Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Tampons d'entrée

Configuration du contrôle de flux

Causes de la pause TX sur Nexus 2232

Exemples de tests en laboratoire

Diagramme du réseau

Essai 1. Trafic en rafale avec contrôle de flux non activé sur l'hôte

Essai 2. Trafic en rafale avec contrôle de flux activé sur l'hôte

Essai 3. Collision de hachage EtherChannel

Correction

Conclusions et meilleures pratiques

Introduction

Ce document décrit les informations afin d'aider à dépanner les pauses de transmission (TX) sur les ports HIF (Host Interface) Nexus 2232. Il se concentre sur le trafic dans la direction d'hôte à réseau (H2N) (trafic entrant des serveurs vers le réseau, du sud au nord). Il ne couvre pas les scénarios liés aux flux de trafic N2H (Network to Host).

Ce document est principalement écrit pour Nexus 2232 Fabric Extender (FEX), mais le concept s'applique aux FEX B22 et 2248UPQ.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes

- Configuration de la gamme Cisco Nexus 2000

- Configuration de la gamme Cisco Nexus 6000

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Nexus N2K-C2232PP-10GE

- Cisco Nexus 6001

- 7.1(1)N1(1)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Tampons d'entrée

Le Nexus 2232 dispose de 32 ports HIF (1Host Facing2) 1/10G et de 8 ports NIF (3Network Facing4) 10G.

Avant de vous plonger dans le problème de pause TX, vous devez comprendre les tampons disponibles sur les interfaces FEX. Les tampons affectés à l'interface/qos-group peuvent être vérifiés via cette commande sur le commutateur parent :

esc-6001# show queuing interface ethernet 147/1/1

if_slot 79, ifidx 0x1f920000

Ethernet147/1/1 queuing information:

Input buffer allocation:

Qos-group: 0

frh: 8

drop-type: drop

cos: 0 1 2 3 4 5 6

xon       xoff      buffer-size

---------+---------+-----------

0         126720    151040

<snip>

Comme nous l'avons vu, avec la qualité de service (QoS) par défaut, pour le trafic de classe de rejet (qos-group 0), le HIF FEX a 151040 octets afin de mettre en mémoire tampon le trafic H2N et le seuil XOFF est de 126720 octets.

Configuration du contrôle de flux

Le Nexus 2232 est surabonné à 8:1. Afin d'éviter les pertes de paquets dans la direction H2N en raison de sursouscription et de dépassements de tampon, le Nexus 2232 a le contrôle de flux HIF envoyé par défaut :

esc-6001# show run int ethernet 147/1/1 all | inc flow

priority-flow-control mode auto

flowcontrol receive off

flowcontrol send on

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1 flowcontrol

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause   TxPause

admin    oper     admin    oper

--------------------------------------------------------------------------------

Eth147/1/1   on       on       off      off         0                 0

Causes de la pause TX sur Nexus 2232

Lorsque le seuil XOFF de 126720 octets est atteint, le Nexus 2232 envoie une Pause TX vers l'hôte sur le HIF. Les causes les plus courantes sont les suivantes :

1. Le trafic H2N qui entre dans le FEX est très dense, ce qui fait que les tampons d'entrée sont remplis et atteignent le seuil XOFF.

2. La plupart des déploiements FEX utilisent des canaux de port pour agréger plusieurs NIF. La Pause TX est également visible en raison des tampons d'entrée, qui devient saturé en raison d'une collision de hachage EtherChannel sur FEX. Cela se produit lorsque plusieurs ports HIF tentent de sortir d'un seul NIF en raison des résultats etherchannel.

Baisse dans la direction H2N

Afin d'éviter les pertes de paquets, TX Pause est envoyé une fois le seuil XOFF atteint. Cependant, les abandons de trafic H2N peuvent être observés si :

1. les serveurs n'honorent pas la pause ou,

2. ont un délai pour respecter la pause qui provoque l'atteinte du seuil de perte de 151 Ko.

Exemples de tests en laboratoire

Diagramme du réseau

Pour ce test, il existe quatre ports 10G spirent qui agissent comme hôtes, deux sont sur le FEX et deux sont sur le Nexus 6001 parent. Tous les ports se trouvent dans le VLAN 50. Aucun autre port n'est actif sur le FEX ou le parent :

esc-6001# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

147   Po147(SU)   Eth      NONE      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)   Eth1/43(P)

Eth1/44(P)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)

Eth1/47(P)   Eth1/48(P)

esc-6001# show fex 147 detail | exc Down

FEX: 147 Description: FEX0147   state: Online

FEX version: 7.1(1)N1(1) [Switch version: 7.1(1)N1(1)]

FEX Interim version: 7.1(1)N1(1)

Switch Interim version: 7.1(1)N1(1)

Extender Serial: FOT1635R003

Extender Model: N2K-C2232PP-10GE,  Part No: 73-12533-05

Card Id: 82, Mac Addr: 20:3a:07:34:5b:02, Num Macs: 64

Module Sw Gen: 21  [Switch Sw Gen: 21]

post level: complete

Pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth1/47

FCoE Admin: false

FCoE Oper: true

FCoE FEX AA Configured: false

Fabric interface state:

Po147 - Interface Up. State: Active

Eth1/41 - Interface Up. State: Active

Eth1/42 - Interface Up. State: Active

Eth1/43 - Interface Up. State: Active

Eth1/44 - Interface Up. State: Active

Eth1/45 - Interface Up. State: Active

Eth1/46 - Interface Up. State: Active

Eth1/47 - Interface Up. State: Active

Eth1/48 - Interface Up. State: Active

Fex Port        State  Fabric Port

Eth147/1/1    Up       Po147

Eth147/1/9    Up       Po147

Logs:

04/21/2015 21:58:30.162193: Module register received

04/21/2015 21:58:30.164611: Registration response sent

04/21/2015 21:58:30.196708: create module inserted event.

04/21/2015 21:58:30.197425: Module Online Sequence

04/21/2015 21:58:35.051474: Module Online

Essai 1. Trafic en rafale avec contrôle de flux non activé sur l'hôte

Lorsque vous envoyez des rafales de monodiffusion de débit de ligne de 100 000 octets de l'hôte sur Eth147/1/1 (vers Eth1/16) et Eth147/1/9 (do Eth1/32). Chaque flux est un flux unique. Le contrôle de flux est désactivé sur l'hôte (Spirent).

Résultats : Les ports du récepteur ont signalé environ 563 paquets abandonnés pour chaque flux. Comme le contrôle de flux est désactivé sur l'hôte, vous pouvez voir beaucoup plus de Pause TX et aussi une latence élevée (environ 100 microsecondes) :

esc-6001# clear counters ; clear qos stat

esc-6001#

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, ethernet 147/1/9 | egrep Ethernet147|pause|unicast

Ethernet147/1/1 is up

100000 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

0 Rx pause

0 unicast packets  578269 multicast packets  0 broadcast packets

578267 Tx pause

Ethernet147/1/9 is up

100000 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

0 Rx pause

0 unicast packets  578275 multicast packets  0 broadcast packets

578273 Tx pause

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, eth147/1/9 flowcontrol

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause   TxPause

admin    oper     admin    oper

--------------------------------------------------------------------------------

Eth147/1/1   on       on       off      off         0                 578267

Eth147/1/9   on       on       off      off         0                 578273

Les pertes signalées par le récepteur sont en fait abandonnées sur le FEX lui-même. Il existe des commandes matérielles internes qui peuvent afficher les pertes, mais cela nécessite que vous compreniez complètement l'architecture interne FEX qui n'est pas comprise dans ce document. Si vous devez vérifier ces compteurs, contactez le TAC pour cet aspect du dépannage.

Essai 2. Trafic en rafale avec contrôle de flux activé sur l'hôte

Lorsque vous envoyez des rafales de monodiffusion à débit unique de 100 000 octets à partir de l'hôte sur Eth147/1/1 (vers Eth1/16) et Eth147/1/9 (do Eth1/32). Chaque flux est un flux unique. Le contrôle de flux est activé sur l'hôte (Spirent).

Résultats :

Les ports du récepteur ne signalent aucune perte. Pause TX minimale et latence moyenne sont d'environ 19 microsecondes :

esc-6001# clear counters ; clear qos stat

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, ethernet 147/1/9 | egrep Ethernet147|pause|unicast

Ethernet147/1/1 is up

100000 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

0 Rx pause

0 unicast packets  4743 multicast packets  0 broadcast packets

4739 Tx pause

Ethernet147/1/9 is up

100000 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

0 Rx pause

0 unicast packets  4703 multicast packets  0 broadcast packets

4700 Tx pause

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, eth147/1/9 flowcontrol

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause   TxPause

admin    oper     admin    oper

--------------------------------------------------------------------------------

Eth147/1/1   on       on       off      off         0                 4739

Eth147/1/9   on       on       off      off         0                 4700

Pertes :

Il n'y a pas de perte car l'hôte honore le contrôle de flux envoyé par le FEX.

Essai 3. Collision de hachage EtherChannel

La liaison ascendante entre FEX et parent est un canal de port. Bien que cela dépend du membre choisi dans le port-channel et de l'affluence, la Pause TX peut être vue sur les HIF FEX. Au cours des travaux pratiques, deux ports seulement sont actifs sur le FEX et les 8 liaisons ascendantes sont utilisées dans le port-channel.

Mais pour ce test, avec hachage par défaut, le trafic de l’hôte sur Ethernet 147/1/1 et Ethernet 147/1/9 est haché sur NIF0 qui se connecte à Eth1/41 sur le 6001. Si vous envoyez 98 % de trafic de débit de ligne à partir des hôtes, TX Pause est envoyé sur les deux HIF.

Pour ce test, le contrôle de flux est désactivé sur les hôtes :

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, ethernet 147/1/9 | inc Ethernet14|rate|pause

Ethernet147/1/1 is up

30 seconds input rate 9836009128 bits/sec, 819667 packets/sec

30 seconds output rate 2516922296 bits/sec, 4915863 packets/sec

input rate 9.84 Gbps, 819.67 Kpps; output rate 2.52 Gbps, 4.91 Mpps

0 Rx pause

98376923 Tx pause

Ethernet147/1/9 is up

30 seconds input rate 9836252112 bits/sec, 819687 packets/sec

30 seconds output rate 2516980960 bits/sec, 4915978 packets/sec

input rate 9.84 Gbps, 819.69 Kpps; output rate 2.52 Gbps, 4.91 Mpps

0 Rx pause

98376916 Tx pause

esc-6001# show port-channel traffic interface port-channel 147

ChanId      Port Rx-Ucst Tx-Ucst Rx-Mcst Tx-Mcst Rx-Bcst Tx-Bcst

------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

147   Eth1/41  99.99%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/42    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/43    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/44    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/45    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/46    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/47   0.00%  99.00%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/48    0.0%   1.00%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

esc-6001# attach fex 147

Attaching to FEX 147 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

fex-147# dbgexec w

woo> rate

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

| Port   || Tx Packets |  Tx Rate  |   Tx Bit   || Rx Packets |  Rx Rate  |   Rx Bit   |Avg Pkt|Avg Pkt|   |

|        ||            |  (pkts/s) |    Rate    ||            |  (pkts/s) |    Rate    | (Tx)  | (Rx)  |Err|

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

| 0-NI8  ||         24 |         4 |  11.23Kbps ||         22 |         4 |  16.49Kbps |   272 |   448 |   |

| 0-NI7  ||         15 |         3 |   4.17Kbps ||         17 |         3 |   3.81Kbps |   154 |   120 |   |

| 0-NI6  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI5  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI4  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI3  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI2  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI1  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI0  ||    4108297 |    821659 |  10.05Gbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1509 |   656 |   |

| 0-HI31 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI30 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI29 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI28 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI27 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI26 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI25 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI24 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI23 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI22 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI21 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI20 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI19 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI18 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI17 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI16 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI14 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI13 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI12 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI11 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI10 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI9  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI8  ||   24556087 |   4911217 |   3.30Gbps ||    4094470 |    818894 |   9.95Gbps |    64 |  1500 |   |

| 0-HI6  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI5  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI4  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI3  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI2  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI1  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI0  ||   24560241 |   4912048 |   3.30Gbps ||    4095156 |    819031 |   9.95Gbps |    64 |  1500 |   |

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

Pertes :

Il y a des abandons car l'hôte n'est pas configuré pour le contrôle de flux.

Lorsque le contrôle de flux est activé sur les hôtes, ceux-ci honorent les pauses et réduisent les délais :

esc-6001# clear counters ; clear qos stat

esc-6001#

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, ethernet 147/1/9 | inc Ethernet14|rate|pause

Ethernet147/1/1 is up

30 seconds input rate 4926871976 bits/sec, 410572 packets/sec

30 seconds output rate 1288637816 bits/sec, 2516870 packets/sec

input rate 4.93 Gbps, 410.57 Kpps; output rate 1.29 Gbps, 2.52 Mpps

0 Rx pause

88129183 Tx pause

Ethernet147/1/9 is up

30 seconds input rate 4924820632 bits/sec, 410401 packets/sec

30 seconds output rate 1287225224 bits/sec, 2514111 packets/sec

input rate 4.92 Gbps, 410.40 Kpps; output rate 1.29 Gbps, 2.51 Mpps

0 Rx pause

88069874 Tx pause

esc-6001# show port-channel traffic interface port-channel 147

ChanId      Port Rx-Ucst Tx-Ucst Rx-Mcst Tx-Mcst Rx-Bcst Tx-Bcst

------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

147   Eth1/41  99.99%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/42    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/43    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/44    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/45    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/46    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/47   0.00%  99.00%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/48    0.0%   1.00%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

esc-6001# attach fex 147

Attaching to FEX 147 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

fex-147# dbgexec w

woo> rate

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

| Port   || Tx Packets |  Tx Rate  |   Tx Bit   || Rx Packets |  Rx Rate  |   Rx Bit   |Avg Pkt|Avg Pkt|   |

|        ||            |  (pkts/s) |    Rate    ||            |  (pkts/s) |    Rate    | (Tx)  | (Rx)  |Err|

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

| 0-NI8  ||         32 |         6 |  19.76Kbps ||         19 |         3 |  16.01Kbps |   366 |   506 |   |

| 0-NI7  ||         13 |         2 |   3.85Kbps ||         20 |         4 |   5.14Kbps |   165 |   140 |   |

| 0-NI6  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI5  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI4  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI3  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI2  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI1  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI0  ||    4105292 |    821058 |  10.04Gbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1509 |   656 |   |

| 0-HI31 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI30 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI29 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI28 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI27 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI26 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI25 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI24 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI23 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI22 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI21 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI20 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI19 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI18 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI17 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI16 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI14 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI13 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI12 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI11 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI10 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI9  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI8  ||   12556848 |   2511369 |   1.68Gbps ||    2049754 |    409950 |   4.98Gbps |    63 |  1500 |   |

| 0-HI6  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI5  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI4  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI3  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI2  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI1  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI0  ||   12573036 |   2514607 |   1.68Gbps ||    2051092 |    410218 |   4.98Gbps |    64 |  1499 |   |

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

Correction

Par défaut, pour le trafic IP, l'équilibrage de charge FEX est basé sur l'adresse MAC/IP source-destination. Pour les problèmes comme celui-ci, modifiez l'algorithme de hachage afin d'obtenir une meilleure distribution du trafic sur le port-channel de la structure. Utilisez cette méthode si l'équilibrage de charge est inégal. Cette option n'est pas une solution absolue :

esc-6001# show port-channel load-balance

Port Channel Load-Balancing Configuration:

System: source-dest-ip

Port Channel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:

Non-IP: source-dest-mac

IP: source-dest-ip source-dest-mac

Which hashing algorithm  to choose depends on traffic profile. Here are the options available.

esc-6001# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

esc-6001(config)# port-channel load-balance ethernet ?

destination-ip         Destination IP address

destination-mac        Destination MAC address

destination-port       Destination TCP/UDP port

source-dest-ip         Source & Destination IP address (includes l2)

source-dest-ip-only    Source & Destination IP addresses only

source-dest-mac        Source & Destination MAC address

source-dest-port       Source & Destination TCP/UDP port (includes l2 and l3)

source-dest-port-only  Source & Destination TCP/UDP port only

source-ip              Source IP address

source-mac             Source MAC address

source-port            Source TCP/UDP port

Conclusions et meilleures pratiques

1. TX Pause est un mécanisme opérationnel normal afin d'éviter les pertes de paquets dans la FEX 2232/2248UPQ/B22.

2. Maximisez le nombre de liaisons ascendantes entre 2232/2248UPQ/B22 FEX et parent. Afin de pouvoir avoir plus de chemins vers le réseau et aussi il aide à avoir des tampons max pour le trafic N2H.

3. Si les liaisons ascendantes entre FEX et parent ne sont pas utilisées uniformément, le changement de hachage de canal de port peut aider.

4. Puisqu'il n'y a pas de commutation locale sur FEX, évitez d'avoir des profils de flux de trafic est-ouest sur les hôtes sur FEX.

5. Évitez les appareils en rafale tels que les périphériques NAS et les châssis lames sur les FEX. Ils doivent être sur le parent.

6. Le nouveau FEX 2348UPQ avec tampon partagé de 32 Mo, dispose d'une mémoire tampon partagée de 1 Mo par HIF pour le trafic H2N afin d'une meilleure absorption des rafales. En outre, avec les liaisons ascendantes NIF 40G, les risques de collisions de hachage/d'encombrement de liaison ascendante sont grandement réduits.