH IPV4

--------------------------------------------------------------------

label-count         : 0x0             mc                  : 0x0

null-label-valid    : 0x0             null-label-exp      : 0x0

null-label-ttl      : 0x0             lbl0-vld            : 0x0

lbl0-eos            : 0x0             lbl0-lbl            : 0x0

lbl0-exp            : 0x0             lbl0-ttl            : 0x0

lbl1-exp            : 0x0             lbl1-ttl            : 0x0

ipv4                : 0x0             ipv6                : 0x0

l4-protocol         : 0x1             df                  : 0x0

mf                  : 0x0             frag                : 0x0

ttl                 : 0xfe            l3-packet-length    : 0x54

option              : 0x0             tos                 : 0x0

sup-eid             : 0x0             header-type         : 0x1

error               : 0x0             redirect            : 0x0

port-id             : 0x1             last-ethertype      : 0x800

l2-frame-type       : 0x0             da-type             : 0x0

packet-type         : 0x1             l2-length-check     : 0x0

ip-da-multicast     : 0x0             ip-multicast        : 0x0

ip-multicast-control: 0x0             ids-check-fail      : 0x0

traceroute          : 0x0             outer-cos           : 0x0

inner-cos           : 0x0             vqi-valid           : 0x1

vqi                 : 0x40            packet-length       : 0x66

vlan                : 0xa             destination-index   : 0xa2c

source-index        : 0x50            bundle-port         : 0x0

acos                : 0x0             outer-drop-eligibility: 0x0

inner-drop-eligibility: 0x0             sg-tag              : 0x0

rbh                 : 0xd2            vsl-num             : 0x0

inband-flow-creation-deletion: 0x0             ignore-qoso         : 0x0

ignore-qosi         : 0x0             ignore-aclo         : 0x0

ignore-acli         : 0x0             index-direct        : 0x0

no-stats            : 0x0             dont-forward        : 0x0

notify-index-learn  : 0x1             notify-new-learn    : 0x0

disable-new-learn   : 0x0             disable-index-learn : 0x0

dont-learn          : 0x0             bpdu                : 0x0

ff                  : 0x0             rf                  : 0x1

ccc                 : 0x4             l2                  : 0x0

rdt                 : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             status-ce-1q        : 0x0

status-is-1q        : 0x0             trill-encap         : 0x0

mim-valid           : 0x0             dtag-ttl            : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             valid               : 0x1

erspan-kpa-valid    : 0x0             recir-shim-vxlan-src-peer-id: 0x0

vn-valid            : 0x0             source-vif          : 0x0

destination-vif     : 0x0             vn-p                : 0x0

sequence-number     : 0x8d            vl                  : 0x3

inner-de-valid      : 0x0             de-cfi              : 0x0

second-inner-cos    : 0x0             tunnel-type         : 0x0

shim-valid          : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             copp                : 0x0

dti-type-vpnid      : 0x0             segment-id          : 0x0

ib-length-bundle    : 0x0             mlh-type            : 0x5

ulh-type            : 0x6

source-ipv4-address: 192.168.13.3

destination-ipv4-address: 192.168.12.2

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : e4c7.2210.a143

source-mac-address : e4c7.2210.a142
Comme indiqué, les index source et de destination font tous deux partie du DBUS (contrairement à ce qui est indiqué dans la capture d'entrée).

module-3(fln-l2-elam)# show rbus

cp = 0x100a2548, buf = 0x100a2548, end = 0x100ae898

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 RBUS:

Status(0x1102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x008),CaptureBufferPointer(0x000)

is_l2_egress: 0x0001, data_size: 0x018

[000]:   0048ea00 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 0c000000 00000000 04014008 00005000 00000000

00000726 3910850a 1b931c88 42850800 00000000 00000000 0000008d

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 RBUS EGRESS CONTENT

--------------------------------------------------------------------

pad                 : 0x0             valid               : 0x1

trig                : 0x1             reserved            : 0x0

vn-tag-p            : 0x0             cbl-vlan-valid      : 0x0

vft-hop-count       : 0x0             vft-vsan            : 0x0

vft-up              : 0x0             vft-valid           : 0x0

copp                : 0x0             segment-id-valid    : 0x0

segment-id-23       : 0x0             vsl-num             : 0x0

inner-cos           : 0x0             inner-drop-eligibility: 0x0

cos                 : 0x0             drop-eligibility    : 0x0

dce-mode            : 0x0             flood-to-bd         : 0x0

pt-bit-en           : 0x1             cpu-port            : 0x0

vlan-id             : 0xa             ip-tos              : 0x0

result-rbh          : 0x1             met-ptr             : 0x2000

packet-type         : 0x1             sg-tag              : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             vdc                 : 0x0

vn-tag-src-vif      : 0x0             vn-tag-dst-vif      : 0x0

vn-tag-l            : 0x0             dc3-tr              : 0x0

vl                  : 0x0             sequence-number     : 0x8d

destination-mac-valid: 0x0

source-mac-valid: 0x0

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : e4c7.2210.a143

source-mac-address : e4c7.2210.a142

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000
Les adresses IP source et de destination sont correctes, comme décodées après la capture de paquets ELAM d'entrée ; cependant, la direction est incontestablement opposée par rapport à l'ELAM d'entrée, car le trafic de retour est capturé.

10. Vérifiez la logique basée sur les couleurs (CBL) pour le module 3 du canal de port 1 sur N7K1 afin de déterminer si VLAN 10 transfère le trafic à travers celui-ci. La CBL est une logique basée sur l'interface physique. Vous devez donc saisir le numéro d'interface membre du canal de port 1 sur N7K1, et non le numéro de canal de port. Dans le résultat suivant, vous pouvez voir que le VLAN 10 le transmet comme prévu.

La CBL est utilisée afin de déterminer l'état STP (Spanning Tree Protocol) d'un port au sein du matériel. Il est possible que l'interface affiche le transfert lorsque vous vérifiez le STP pour un VLAN sur le Sup, mais le module bloque le trafic.
Note: Vous devez vérifier la liste de contrôle de trame individuellement pour les deux interfaces membres (e3/1 et e3/2).

module-3# show hardware internal mac  port 1 table cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-9,11-4031,4036-4095                                   |

| Forwarding State | 1,10,4032-4035                                            |

| Blocked State    |                                                           |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-9,11-4031,4036-4095                                   |

| Forwarding State | 1,10,4032-4035                                            |

| Blocked State    |                                                           |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

Note: La commande précédente concerne le port channel 1 (le module 3 est sur e3/1).

module-3# show hardware internal mac  port 2 table cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-9,11-4031,4036-4095                                   |

| Forwarding State | 1,10,4032-4035                                            |

| Blocked State    |                                                           |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-9,11-4031,4036-4095                                   |

| Forwarding State | 1,10,4032-4035                                            |

| Blocked State    |                                                           |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

Note: De même, cette commande vérifie la CBL pour le canal de port 2 (e3/2).

Dépannage d'ELAM sur les modules de la gamme F3 avec câbles séparés

La procédure ELAM pour un module de la gamme F3 lorsqu'un câble de dérivation est connecté ne diffère pas des procédures ELAM sur un port de module normal. Cependant, des modifications sont apportées à la vérification du gestionnaire d'index de port (PIXM) lors des tentatives de conversion de l'index en numéro de panneau avant, auquel cas les interfaces sont reçues à partir du câble de dérivation.

Voici la topologie utilisée pour les exemples de cette section :

+------------+   BreakOut Cable     +-----------+

|            |      e3/8/1-4   te1/1|           |

|            |          +-----------+           |

|            |e3/8      |       1/2 |  4500-X   |

|  N7K3      +----------------------+           |

|            |  Po2     |       1/3 |           |

|            |          +-----------+           |

|            |          |       1/4 |           |

+------------+          +-----------+-----------+

Vlan20 SVI                        Vlan20 SVI

IP add 192.168.20.3                 IP add 192.168.20.1

Dans cet exemple, un câble de dérivation est connecté à l'interface Ethernet 3/8, qui divise le port 40 Gigabit en quatre ports 10 Gigabit. La configuration requise est fournie dans cette section à titre de référence.

N7K3(config)# interface breakout module 3 port 8 map 10g-4x

N7K3(config)# show interface brief

---SNIP---

---------------------------------------------------------------

Ethernet      VLAN    Type Mode   Status  Reason  Speed   Port

Interface                                                 Ch #

---------------------------------------------------------------

Eth3/7        --      eth  routed up      none    40G(D)  --

Eth3/8/1      1       eth  trunk  up      none    10G(D)  2

!--- From 3/8/1 to 3/8/4.

Eth3/8/2      1       eth  trunk  up      none    10G(D)  2

Eth3/8/3      1       eth  trunk  up      none    10G(D)  2

Eth3/8/4      1       eth  trunk  up      none    10G(D)  2

Dans la sortie précédente, vous pouvez voir que l'interface Ethernet 3/7 est toujours un port 40 Gigabit ; cependant, l'interface Ethernet 3/8 est maintenant divisée en quatre ports 10 Gigabit, qui peuvent être configurés individuellement :

N7K3# show run interface e3/8/1 - 4

!Command: show running-config interface Ethernet3/8/1-4

!Time: Mon May  4 01:46:28 2015

version 6.2(8a)

interface Ethernet3/8/1

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

no shutdown

interface Ethernet3/8/2

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40

no shutdown

interface Ethernet3/8/3

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 50

no shutdown

interface Ethernet3/8/4

switchport

switchport mode trunk

no shutdown

Commencez la capture de paquets de l'adresse IP 20 de l'interface virtuelle commutée N7K3 (SVI) (192.168.20.3) vers l'adresse IP 4500 SVI 20 (192.168.20.1). Le paquet sera capturé sur N7K3 en sortie vers 4500 et la réponse sera envoyée de 4500 à N7K3.

Comme décrit dans la section précédente, vous devez connaître l'instance de flanker pour appliquer le déclencheur. Ce résultat montre la pièce jointe du module 3 :

N7K3# attach module 3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-3# show hardware internal dev

dev-port-map   dev-version

module-3# show hardware internal dev-port-map

--------------------------------------------------------------

CARD_TYPE:       12 port 40G

>Front Panel ports:12

--------------------------------------------------------------

Device name             Dev role              Abbr num_inst:

--------------------------------------------------------------

> Flanker Eth Mac Driver DEV_ETHERNET_MAC       MAC_0  6

> Flanker Fwd Driver     DEV_LAYER_2_LOOKUP     L2LKP  6

> Flanker Xbar Driver    DEV_XBAR_INTF          XBAR_INTF 6

> Flanker Queue Driver   DEV_QUEUEING           QUEUE  6

> Sacramento Xbar ASIC   DEV_SWITCH_FABRIC      SWICHF 1

> Flanker L3 Driver      DEV_LAYER_3_LOOKUP     L3LKP  6

> EDC                    DEV_PHY                PHYS   2

+-----------------------------------------------------------------------+

+----------------+++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP+++------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

FP port |  PHYS | MAC_0 | L2LKP | L3LKP | QUEUE |SWICHF

1               0       0       0       0       0

2               0       0       0       0       0

3               1       1       1       1       0

4               1       1       1       1       0

5       0       2       2       2       2       0

6       0       2       2       2       2       0

7       1       3       3       3       3       0

8       1       3       3       3       3       0

!--- The port 8 L2LKP column shows a value of 3.

9               4       4       4       4       0

10              4       4       4       4       0

11              5       5       5       5       0

12              5       5       5       5       0

+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

Dans cette sortie, le port 8 se trouve sur l'instance flanker 3. Maintenant que vous connaissez l'instance, vous pouvez placer le déclencheur via les adresses IP source et de destination. Comme vous allez capturer la requête ping de N7K3 à 4500, il s'agira d'un ELAM de sortie.

module-3# elam asic flanker instance 3

module-3(fln-elam)# layer2

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus  ipv4 egress if source-ipv4-address 192.168.20.3

destination-ipv4-address 192.168.20.1

module-3(fln-l2-elam)# trigger  rbus egress if trig

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 3: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.20.3 destination-ipv4-address 192.168.20.1

L2 DBUS: Configured

ELAM Slot 3 instance 3: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Configured

module-3(fln-l2-elam)# start

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 3: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.20.3 destination-ipv4-address 192.168.20.1

L2 DBUS: Armed

ELAM Slot 3 instance 3: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Armed

La requête ping est lancée de N7K3 à 4500 :

N7K3# ping 192.168.20.1

PING 192.168.20.1 (192.168.20.1): 56 data bytes

36 bytes from 192.168.20.3: Destination Host Unreachable

Request 0 timed out

64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=6.49 ms

64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=6.518 ms

64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=7.936 ms

64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=7.945 ms

--- 192.168.20.1 ping statistics ---

5 packets transmitted, 4 packets received, 20.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 6.49/7.222/7.945 ms

Voici le statut ELAM :

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 3: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.20.3 destination-ipv4-address 192.168.20.1

L2 DBUS: Triggered

ELAM Slot 3 instance 3: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Triggered

Vérifiez que les numéros de séquence sont identiques :

module-3(fln-l2-elam)# show dbus | in seq

sequence-number     : 0x27            vl                  : 0x3

module-3(fln-l2-elam)# show rbus | in seq

vl                  : 0x0             sequence-number     : 0x27

Les numéros de séquence sont identiques. Vous pouvez maintenant vérifier les informations DBUS et RBUS :

module-3(fln-l2-elam)# show dbus

cp = 0x1011033c, buf = 0x1011033c, end = 0x1011c68c

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 03 - Capture Buffer On L2 DBUS:

Status(0x0102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x004),CaptureBufferPointer(0x004)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x023

[000]:   4c1ea000 20a10000 40021040 0cc02801 04080000 00000000 08100000 00000000

00000000 00000000 003c1fc1 8732dff9 31c88428 51000000 009d8000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00005000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 0060540a 01e0540a 0080008f f0054608 00000000

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 DBUS PRS MLH IPV4

--------------------------------------------------------------------

label-count         : 0x0             mc                  : 0x0

null-label-valid    : 0x0             null-label-exp      : 0x0

null-label-ttl      : 0x0             lbl0-vld            : 0x0

lbl0-eos            : 0x0             lbl0-lbl            : 0x0

lbl0-exp            : 0x0             lbl0-ttl            : 0x0

lbl1-exp            : 0x0             lbl1-ttl            : 0x0

ipv4                : 0x0             ipv6                : 0x0

l4-protocol         : 0x1             df                  : 0x0

mf                  : 0x0             frag                : 0x0

ttl                 : 0xff            l3-packet-length    : 0x54

option              : 0x0             tos                 : 0x0

sup-eid             : 0x1             header-type         : 0x0

error               : 0x0             redirect            : 0x0

port-id             : 0x5             last-ethertype      : 0x800

l2-frame-type       : 0x0             da-type             : 0x0

packet-type         : 0x1             l2-length-check     : 0x0

ip-da-multicast     : 0x0             ip-multicast        : 0x0

ip-multicast-control: 0x0             ids-check-fail      : 0x0

traceroute          : 0x0             outer-cos           : 0x0

inner-cos           : 0x0             vqi-valid           : 0x1

vqi                 : 0x82            packet-length       : 0x66

vlan                : 0x14            destination-index   : 0x82

source-index        : 0x400           bundle-port         : 0x0

acos                : 0x0             outer-drop-eligibility: 0x0

inner-drop-eligibility: 0x0             sg-tag              : 0x0

rbh                 : 0x0             vsl-num             : 0x0

inband-flow-creation-deletion: 0x0             ignore-qoso         : 0x0

ignore-qosi         : 0x0             ignore-aclo         : 0x0

ignore-acli         : 0x0             index-direct        : 0x1

no-stats            : 0x0             dont-forward        : 0x0

notify-index-learn  : 0x0             notify-new-learn    : 0x0

disable-new-learn   : 0x0             disable-index-learn : 0x0

dont-learn          : 0x1             bpdu                : 0x0

ff                  : 0x0             rf                  : 0x0

ccc                 : 0x0             l2                  : 0x0

rdt                 : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             status-ce-1q        : 0x0

status-is-1q        : 0x0             trill-encap         : 0x0

mim-valid           : 0x0             dtag-ttl            : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             valid               : 0x1

erspan-kpa-valid    : 0x0             recir-shim-vxlan-src-peer-id: 0x0

vn-valid            : 0x0             source-vif          : 0x0

destination-vif     : 0x0             vn-p                : 0x0

sequence-number     : 0x27            vl                  : 0x3

inner-de-valid      : 0x0             de-cfi              : 0x0

second-inner-cos    : 0x0             tunnel-type         : 0x0

shim-valid          : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             copp                : 0x0

dti-type-vpnid      : 0x0             segment-id          : 0x0

ib-length-bundle    : 0x0             mlh-type            : 0x5

ulh-type            : 0x6

source-ipv4-address: 192.168.20.3

destination-ipv4-address: 192.168.20.1

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : f07f.061c.cb7f

source-mac-address : e4c7.2210.a144

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)# show rbus

cp = 0x10134d38, buf = 0x10134d38, end = 0x10141088

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 03 - Capture Buffer On L2 RBUS:

Status(0x1102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x008),CaptureBufferPointer(0x000)

is_l2_egress: 0x0001, data_size: 0x018

[000]:   004c4780 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 0c001000 00000000 80028010 00009000 00000000

00000783 f830e65b fb931c88 42851000 00000000 00000000 00000027

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 RBUS EGRESS CONTENT

--------------------------------------------------------------------

pad                 : 0x0             valid               : 0x1

trig                : 0x1             reserved            : 0x0

vn-tag-p            : 0x1             cbl-vlan-valid      : 0x0

vft-hop-count       : 0x0             vft-vsan            : 0x0

vft-up              : 0x0             vft-valid           : 0x0

copp                : 0x0             segment-id-valid    : 0x0

segment-id-23       : 0x0             vsl-num             : 0x0

inner-cos           : 0x0             inner-drop-eligibility: 0x0

cos                 : 0x0             drop-eligibility    : 0x0

dce-mode            : 0x0             flood-to-bd         : 0x0

pt-bit-en           : 0x20            cpu-port            : 0x0

vlan-id             : 0x14            ip-tos              : 0x0

result-rbh          : 0x2             met-ptr             : 0x4000

packet-type         : 0x1             sg-tag              : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             vdc                 : 0x0

vn-tag-src-vif      : 0x0             vn-tag-dst-vif      : 0x0

vn-tag-l            : 0x0             dc3-tr              : 0x0

vl                  : 0x0             sequence-number     : 0x27

destination-mac-valid: 0x0

source-mac-valid: 0x0

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : f07f.061c.cb7f

source-mac-address : e4c7.2210.a144

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

Convertissez les index de destination et source en ports de la façade afin de confirmer le flux :

N7K3# show system  internal pixm info ltl 0x400

0x0400 is in SUP In-band LTL range

Ce résultat montre l'index source. Vous savez qu'il est correct à cause des requêtes ping qui arrivent à N7K3 à partir du Sup. La sortie suivante montre l'interface de sortie (e3/8/1), qui est l'une des deux interfaces sur le N7K qui autorise VLAN 20. L'autre interface est e3/8/4, qui est bloquée sur 4500 en raison du protocole STP.

N7K3# show system  internal pixm info ltl 0x82

0x0082 is in DCE/FC pool

Member info

------------------

Type            LTL

---------------------------------

PHY_PORT       Eth3/8/1

FLOOD_W_FPOE   0x8039

FLOOD_W_FPOE   0x803f

Vérifiez la CBL pour les ports qui ont été créés avec le câble de dérivation sur le N7K. Pour vérifier la liste de contrôle de trame, vous devez disposer des numéros de port matériel pour tous les ports nouvellement formés.

Note: L’interface e3/8 n’existe pas sur le commutateur. Seuls les ports nouvellement formés apparaissent.

N7K3# show  interface e3/8

^

% Incomplete command at '^' marker.

N7K3#

Comme le câble de dérivation est utilisé et que l'interface e3/8 n'existe pas sur le commutateur, le calcul utilisé pour obtenir les modifications du numéro de port matériel est modifié. Pour tout module prenant en charge le découpage, la numérotation des ports matériels est différente. Vous devez d'abord vérifier si un port prend en charge le découpage :

N7K3# show int e3/7 capabilities

Ethernet3/7

Model:                 N7K-F312FQ-25

Type (SFP capable):    QSFP-40G-CR4

Speed:                 10000,40000

Duplex:                full

---SNIP---

PFC capable:           yes

Breakout capable:      yes

Comme indiqué, le port e3/7 prend en charge le découpage, ce qui signifie que sa bande passante peut être divisée en quatre ports 10 Gigabit. De même, d'autres modules de la gamme F3 dotés de ports 100 Gigabit peuvent être divisés en dix ports chacun avec 10 Gigabits, ou trois ports avec 40 Gigabits avec surabonnement. Cela dépend du module.

Puisque le module de la gamme F3 dans cet exemple comporte 40 ports Gigabit et que chaque port peut être divisé en quatre ports chacun, les numéros de port matériel pour chaque port sont 0-3, 4-7, 8-11...40-43, 44-47 sur une échelle zéro. Si vous avez un câble de dérivation sur un port pour le premier exemple, sa numérotation de port matériel sera 0, 1, 2 et 3. Si vous ne disposez pas d'un câble de dérivation, sa numérotation de port matériel sera 0 (1, 2 et 3 ne seront pas actifs).

Comme le port parent est e3/8, son numéro de port matériel sera 28 s'il est utilisé sans le câble de dérivation et 28, 29, 30 et 31 s'il est utilisé avec le câble de dérivation. Cette sortie de commande affiche les ports matériels actifs (basés sur zéro) :

N7K3# show system internal ifindex info mod 3

Init DB dump follows:

module_num_bitmask = 0x3ffff

Slot:3, Proc:1, breakout_factor:0, sw_card_id:0, active_cfg_ports:, broken_fp_po

rts:

Slot:3, Proc:2, breakout_factor:4, sw_card_id:155, active_cfg_ports:0,4,8,12,16,

20,24,28-32,36,40,44, broken_fp_ports:28

Lookup DB dump follows:

Slot:3, breakout_factor:4

Le numéro de port matériel du port défectueux est 28, qui est maintenant divisé en quatre (28-32). Maintenant, vous pouvez connecter le module 3 et vérifier la CBL dans le matériel :

N7K3# attach  module  3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-3#

Le module de la gamme F3 s'attend à ce que le numéro de port soit formaté selon une échelle unique. Pour cette raison, saisissez 29, 30, 31 et 32 :

module-3# show  hardware  internal mac  port  ?

<1-96>  Port number (1-based)

!--- This is context sensitive, so it helps to say the port number is 1-based.

Voici la configuration en cours pour l'interface Ethernet 3/8/1 afin de vérifier et de confirmer l'état de transmission VLAN :

interface Ethernet3/8/1

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

no shutdown

module-3# show  hardware  internal mac  port 29  table  cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-9,11-19,21-4031,4036-4095                             |

| Forwarding State | 10,20,4032-4035                                           |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-9,11-19,21-4031,4036-4095                             |

| Forwarding State | 10,20,4032-4035                                           |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

Voici la configuration en cours pour l'interface Ethernet 3/8/2 afin de vérifier et de confirmer l'état de transmission VLAN :

interface Ethernet3/8/2

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40

no shutdown

module-3# show  hardware  internal mac  port 30  table  cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-29,31-39,41-4031,4036-4095                            |

| Forwarding State | 30,40,4032-4035                                           |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-29,31-39,41-4031,4036-4095                            |

| Forwarding State | 30,40,4032-4035                                           |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

Voici la configuration en cours pour l'interface Ethernet 3/8/3 afin de vérifier et de confirmer l'état de transfert VLAN :

interface Ethernet3/8/3

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 50

no shutdown

module-3# show  hardware  internal mac  port 31  table  cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-49,51-4031,4036-4095                                  |

| Forwarding State | 50,4032-4035                                              |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-49,51-4031,4036-4095                                  |

| Forwarding State | 50,4032-4035                                              |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

Voici la configuration en cours pour l'interface Ethernet 3/8/4 afin de vérifier et de confirmer l'état de transfert VLAN (tous les VLAN configurés sont autorisés) :

interface Ethernet3/8/4

switchport

switchport mode trunk

no shutdown

module-3# show  hardware  internal mac  port 32  table  cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-9,11-19,21-29,31-39,41-49,51-59,61-669,671-4031       |

| Disabled State   | 4036-4095                                                 |

| Forwarding State | 1,20,30,40,50,60,670,4032-4035                            |

| Blocked State    | 10                                                        |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-9,11-19,21-29,31-39,41-49,51-59,61-669,671-4031       |

| Disabled State   | 4036-4095                                                 |

| Forwarding State | 1,20,30,40,50,60,670,4032-4035                            |

| Blocked State    | 10                                                        |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

La liste CBL indique que les VLAN corrects sont transférés.

Vous pouvez utiliser la commande show hardware internal error module <module number> afin d'obtenir le numéro de port matériel. Cette commande est utile lorsque vous devez vérifier les pertes internes qui n'apparaissent pas dans la sortie de commande show interface x/y. Voici un exemple :

N7K2# show hardware internal errors module 3

---SNIP---

Instance:1

Cntr  Name                                          Value             Ports

----- ----                                          -----             -----

3836 igr rx pl: cbl drops                          0000000000000001  10 -

4636 igr rx pl: cbl drops                          0000000000000001  14 -

Instance:2

Cntr  Name                                          Value             Ports

----- ----                                          -----             -----

423 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000478  18 -

455 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000478  17 -

487 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000478  19 -

519 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000478  20 -

Instance:3

Cntr  Name                                          Value             Ports

----- ----                                          -----             -----

423 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000745  26 -

455 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000745  25 -

487 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000745  27 -

519 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000745  28 -

550 igr in upm: pkts rcvd, with RCODE violation   0000359810913821  30 -

551 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000425092490108  30 -

552 igr in upm: pkts with error                   0000000000176136  30 -

582 igr in upm: pkts rcvd, with RCODE violation   0000000000292641  29 -

583 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000114014  29 -

614 igr in upm: pkts rcvd, with RCODE violation   0000133362265995  31 -

615 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000146701474013  31 -

616 igr in upm: pkts with error                   0000000000157479  31 -

646 igr in upm: pkts rcvd, with RCODE violation   0000000002160959  32 -

647 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000003722562  32 -

648 igr in upm: pkts with error                   0000000000000002  32 -