Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Conventions

Informations générales

Configurer

Configurations

Vérifier

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les problèmes causés lorsque vous configurez un paquet Jumbo Maximum Transmission Unit (MTU) dans un commutateur Nexus 5000.

Conditions préalables

Vérifier

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur ces séries de commutateurs Nexus :

- Nexus 5020

- NX-OS version 4.1(3)N2(1a)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Conventions

Pour plus d’informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous aux Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Ce document décrit les problèmes qui surviennent lorsque vous devez utiliser Jumbo Packet dans un commutateur de la gamme Nexus 5000. Le scénario décrit peut se produire lorsque vous essayez de transférer des paquets jumbo entre des commutateurs Nexus 5000 et/ou Nexus 7000.

Configurer

La perte de paquets peut se produire entre deux commutateurs Nexus 5000 ou entre un commutateur Nexus 5000 et un commutateur Nexus 7000.

Lorsque vous envoyez une requête ping à un hôte dont la taille de paquet est de 9 216 octets, vous pouvez constater une perte de paquets de 50 %.

Nexus-5000#ping 172.16.0.1 packet-size 9216 count 20

PING 172.16.0.1 (172.16.0.1): 9216 data bytes

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=6.094 ms

Request 1 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=5.507 ms

Request 3 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=5.529 ms

Request 5 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=6 ttl=254 time=10.09 ms

Request 7 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=8 ttl=254 time=5.597 ms

Request 9 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=10 ttl=254 time=5.497 ms

Request 11 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=12 ttl=254 time=5.491 ms

Request 13 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=14 ttl=254 time=5.555 ms

Request 15 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=16 ttl=254 time=6.021 ms

Request 17 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=18 ttl=254 time=5.51 ms

--- 172.16.0.1 ping statistics ---

20 packets transmitted, 10 packets received, 50.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 5.491/6.089/10.09 ms

Configurations

Si un paquet Jumbo doit traverser un Nexus 5020 et un Nexus 7010, vous devez configurer le Policy-map dans Nexus 5020 et définir le  system jumbomtu size dans le commutateur Nexus 7010.

Complétez ces étapes afin de configurer le Policy-map dans Nexus 5020 :

Nexus-5020

!--- You can enable the Jumbo MTU for the whole switch by setting the MTU to its maximum size (9216 bytes)

!--- in the policy map for the default Ethernet system class (class-default).

switch(config)#policy-map type network-qos jumbo

switch(config-pmap-nq)#class type network-qos class-default

switch(config-pmap-c-nq)#mtu 9216

switch(config-pmap-c-nq)#exit

switch(config-pmap-nq)#exit

switch(config)#system qos

switch(config-sys-qos)#service-policy type network-qos jumbo

Référez-vous au Guide de configuration de la commutation de couche 2 de la gamme Cisco Nexus 5000 NX-OS, version 4.2(1)N1(1) pour plus d'informations.

Complétez ces étapes afin de définir la trame jumbo dans un commutateur Nexus 7010 :

Nexus-7010

!--- Set the MTU to its maximum size (9216 bytes) in order to enable the Jumbo MTU for the whole switch.

switch(config)#system jumbomtu 9216

!--- Set the MTU specification for an interface.

switch(config)#interface ethernet x/x

!--- By default, Cisco NX-OS configures Layer 3 parameters. In order to configure Layer 2 parameters, use this command.

switch(config-if)#switchport

switch(config-if)#mtu 9216

switch(config-if)#exit

Vérifier

Afin de vérifier, vous pouvez envoyer une requête ping avec une taille de paquet de plus de 1500 octets : Ping -l 9000 x.x.x.x.

Vous pouvez également lancer la commande  show interface ethernet port/slot  afin de vérifier si la trame Jumbo est définie.

Sur le Nexus 5000, entrez la commande  show queuing interface ethernet 1/1  commande :

Nexus5000#show queuing interface ethernet 1/1

Ethernet1/1 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR             50

1       WRR             50

RX Queuing

qos-group 0

q-size: 243200, HW MTU: 9280 (9216 configured)

Sur le Nexus 7000, entrez la commande  show interface ethernet 1/9  commande :

Nexus-7010#show interface ethernet 1/9

Ethernet1/9 is up

Hardware: 10000 Ethernet, address: 0000.0000.0000 (bia 0000.0000.0000)

MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is access

full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10g

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

Last link flapped 00:57:24

Last clearing of "show interface" counters 00:56:14

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 360 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 448 bps, 0 pps

RX

5894254 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

5894254 input packets  29108950332 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression packets

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

5894228 unicast packets  2225 multicast packets  0 broadcast packets

5896453 output packets  29109001641 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble

0 Tx pause

0 interface resets

Remarque : le compteur Jumbo sur la gamme Nexus 7000 n'est pas pris en charge et les trames Tx et Rx affichent une valeur Null, mais si vous notez la taille MTU, il affiche la trame Jumbo configurée.

Dépannage

Aucune information n'est actuellement disponible pour dépanner cette configuration.

Informations connexes

- Cisco Nexus 5000 Series Switches

- Page d'assistance des commutateurs Cisco Nexus 7000

- Assistance technique et téléchargements Cisco