Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment modifier certains paramètres système avec des commandes CLI sur les commutateurs Catalyst 9000 qui exécutent Cisco® IOS-XE.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateurs Catalyst 9000

- Cisco IOS-XE

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Les commandes de l'interface de ligne de commande (CLI) sont une alternative, de sorte que vous n'avez pas à modifier la valeur du registre de configuration sur Cisco® IOS.

Problème

Config-register est une valeur de registre logiciel 16 bits préconfigurée dans la mémoire vive non volatile et qui peut être utilisée pour modifier le comportement du commutateur en :

- Modifiez le mode de démarrage du commutateur (ROMmon, NetBoot).

- Modifiez les options au démarrage du commutateur (ignorer la configuration, désactiver les messages de démarrage).

- Modifier la vitesse de la console (débit en bauds pour une session d’émulation de terminal).

Sur les plates-formes classiques qui s'exécutent sur le logiciel Cisco IOS, le registre de configuration est défini à partir du mode de configuration avec le  config-register ou de ROMmon avec la commande  confreg erasecat4000_flash:. Les show version   vous permet d'afficher le paramètre actuel du registre de configuration.

Sur les commutateurs Catalyst 9000 qui fonctionnent sous Cisco IOS-XE, la  confreg était toujours disponible pour la configuration et le paramètre actuel apparaît dans  show version  ainsi que, mais la  config-register Le commandement était inefficace et mal géré, ce qui a causé de la confusion.

En effet, Cisco IOS-XE n'utilise pas cette  config-register et fournit d'autres commandes CLI pour les gérer.

Remarque : l'affichage incorrect de la valeur du registre de configuration sur show version le résultat est supprimé à partir de la version 16.12.4 et 17.3.1.

Solution

Voici les commandes CLI équivalentes sur Cisco IOS-XE qui permettent à l'utilisateur d'effectuer les mêmes tâches en définissant la valeur config-register sur Cisco IOS.

Fonctionnement

Valeur du registre de configuration Cisco IOS

CLI Cisco IOS-XE équivalente

Démarrage normal

0x2102

Switch(config)#no boot manual

Démarrer sur rommon

0x0,0x2120

Switch(config)#boot manual

Activer l'interruption/Désactiver l'interruption

0x2120/ valeurs de registre résiduelles

Switch(config)#[no]boot enable-break

Réglage de la vitesse de ligne en bauds/console

0x102, 0x2101, 0x2102, 0x2142 : débit de 9 600 bauds

0x1202 : débit de 1200 bauds

0 x 2 120, 0 x 2 122,

0x2124 : 19200 bauds

0x2902 : débit de 4 800 bauds

0x2922 : 38400 bauds

0x3122 : 57600 bauds

0x3922 : 115200 bauds

0x3902 : débit de 2 400 bauds

Switch(config)#line console 0

Switch(config-line)#speed ?

<0-4294967295> Vitesses de transmission et de réception

Ignorer le démarrage

0x2142

Switch(config)#system ignore startupconfig

Ignore la coupure

0x102, 0x2101, 0x2102, 0x2122, 0x2124, 0x2142, 0x2902, 0x2922, 0x3122, 0x3902, 0x3922

Switch(config)#[no]boot manual

Switch(config)#[no]boot enable-break

Désactiver la récupération de mot de passe

0x102

Switch(config)#system désactiver la récupération de mot de passe

Remarque : si un système fonctionne sur Cisco IOS-XE et ne démarre pas 5 fois de suite en moins de 25 minutes de temps de fonctionnement pour chaque rechargement, le logiciel définit automatiquement la variable ROMmon MANUAL_BOOT="yes". En d'autres termes, si un système ne démarre pas pour une raison quelconque, il démarre automatiquement dans ROMmon après 5 tentatives consécutives.

Si les deux ignorent  config et désactiver la récupération de mot de passe est activée, puis les variables ROMmon respectives sont définies.

SWITCH_DISABLE_PASSWORD_RECOVERY=1

SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1

Si ces deux variables sont définies, le commutateur affiche une invite au démarrage et confirme avant le  startup-config.

Booting...

<snip>

Both ignore startup configuration and disable password are set

This will result in erasing the startup config

Do you want to Erase the config? Default: n, Answer y/n:

User response is YES, erasing the startup config

Removing FIPS Key. Disabling FIPS MODE

All TCP AO KDF Tests Pass

service password-encryption

service password-recovery noconfirm

Informations connexes

- Assistance technique de Cisco et téléchargements