Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Diagramme du réseau

Tâches de configuration générales

Configurer le routage InterVLAN

Problème courant : Affichage/désactivation de l'interface VLAN

Vérifier la configuration

Annexe

Configuration du module Supervisor Engine

Configuration RSM

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des informations de base sur la configuration du routage inter-VLAN sur un commutateur Catalyst (fonctionnant sous le système d'exploitation Catalyst OS [CatOS]) utilisant un routeur interne (carte/module de niveau 3 [L3]). Le terme routeur interne fait référence aux cartes/modules L3 des commutateurs Catalyst 5500/5000 et 6500/6000 :

- Carte MSFC (Multilayer Switch Feature Card) sur les commutateurs de la gamme Catalyst 6500/6000

- MSFC2 sur les commutateurs de la gamme Catalyst 6500/6000

- Carte RSFC (Route Switch Feature Card) sur les commutateurs de la gamme Catalyst 5500/5000

- Router Switch Module (RSM) sur les commutateurs de la gamme Catalyst 5500/5000

Tout commutateur de la gamme Catalyst 5500/5000 ou Catalyst 6500/6000 exécutant CatOS avec une carte L3 prise en charge aurait pu être utilisé dans ce document pour obtenir les mêmes résultats.

Conditions préalables

Conditions requises

Les lecteurs de ce document devraient avoir connaissance des sujets suivants :

Remarque : Ce document ne décrit pas comment configurer le routage interVLAN sur les commutateurs Catalyst 4500/4000 à l'aide du module de services L3 (WS-X4232-L3). Pour plus de détails, reportez-vous aux documents suivants :

- Configuration de la section Module for InterVLAN Routing de la note d'installation et de configuration du module de services de couche 3 Catalyst 4000

- Configuration et présentation du module de routeur pour la gamme Catalyst 4000 (WS-X4232-L3)

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateur Catalyst 5500 avec RSM

- Module Supervisor Engine (WS-X5530) qui exécute le logiciel CatOS 6.1(1)

- RSM (WS-X5302) qui exécute le logiciel Cisco IOS® Version 12.0(5)W5(12)

Les configurations de tous les périphériques ont été effacées avec les commandes clear config all et write erase pour s'assurer qu'elles avaient une configuration par défaut.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Diagramme du réseau

Remarque : Ne connectez pas workstation1 et workstation2 à moins que vous ne soyez invité à le faire dans ce document. Ce document souligne un problème courant que les clients signalent lorsqu'ils configurent le routage interVLAN ou plusieurs interfaces VLAN sur le module de routeur. Voir le problème commun : Interface VLAN Affiche la section down/down pour plus de détails.

Tâches de configuration générales

Cette section fournit un résumé des principales tâches de configuration effectuées dans ce document :

- Configurer le commutateur pour la gestion

- Créer des VLAN sur le commutateur

- Ajouter des ports aux VLAN configurés

- Configurer le routeur interne pour la gestion

- Configurer le routage InterVLAN

- Vérifier la configuration

Configurer le routage InterVLAN

Complétez ces étapes pour configurer le routage inter-VLAN sur le commutateur Catalyst :

1. Accédez au port de console sur le Supervisor Engine.

Si vous éprouvez des difficultés à accéder à la console, reportez-vous aux documents suivants :

- Pour les commutateurs de la gamme Catalyst 5500/5000—Connexion d'un terminal au port de console sur les commutateurs Catalyst.

- Pour les commutateurs de la gamme Catalyst 6500/6000 : Connexion d'un terminal de Connexion d'un terminal au port de console sur les commutateurs Catalyst et Connexion d'un modem section Connexion d'un modem au port de console sur les commutateurs Catalyst

2. Configurez le commutateur pour une gestion de base.

Utilisez cet ensemble de commandes pour configurer le commutateur Catalyst pour la gestion :

Console> enable) set system name Cat5500

!--- Configure the system name.

System name set.

Cat5500> (enable) set interface sc0 172.16.80.40 255.255.255.0

!--- Configure the IP address.

Interface sc0 IP address and netmask set.

Cat5500> (enable) set ip route 0.0.0.0 172.16.80.1

!--- Configure the default gateway.

Remarque : si vous voulez gérer un commutateur situé de l'autre côté d'un routeur, vous devez configurer une passerelle par défaut sur le commutateur, car le commutateur ne participe pas au routage IP et ne connaît donc pas la topologie L3 du réseau. Vous pouvez également utiliser la commande set ip route default 172.16.80.1 pour configurer la passerelle par défaut au lieu d'utiliser la commande set ip route 0.0.0.0 172.16.80.1.

3. Configurez le nombre requis de VLAN sur le commutateur.

Selon le schéma du réseau, vous devez configurer deux nouveaux VLAN (VLAN 10 et VLAN 20) sur le commutateur.

Avant de créer un nouveau VLAN, le commutateur doit être en mode serveur VTP (VLAN Trunk Protocol) ou en mode VTP transparent. Si le commutateur est un serveur VTP, vous devez définir un nom de domaine VTP avant de pouvoir ajouter des VLAN. Cela doit être défini indépendamment du nombre de commutateurs dans le réseau (un ou plusieurs) et indépendamment du fait que vous utilisez VTP pour propager des VLAN à d'autres commutateurs dans le réseau. Pour plus d'informations sur VTP, référez-vous à ce document :

- Présentation et configuration du protocole VTP (VLAN Trunking Protocol)

La configuration VTP par défaut sur le commutateur est la suivante :

Cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           server      -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

5          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

0.0.0.0         disabled disabled 2-1000

Utilisez la commande set vtp pour définir le nom de domaine et le mode :

Cat5500> (enable) set vtp domain mode transparent

VTP domain  modified

!--- Set the VTP mode.

Cat5500> (enable) set vtp domain cisco

VTP domain cisco modified

!--- Set the VTP domain name.

Remarque : Dans l'exemple, le mode VTP est défini sur transparent. En fonction de votre réseau, définissez le mode VTP en conséquence. Le mode transparent a été choisi pour éviter d’être affecté par d’autres commutateurs et pour éviter d’affecter les autres commutateurs des travaux pratiques.

4. Vérifiez la configuration VTP en exécutant la commande show vtp domain :

Cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

cisco                            1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

5          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

0.0.0.0         disabled disabled 2-1000

5. Créez des VLAN sur le commutateur.

Par défaut, il n’y a qu’un seul VLAN sur le commutateur, appelé VLAN 1. Le VLAN 1 est également appelé VLAN par défaut. Tous les ports appartiennent à ce VLAN par défaut. Ce VLAN ne peut pas être renommé ou supprimé.

Pour créer des VLAN, utilisez la commande set vlan :

Cat5500> (enable) set vlan

Usage: set vlan  <mod/port>

(An example of mod/port is 1/1,2/1-12,3/1-2,4/1-12)

set vlan  [name ] [type ] [state ]

[said ] [mtu ] [ring ]

[decring ]

[bridge ] [parent ]

[mode ] [stp ]

[translation ] [backupcrf <off/on>

[aremaxhop ] [stemaxhop ]

(name = 1..32 characters, state = (active, suspend)

type = (ethernet, fddi, fddinet, trcrf, trbrf)

said = 1..4294967294, mtu = 576..18190

hex_ring_number = 0x1..0xfff, decimal_ring_number = 1..4095

bridge_number = 0x1..0xf, parent = 2..1005, mode = (srt, srb)

stp = (ieee, ibm, auto), translation = 1..1005

hopcount = 1..13)

Set vlan commands:

----------------------------------------------------------------------------

set vlan                     Set vlan information

set vlan mapping             Map an 802.1Q vlan to an Ethernet vlan

set vlan                     Vlan number(s)

Cat5500> (enable) set vlan 10

!--- Create VLAN 10.

VTP advertisements transmitting temporarily stopped

and will resume after the command finishes.

Vlan 10 configuration successful

Cat5500> (enable) set vlan 20

!--- Create VLAN 20.

VTP advertisements transmitting temporarily stopped

and will resume after the command finishes.

Vlan 20 configuration successful

Cat5500> (enable) set vlan 10 4/1-12

!--- Add ports to VLAN 10.

VLAN 10 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

10    4/1-12

Cat5500> (enable) set vlan 20 4/13-20

!--- Add ports to VLAN 20.

VLAN 20 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

20    4/13-20

Cat5500> (enable) show vlan

VLAN Name                             Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    443     1/1-2

3/1-3

4/21-24

11/1-48

12/1-2

10   VLAN0010                         active    448     4/1-12

20   VLAN0020                         active    449     4/13-20

1002 fddi-default                     active    444

1003 token-ring-default               active    447

1004 fddinet-default                  active    445

1005 trnet-default                    active    446

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BrdgNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ ------ ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -      -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -      -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -      -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -      -    -        0      0

1003 trcrf 101003     1500  -      -      -      -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -      -    -        0      0

1005 trbrf 101005     1500  -      -      -      ibm  -        0      0

!--- Output suppressed.

6. Configurez le protocole STP (Spanning Tree Protocol) PortFast sur les ports qui se connectent aux stations de travail ou aux serveurs.

Exécutez la commande suivante pour activer la fonctionnalité STP PortFast :

Cat5500> (enable) set spantree portfast 4/1-20 enable

Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected to a

single host. Connecting

hubs, concentrators, switches, bridges, etc. to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops.

Use with caution.

Spantree ports 4/1-20 fast start enabled.

Remarque : Cette étape est facultative, mais il est recommandé d'activer STP PortFast sur les ports qui se connectent aux stations de travail ou aux serveurs standard. Pour plus d'informations sur l'activation de PortFast, reportez-vous à ce document :

- Utilisation de PortFast et d'autres commandes pour remédier aux délais de connectivité lors du démarrage de la station de travail

7. Configurez une interface VLAN sur le module de routeur pour chacun des VLAN entre lesquels vous voulez acheminer le trafic.

Accédez au module de routeur en exécutant la commande session module#, où module# est l'emplacement du module de routeur. Dans l'exemple, le RSM se trouve dans le logement 7, comme illustré ici :

Cat5500> (enable) show module 7

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

7   7    1     Route Switch              WS-X5302            no  ok

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- --------------------

7                       00006591991

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

7   00-e0-1e-91-b5-08 to 00-e0-1e-91-b5-09 4.5    20.20      12.0(5)W5(12)

Cat5500> (enable) session 7

Trying Router-7...

Connected to Router-7.

Escape character is '^]'.

Router>

8. Configurez le mot de passe enable et Telnet sur le module de routeur.

Encore une fois, cette étape est facultative, mais le mot de passe Telnet est requis si vous essayez d'accéder au module de routeur directement avec Telnet et non via le Supervisor Engine. Utilisez cet ensemble de commandes pour configurer les mots de passe sur le module de routeur :

Router> enable

Router# configure terminal

!--- Enter the global configuration mode.

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# enable password cisco

!--- Set enable password.

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# login

Router(config-line)# password cisco

!--- Set Telnet password.

Router(config-line)# end

Router#

05:22:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)

Router#

9. Créez deux interfaces VLAN, attribuez des adresses IP à ces interfaces VLAN et activez le routage sur le module.

Remarque : Cette étape est la clé de configuration du routage interVLAN.

Remarque : Sur le module de routeur, les interfaces VLAN sont des interfaces virtuelles, mais elles sont configurées en tant qu'interfaces physiques.

Émettez cet ensemble de commandes à partir du mode d’exécution privilégié :

Router# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

!--- Configure interface VLAN 1 and assign it an IP address. !--- An interface VLAN 1 is configured for management purposes only !--- so that you can establish a Telnet session or ping the switch !--- from the workstation.

Router(config)# interface vlan 1

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# ip address 172.16.80.79 255.255.255.0

Router(config-if)# exit

!--- Configure interface VLAN 10 and assign it an IP address.

Router(config)# interface vlan 10

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

Router(config-if)# exit

!--- Configure interface VLAN 20 and assign it an IP address.

Router(config)# interface vlan 20

Router(config-if)# ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# ip routing

!--- Enable routing protocol on the module. !--- The following two commands are optional; !--- they are only used if you have multiple routers in your network. !--- Depending on your network, you may want to use a different routing protocol.

Router(config)# router rip

Router(config-router)# network 10.0.0.0

Router(config-router)# network 172.16.0.0

Router(config-router)# Ctrl-Z

Router#

07:05:17: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)

Router# write memory

!--- Save the configuration.

Building configuration...

Router#

À ce stade, selon le diagramme du réseau, la configuration interVLAN est terminée.

10. Revenez au module Supervisor Engine en exécutant la commande exit à l'invite Router# :

Router# exit

Cat5500> (enable

Problème courant : Affichage/désactivation de l'interface VLAN

Cette section explique un problème courant que rencontrent les clients lorsqu'ils tentent de configurer des interfaces VLAN sur les modules de routeurs de la gamme Catalyst 5500/5000 ou Catalyst 6500/6000 (RSM, MSFC, RSFC).

Les clients signalent qu'ils ne peuvent pas envoyer de requête ping à une partie ou à l'ensemble des interfaces VLAN configurées sur le module de routeur. En outre, leur état n'est pas affiché comme up/up lorsqu'ils lancent la commande show interface vlan vlan#. Ils se sont assurés qu'ils n'ont configuré aucun arrêt sur ces interfaces. La seule interface VLAN qui s’affiche up/up est VLAN 1.

Dans cette situation, si une partie ou la totalité de vos interfaces VLAN ne s'affichent pas/ne s'affichent pas, la première chose à vérifier est de savoir s'il existe des ports actifs sur le commutateur pour les VLAN en question.

Remarque importante : Une interface VLAN sur le module de routeur est activée uniquement si au moins un port est attribué à ce VLAN sur le commutateur (autre que l'interface du routeur) et que ce port est connecté. Un port configuré en tant que trunk répond également à cette exigence de mise en route/montée de VLAN. Si cette condition n’est pas remplie, l’interface du routeur ne s’active pas.

Dans la section Schéma du réseau, vous êtes averti de ne pas connecter les stations de travail au commutateur Catalyst 5500. À ce stade, si vous émettez cet ensemble de commandes, vous remarquerez que seule l’interface VLAN 1 s’active/active et les deux autres s’arrêtent :

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                      172.16.80.79    YES manual up                    up

Vlan10                     10.10.10.1      YES manual down                  down

Vlan20                     10.10.11.1      YES manual down                  down

Router# show interface vlan 1

Vlan1 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 172.16.80.79/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:02, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 10

Vlan10 is down, line protocol is down

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.10.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:25:48, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 20

Vlan20 is down, line protocol is down

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.11.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:01:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router#

L’interface VLAN 1 est activée/activée, bien que sur le commutateur, vous n’ayez aucun port connecté et actif dans VLAN 1. Vous avez un port/interface actif dans VLAN 1, l'interface sc0 sur le module Supervisor. Par défaut, l’interface sc0 est membre du VLAN 1. Exécutez cette commande sur le commutateur (Supervisor Engine) pour vérifier la configuration de l'interface sc0 :

Cat5500> (enable) show interface

sl0: flags=51 <UP ,POINTOPOINT ,RUNNING>

slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0

sc0: flags=63 <UP ,BROADCAST ,RUNNING>

vlan 1 inet 172.16.80.40 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.80.255

Cat5500> (enable)

À ce stade, connectez la station de travail1 sur le port 4/1 et la station de travail2 sur le port 4/13. Exécutez la commande show port 4/1 et show port 4/13 sur le commutateur pour vous assurer que ces ports affichent l'état connecté :

Cat5500> (enable) show port 4/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/1                     connected  10         normal a-half  a-10 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Cat5500> (enable) show port 4/13

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/13                    connected  20         normal a-full a-100 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Cat5500> (enable)

Connectez-vous maintenant au module de routeur et vérifiez l’état des interfaces VLAN 10 et VLAN 20. Vous devriez les voir en haut/en haut. Émettez cet ensemble de commandes pour vérifier l'état des interfaces VLAN sur le module de routeur :

Cat5500> (enable) session 7

Trying Router-7...

Connected to Router-7.

Escape character is '^]'.

User Access Verification

Password:

!--- Enter the password; in this case, it is cisco.

Router> enable

Password:

!--- Enter the password; in this case, it is cisco.

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                      172.16.80.79    YES manual up                    up

Vlan10                     10.10.10.1      YES manual up                    up

Vlan20                     10.10.11.1      YES manual up                    up

Router# show interface vlan 10

Vlan10 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.10.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:46:14, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 20

Vlan20 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.11.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:56, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 2000 bits/sec, 5 packets/sec

5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# exit

Cat5500> (enable)

Vérifier la configuration

Plusieurs tests ping peuvent être effectués pour vérifier la configuration expliquée dans ce document. Dans cette section, vous utilisez workstation2 pour envoyer une requête ping à workstation1, à l’interface sc0 du commutateur et aux interfaces VLAN du module de routeur.

Remarque : assurez-vous que les passerelles par défaut de vos stations de travail sont les interfaces VLAN du module de routeur. Selon le diagramme du réseau, la passerelle par défaut sur la station de travail 1 est définie sur 10.10.10.1 et sur 10.10.11.1 pour la station de travail 2.

Test 1 : Ping de Workstation2 vers Workstation1

C:\> ipconfig

!--- This command is used to check the IP configuration on the !--- Windows 2000 workstation. Use the appropriate commands on the workstations !--- that you use.

Windows 2000 IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix  . :

IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.10.11.254

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 10.10.11.1

C:\> ping 10.10.10.254

Pinging 10.10.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time=10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Ping statistics for 10.10.10.254:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  10ms, Average =  2ms

Test 2 : Envoyez une requête ping de Workstation2 à l’interface sc0 sur le Supervisor Engine

C:\> ping 172.16.80.40

Pinging 172.16.80.40 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Ping statistics for 172.16.80.40:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Test 3 : Envoyez une requête ping de Workstation2 à l’interface VLAN 1 du module de routeur.

C:\> ping 172.16.80.79

Pinging 172.16.80.79 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.80.79:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Essai 4 : Envoyez une requête ping de Workstation2 à l’interface VLAN 10 sur le module de routeur.

C:\> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.10.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Test 5 : Envoyez une requête ping de Workstation2 à l’interface VLAN 20 sur le module de routeur.

C:\> ping 10.10.11.1

Pinging 10.10.11.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.11.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Annexe

Configuration du module Supervisor Engine

Cat5500> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use show config all to show both default and non-default configurations.

...

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Tue Apr 10 2001, 09:09:54

!

#version 6.1(1)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$lx7B$WipkVnLnbYIfrBSqD2SN9.

set enablepass $2$6/eK$I3lDb2nnP7Fc9JKF3XwRW/

set prompt Cat5500>

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  Cat5500

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

set vtp domain cisco

set vtp mode transparent

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm

set vlan 10,20

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active

mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 1 172.16.80.40/255.255.255.0 172.16.80.255

set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         172.16.80.79

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

clear boot system all

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor

!

#module 2 : 4-port 10/100BaseTX Supervisor

!

#module 3 : 3-port 1000BaseX Ethernet

!

#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

set vlan 10   4/1-12

set vlan 20   4/13-20

set spantree portfast    4/1-20 enable

!

#module 5 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM

!

#module 6 empty

!

#module 7 : 1-port Route Switch

!

#module 8 empty

!

#module 9 empty

!

#module 10 empty

!

#module 11 : 48-port 10BaseT Ethernet

!

#module 12 : 2-port MM MIC FDDI

!

#module 13 empty

end

Cat5500> (enable)

Configuration RSM

Router# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

ip cef

!

!

process-max-time 200

!

interface Vlan1

ip address 172.16.80.79 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Vlan10

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Vlan20

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Router#

Informations connexes

- Configuration et présentation du module de routeur pour la gamme Catalyst 4000 (WS-X4232-L3)

- Utilisation de PortFast et d'autres commandes pour remédier aux délais de connectivité lors du démarrage de la station de travail

- Pages de support pour les produits LAN

- Page de support sur la commutation LAN

- Support technique - Cisco Systems