Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Installation et configuration du nouveau superviseur

Vérification

Dépannage

Incompatibilité logicielle entre les moteurs de supervision

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit une procédure pas à pas pour remplacer un superviseur défectueux dans un système de commutation virtuelle Cisco Catalyst 6500.

Un système de commutation virtuelle (VSS) comprend deux châssis Catalyst 6500. Chaque châssis est équipé d'un seul moteur de supervision. Si l'un des superviseurs décède en raison d'une défaillance matérielle, le superviseur de remplacement fourni avec une configuration par défaut ne devient pas automatiquement un membre VSS. Ce nouveau superviseur démarre initialement en mode autonome et nécessite une configuration VSS pour démarrer en mode VSS.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Copiez l'image valide du superviseur VSS actif sur un périphérique Compact Flash.

- Copiez la configuration VSS active sur un périphérique Compact Flash (peut être identique).

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

Système de commutation virtuelle Cisco Catalyst 6500 1440 sur le logiciel Cisco IOS® version 12.2(33)SXH1 ou ultérieure

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Le nouveau superviseur nécessite que vous démarriez avec une image et une configuration valides. L'image peut être copiée avec TFTP ou un périphérique Compact Flash. Si la mémoire Compact Flash n'est pas disponible, l'image logicielle et le fichier de configuration peuvent également être copiés avec TFTP.

1. Copiez l'image valide du superviseur VSS actif sur un périphérique Compact Flash.

VSS#dir sup-bootdisk:

Directory of sup-bootdisk:/

1 -rwx 117668516 Jan 22 2008 11:53:58 +00:00 s72033-

ipservices_wan-vz.122-33.SXH1

2 -rwx 33554432 Aug 16 2007 12:40:22 +00:00 sea_log.dat

3 -rwx 7366 Aug 22 2007 20:05:42 +00:00 default-config

Notez qu'en mode VSS, les superviseurs actifs et de secours exécutent la même version d'image logicielle.

VSS#copy sup-bootdisk:s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1 disk0:

Destination filename [s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1]?

Copy in progress...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

!--- Output suppressed.

2. Copiez la configuration actuelle du superviseur VSS actif vers un périphérique Compact Flash.

VSS#copy running-config disk0:

Destination filename [startup-config]?

11196 bytes copied in 0.712 secs (15725 bytes/sec)

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Panne du superviseur du commutateur 2

Installation et configuration du nouveau superviseur

Exécutez les étapes suivantes pour installer et configurer le nouveau superviseur :

1. Installez le nouveau superviseur dans le châssis et, si les liaisons ascendantes du superviseur sont utilisées pour VSL, connectez-les physiquement. Démarrez l'image à partir du Compact Flash.

2. Effacez le fichier de configuration de démarrage du nouveau superviseur. Cette étape est requise pour s'assurer qu'aucune configuration obsolète n'existe dans le nouveau superviseur.

3. Copiez l'image logicielle précédemment copiée sur le périphérique Compact Flash sur le nouveau sup-bootdisk du superviseur :

Router#copy disk0:s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1 sup-bootdisk:

Destination filename [s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1]?

Copy in progress ..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

117668516 bytes copied in 332.283 secs (354121 bytes/sec)

!--- Output suppressed.

!--- If you choose to download software image from a tftp server, connect one of the switch interfaces to the network in order to have connectivity to the tftp server. Configure IP address to the management interface; verify the connectivity between the switch and the tftp server.

!--- The management IP address should be different from what is already assigned to active VSS switch. !--- Configure management IP address

Router(config)#interface gig 1/3

Router(config-if)#ip address 10.10.10.100 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

!--- verify Management interface status and configuration

Router#show interface gig 1/3

GigabitEthernet1/3 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0005.dce7.8180

(bia 0005.dce7.8180)

Internet address is 10.10.10.100/24

!--- Output omitted !--- If the TFTP server and switch management interface are not in the same layer-3 subnet, add a (default) route.

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1

!--- verify IP connectivity between switch and TFTP server

Router#ping 10.20.20.200

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.20.200, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

!---Copy the new software image into supervisor bootflash:

Router#copy tftp: sup-bootdisk:

Address or name of remote host []? 10.20.20.200

Source filename []? s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1

Destination filename [s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1]?

Copy in progress ..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

!--- Output omitted

4. Copiez la configuration active du superviseur, précédemment enregistrée sur le périphérique Compact Flash, dans le nouveau fichier de configuration de démarrage du superviseur.

Router#copy disk0:VSS.cfg startup-config

Destination filename [startup-config]?

11196 bytes copied in 7.460 secs (1501 bytes/sec)

Router#

Remarque : Cette étape est essentielle car la configuration VSS et toutes les variables de démarrage nécessaires pour démarrer l'image logicielle IOS appropriée sont ajoutées.

!--- Highlighted VSS configuration commands are critical to boot up the supervisor in VSS mode. !--- Verify VSS configuration in the startup-config file

Router#more nvram:startup-config

!

hostname VSS

boot system flash sup-bootdisk:s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1

!--- Switch Virtual domain

is configured with respective switch priorities

switch virtual domain 1

switch mode virtual

!--- this command gets populated upon converting standalone switch to VSS mode. Make sure this command is part the configuration.

switch 1 priority 110

switch 2 priority 100

!--- Verify Virtual Switch Link (VSL) configuration

interface Port-channel1

no switchport

no ip address

switch virtual link 1

mls qos trust cos

no mls qos channel-consistency

!

interface Port-channel2

no switchport

no ip address

switch virtual link 2

mls qos trust cos

no mls qos channel-consistency

!--- Physical interfaces that are part of VSL

interface TenGigabitEthernet1/1/4

no switchport

no ip address

mls qos trust cos

channel-group 1 mode on

interface TenGigabitEthernet1/1/5

no switchport

no ip address

mls qos trust cos

channel-group 1 mode on

interface TenGigabitEthernet2/1/4

no switchport

no ip address

mls qos trust cos

channel-group 2 mode on

interface TenGigabitEthernet2/1/5

no switchport

no ip address

mls qos trust cos

channel-group 2 mode on

5. Configurez l'ID de commutateur VSS qui identifie un commutateur Catalyst 6500 dans un domaine de commutation virtuelle. Étant donné que VSS ne peut comporter que deux commutateurs, vous devez choisir 1 ou 2 en fonction des valeurs définies sur le commutateur actif. Vous ne pouvez pas utiliser d'autre valeur que 1 ou 2.

!--- Verify active Switch_ID on the active switch

Router#switch read switch_num local

Read switch_num from Active rommon is 1

!--- Note that since Switch_ID=1 is used for active switch, we would define Switch_ID=2 in the new supervisor.

!--- Configure the Switch_ID on the supervisor.

!--- Below command sets a Switch_ID ROMMON variable. It is used during VSS boot up to identify a switch within a VSS domain. !--- Note that the Switch_ID doesn’t dictate the state (active vs. standby) of the supervisor.

Router#switch set switch_num 2 local

Set rommon's switch_num to 2

!--- Verify the Switch_ID configuration on the new supervisor.

Router#switch read switch_num local

Read switch_num from Active rommon is 2

6. Rechargez le commutateur de sorte que, lors du rechargement, le commutateur démarre en mode VSS.

Attention : N'enregistrez pas votre configuration en cours dans la configuration initiale à ce stade. Dans ce cas, la configuration de démarrage est remplacée par la configuration par défaut et le commutateur ne démarre pas en mode VSS.

Exemple de sortie CLI :

Router# reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

Proceed with reload? [confirm]

00:25:07: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console.

Reload Reason: Reload Command.

00:26:49: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING:

System pausing to ensure console debugging output.

00:26:49: %OIR-SP-6-CONSOLE:

Changing console ownership to switch processor

!--- Output omitted !--- SP booting up, pay attention to the name of the image being loaded by SP

System Bootstrap, Version 8.5(1)

Copyright (c) 1994-2006 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/SP processor with 1048576 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: “ boot system flash

sup-bootflash:s72033-ipservices_wan-vz.122-33.SXH1”

Loading image, please wait ...

Initializing ATA monitor library...

Self decompressing the image :

######################################

#####################################

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software, s72033_sp Software

(s72033_sp-IPSERVICES_WAN-VM),

Version 12.2(33)SXH1, RELEASE SOFTWARE (fc3)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 17-Jan-08 04:38 by prod_rel_team

Image text-base: 0x01020150, data-base: 0x01021000

!--- VSS configuration pre-parsed during bootup

System detected Virtual Switch configuration...

Interface TenGigabitEthernet 2/8/4 is member of Portchannel 2

!--- output omitted

Initializing as Virtual Switch STANDBY processor

!--- VSL module ( supervisor in this scenario) brought up and role is resolved as standby since there is already a active VSS switch.

00:00:30: %VSL_BRINGUP-6-MODULE_UP:

VSL module in slot 8 switch 2 brought up

00:00:57: %VSLP-5-VSL_UP:

Ready for Role Resolution with Switch=1,

MAC=0014.1bc6.1c00 over 8/4

00:01:01: %VSLP-5-RRP_ROLE_RESOLVED:

Role resolved as STANDBY by VSLP

00:01:01: %VSL-5-VSL_CNTRL_LINK: New VSL Control Link 8/4

!--- RP is booting up

System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX5, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2006 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/RP platform with 1048576 Kbytes of main memory

Download Start

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-IPSERVICES_WAN-VM),

Version 12.2(33)SXH1, RELEASE SOFTWARE (fc3)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 17-Jan-08 04:04 by prod_rel_team

Image text-base: 0x01020150, data-base: 0x01021000

!--- output omitted

Press RETURN to get started!

!--- Look out for –- “%PFREDUN-SW2_SPSTBY-6-STANDBY: Initializing for SSO mode” in the active console to make sure stadby is running in SSO mode. !--- After standby boots up it’s console is locked

VSS-sdby>

Standby console disabled

VSS-sdby>

Standby console disabled

Remarque : afin de configurer VSS sur plusieurs sous-réseaux, la configuration en veille n'est pas nécessaire sur VSS. Les routeurs de passerelle doivent être configurés en tant que VLAN SVI.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Incompatibilité logicielle entre les moteurs de supervision

En cas d'incompatibilité logicielle entre les moteurs de supervision, le superviseur de secours s'active en mode de redondance RPR (pas en mode de redondance SSO) et le VSS ne s'initialise pas complètement.

Afin de résoudre le problème, assurez-vous que le logiciel requis est présent dans la mémoire flash du superviseur de secours et que les instructions de démarrage pointent vers le logiciel approprié. Rechargez le superviseur de secours pour qu'il démarre avec le logiciel approprié et qu'il rejoigne le VSS.

Informations connexes

- Système de commutation virtuelle Cisco Catalyst 6500 1440

- Support pour les produits LAN

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems