Table des matières

Introduction

Mise à niveau de la licence Cisco Catalyst 9000 - Méthode hors ligne

Introduction

Ce document décrit les étapes nécessaires à la mise à niveau d'une licence d'évaluation vers une licence d'abonnement DNA (Essentials/Advantage/Premier).

Mise à niveau de la licence Cisco Catalyst 9000 - Méthode hors ligne

Lorsqu'un nouveau commutateur est mis en ligne, il démarre avec la licence réseau d'évaluation, qui est valide pendant 90 jours. Pendant cette période, le commutateur doit communiquer avec Cisco Smart Software Manager (CSSM). Comme le serveur CSSM est basé dans le cloud de Cisco, une connectivité Internet est nécessaire pour que le commutateur atteigne le cloud de Cisco.

Toutefois, cela n'est pas autorisé dans les réseaux de certains clients, tels que les secteurs financier et bancaire, ou dans les environnements sécurisés de certains clients, qui n'ont pas accès à Internet (environnement AirGap).

Dans de tels cas, les clients et les partenaires doivent utiliser des méthodes d'installation hors ligne de la licence DNA.

Ce document s'appuie sur DNA Center qui agit en tant que License Manager. Il est important que DNA Center soit connecté à Internet afin qu'il puisse collecter des informations sur TOUTES les licences que le client a achetées via son COMPTE SMART/COMPTE VIRTUEL. Une fois que DNA Center dispose de ces informations, elles peuvent être mises hors ligne et le reste des étapes peut être effectué sans que DNA Center et les commutateurs ne se connectent à Internet.

1. Le centre DNA était connecté à Internet et communiquait avec le serveur CSSM pour recueillir des informations sur les licences des clients. Le client dispose de 53 licences (48 Essential et 5 Advantage).

Dans l'application « License Management » de DNA Center, accédez à All Licenses. Vous obtiendrez un résumé de tous les périphériques gérés par DNA Center, ainsi que leur état de licence. Les champs Registration Status et Authorization Status indiquent l'état de la licence DNA, que le périphérique fonctionne en mode Eval ou en mode d'abonnement DNA. Vous devez voir l'état Registered-SLR et Authorized des périphériques comme indiqué dans l'image.

2. Pour que le centre DNA puisse gérer le commutateur, celui-ci doit figurer dans la liste d’inventaire du centre DNA. S'il n'est pas déjà là, cela peut être réalisé par 1. Processus Plug-and-Play, qui s'effectue via DHCP. Ou 2. Configurez manuellement le commutateur avec une adresse IP, activez un mot de passe et un nom d’utilisateur/mot de passe local. DNA Center utilise ces informations dans le processus de détection pour localiser le commutateur nouvellement configuré.

3. Une fois que le commutateur apparaît dans l'inventaire des centres ADN. Accédez à License Manager > All Licenses. Sélectionnez le ou les commutateurs auxquels vous devez ajouter la licence DNA, comme illustré dans l'image.

4. Accédez ensuite à Actions, sélectionnez Gérer la réservation de licence, puis Activer la réservation de licence. Sélectionnez Specific License Reservation, cliquez sur Continue pour générer le code de demande comme indiqué dans l'image.

5. À ce stade, DNA Center se connecte au commutateur et génère un code de demande à partir du commutateur. Une fois le code de demande généré, cliquez sur Export the CSV file.

6. Connectez-vous avec Cisco Smart Software Manager (CSSM). Vous verrez toutes les licences DNA achetées par le client. Cette image présente un exemple de compte Smart d'un client, comme illustré dans l'image.

7. Avec l’utilisation du fichier CSV généré précédemment à partir du centre DNA, générez un code d’autorisation à partir du CSSM. Ce code d'autorisation permet l'utilisation d'une licence DNA permanente, sur un appareil qui n'a pas accès à Internet.

Une fois les codes d'autorisation générés, téléchargez-les en tant que fichier ou copiez-les dans le Presse-papiers.

9. Cliquez sur Télécharger le modèle et téléchargez le modèle de réservation de licence comme indiqué dans l'image.

Mettez à jour les informations pour les champs DeviceName, Serial No., RequestCode (à partir de l'étape 5.) et Authorization Code qui ont été copiés précédemment (étape 8.), comme illustré dans l'image.

10. Une fois le fichier CSV prêt, cliquez sur Upload CSV pour télécharger le code d'autorisation sur le périphérique. Cela installera la licence SLR sur le périphérique, et la licence sera la licence DNA respective est autorisée à s'exécuter sur le périphérique comme indiqué dans l'image.

Vous devriez voir le changement d'état d'enregistrement à Registered - SLR.