Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Conventions

Procédure pas à pas

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment récupérer un mot de passe sur un module d'émulation LAN (LANE) Cisco Catalyst 6500/6000. Le document traite de ces modules :

- Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE (fibre monomode [SMF]) (référence : WS-X6101-OC12-SMF)

- Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE (fibre multimode [MMF]) (référence : WS-X6101-OC12-MMF)

Conditions préalables

Conditions requises

Pour cette procédure, vous devez utiliser un câble droit (au lieu du câble classique entièrement croisé).

Attention : La procédure de récupération de mot de passe du module LANE Catalyst 6500/6000 est interrompue par la dernière révision logicielle (qui, au moment de la publication initiale de ce document, est la version 12.1(4)E2 du logiciel Cisco IOS®). Référez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCdt05579 (clients enregistrés uniquement) pour des informations détaillées sur les bogues.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Procédure pas à pas

Ce document décrit la procédure de récupération de mot de passe sur un Supervisor Engine Catalyst 6500/6000 avec le logiciel Catalyst OS (CatOS) version 6.1 (1b) et sur un module LANE ATM Cisco avec le logiciel Cisco IOS version 12.0(5)XS1.

1. Connectez un terminal ou un PC avec émulation de terminal au port de console du module ATM LANE.

Utilisez les paramètres de terminal suivants :

9600 baud rate

No parity

8 data bits

1 stop bit

No flow control

2. Exécutez la commande show version et enregistrez le paramètre du registre de configuration.

La section Exemple de procédure de récupération de mot de passe du document Procédure de récupération de mot de passe pour les routeurs de la gamme Cisco 1600 fournit le résultat d'une commande show version. Le paramètre du registre de configuration est généralement 0x2101 ou 0x101.

3. Accédez au Supervisor Engine du Catalyst 6500/6000 et exécutez la commande reset modnr.

4. Appuyez sur Break sur le clavier du terminal dans les 10 secondes suivant la mise sous tension pour mettre le module dans le moniteur ROM (ROMmon).

Si la séquence d'arrêt ne fonctionne pas, reportez-vous à Combinaisons de touches d'arrêt standard pendant la récupération d'un mot de passe pour obtenir d'autres combinaisons de touches.

5. Exécutez la commande confreg 0x2142 à l'invite rommon 1> pour démarrer à partir de Flash sans charger la configuration.

6. Exécutez la commande reset à l'invite rommon 2>.

Le module redémarre, mais ignore la configuration enregistrée.

7. Lorsque ces questions apparaissent à l'écran, entrez les réponses qui apparaissent ici en gras :

1. Voulez-vous entrer la boîte de dialogue de configuration initiale ? oui

2. Souhaitez-vous entrer la configuration de gestion de base ? non

3. Voulez-vous voir la configuration actuelle de l'interface ? non

4. Entrez le nom d'hôte : nom de l´hôte

5. Entrez enable secret : le nouveau mot de passe

6. Entrez le mot de passe : mot de passe

7. Entrez le mot de passe du terminal virtuel : mot de passe

Remarque : c'est ici que vous entrez le nouveau mot de passe qui est chiffré.

8. Configurer la gestion du réseau SNMP ? non

Remarque : si vous ne spécifiez pas de mot de passe secret actif, tapez no encryption.

9. Entrez no jusqu'à ce que vous obteniez un menu où vous pouvez choisir d'enregistrer votre configuration.

10. Entrez 2 pour enregistrer la configuration.

8. Exécutez la commande enable à l'invite ATM>.

9. Saisissez votre nouveau mot de passe.

Vous êtes en mode enable et voyez l'invite ATM#.

10. Émettez la commande copy start running pour copier la mémoire NVRAM dans la mémoire.

N'émettez pas la commande configure terminal.

11. Émettez la commande write terminal ou la commande show running.

12. Émettez la commande configure terminal et apportez les modifications.

L'invite est maintenant hostname(config)#.

13. Émettez la commande config-register 0x2102 ou la valeur que vous avez enregistrée à l'étape 2.

14. Appuyez sur Ctrl-Z pour quitter le mode de configuration.

L'invite est maintenant hostname#.

15. Émettez la commande write pour valider les modifications.

16. Exécutez la commande reload pour redémarrer avec le nouveau registre de configuration.

Informations connexes

- Pages de support pour les produits LAN

- Page de support sur la commutation LAN

- Support technique - Cisco Systems