Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

À propos de GLBP

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer le protocole GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) sur des commutateurs Nexus 7000 pour partager la charge de la passerelle par défaut sur un réseau local.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Connaissance de base de la configuration sur les commutateurs Nexus 7000

- Compréhension de base du protocole GLBP (Gateway Load Équilibrage Protocol)

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les périphériques NX-OS de la gamme Nexus 7000.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

À propos de GLBP

- Le protocole GLBP fournit une sauvegarde de passerelle pour les hôtes IP en partageant l'adresse IP virtuelle et l'adresse MAC (Virtual Media Access Control) entre les passerelles impliquées dans le groupe GLBP.

- Le protocole GLBP permet aux passerelles de partager la charge de la passerelle par défaut sur un réseau local IEEE 802.3.

- Comparé au protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) et au protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), le protocole GLBP effectue une fonction d'équilibrage de charge supplémentaire que les autres protocoles ne fournissent pas.

- Le protocole GLBP équilibre la charge sur plusieurs routeurs (passerelles) avec l'utilisation d'une adresse IP virtuelle unique et de plusieurs adresses MAC virtuelles, et fournit également des passerelles redondantes qui deviennent actives en cas d'échec d'une des passerelles de transfert existantes.

- Le protocole GLBP partage la charge de transfert entre tous les routeurs d'un groupe GLBP.

- Les membres GLBP communiquent entre eux à l'aide de messages Hello périodiques.

Configuration

- Cette section présente les informations nécessaires à la configuration du protocole GLBP sur deux commutateurs Nexus 7000.

- Activez d'abord globalement la fonctionnalité GLBP sur les deux commutateurs.

- Vous ne pouvez configurer GLBP que sur des interfaces de couche 3.

- L'adresse IP virtuelle GLBP doit se trouver dans le même sous-réseau que l'adresse IP de l'interface.

- Vous devez configurer toutes les options de personnalisation pour GLBP sur toutes les passerelles membres GLBP avant d'activer un groupe GLBP avec la configuration d'une adresse IP virtuelle.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Commutateur Nexus 7000 1

- Commutateur Nexus 7000 2

Commutateur Nexus 7000 1

Nexus1#configure terminal

!--- Enables GLBP.

Nexus1(config)#feature glbp

Nexus1(config)#interface Vlan2

Nexus1(config-if)#ip address 10.193.33.252/24

!--- Creates a GLBP group.

Nexus1(config-if)#glbp 2

!--- Configures the hello and hold times.

Nexus1(config-if-glbp)#timers 1 4

!--- Configures the redirect and timeout timers.

Nexus1(config-if-glbp)#timers redirect 600 7200

!--- Sets the priority level.

Nexus1(config-if-glbp)#priority 10

Nexus1(config-if-glbp)#preempt delay minimum 60

!--- Sets the GLBP load-balancing method.

Nexus1(config-if-glbp)#load-balancing host-dependent

Nexus1(config-if-glbp)#forwarder preempt delay minimum 50

!--- Enables GLBP on an interface.

Nexus1(config-if-glbp)#ip 10.193.33.3

Nexus1(config-if-glbp)#exit

!--- Save the configurations in the device.

Nexus1(config)#copy running-config startup-config

Nexus1(config)#exit

Commutateur Nexus 7000 2

Nexus2#configure terminal

!--- Enables GLBP.

Nexus2(config)#feature glbp

Nexus2(config)#interface Vlan2

Nexus2(config-if)#ip address 10.193.33.251/24

!--- Creates a GLBP group.

Nexus2(config-if)#glbp 2

!--- Configures the hello and hold times.

Nexus2(config-if-glbp)#timers 1 4

!--- Configures the redirect and timeout timers.

Nexus2(config-if-glbp)#timers redirect 600 7200

!--- Sets the priority level.

Nexus2(config-if-glbp)#priority 110

Nexus2(config-if-glbp)#preempt delay minimum 60

!--- Sets the GLBP load-balancing method.

Nexus2(config-if-glbp)#load-balancing host-dependent

Nexus2(config-if-glbp)#forwarder preempt delay minimum 50

!--- Enables GLBP on an interface.

Nexus2(config-if-glbp)#ip 10.193.33.3

Nexus2(config-if-glbp)#exit

!--- Save the configurations in the device.

Nexus2(config)#copy running-config startup-config

Nexus2(config)#exit

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Utilisez la commande show glbp afin d'afficher les paramètres et l'état GLBP.

Exemple :

Nexus1(config-if-glbp)#show glbp

Extended-hold (NSF) is Disabled

Vlan2 - Group 2

State is Init  (Interface is up)

1 state change(s), last state change(s) 00:01:11

Virtual IP address is 10.193.33.3

Hello time 1 sec, hold time 4 sec

Redirect time 600 sec, forwarder time-out 7200 sec

Preemption enabled, min delay 60 sec

Active is unknown

Standby is unknown

Priority 110 (configured)

Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100

Load balancing: host-dependent

Group members:

0026.980C.2AC1 (10.193.33.252) local

There are no forwarders

Utilisez la commande show running-config interface vlan2 afin d'afficher des informations sur la configuration en cours pour l'interface VLAN 2.

Exemple :

Nexus1(config-if-glbp)#show running-config interface Vlan2

version 5.1(2)

interface Vlan2

no ip redirects

ip address 10.193.33.252/24

glbp 2

ip 10.193.33.3

timers 1 4

timers redirect 600 7200

priority 110

preempt

preempt delay minimum 60

load-balancing host-dependent

forwarder preempt delay minimum 50

Voici quelques-unes des commandes de vérification GLBP :

- show glbp group numéro-groupe

- show glbp ability

- show glbp interface interface-type slot/port

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Page d'assistance sur les commutateurs de la gamme Cisco Nexus 7000

- Support pour commutateurs

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems