Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Configurez

MDS 9509 qui exécute la version de logiciel 6.2(9) NX-OS

MDS 9148 qui exécute la version de logiciel 6.2(9) NX-OS

Diagramme du réseau

F-port-canal-joncteur réseau de MDS 9148(NPV) à MDS 9509(NPIV)

Topologie

Vérifiez

MDS 9509

MDS 9148

Dépannez

VSAN restent en initialisant

Messages d'échec PPE vus

Introduction

Ce document décrit comment configurer un F-port-canal-joncteur réseau d'un commutateur de données multicouche (MDS) 9500 qui fonctionne avec la virtualisation d'ID de N_Port de caractéristique (NPIV) à un MDS 9148 qui exécute la virtualisation de N_Port de caractéristique (NPV).

les F-port-canal-joncteurs réseau tiennent compte des procédures de connexion de matrice du commutateur NPV à virtualiser au-dessus du Port canalisé. Ceci fournit la Redondance non perturbatrice si l'échouer individuel de liaisons membres. Les liaisons individuelles par défaut sont dans le rate-mode shared, mais peuvent être rate-mode dedicated aussi bien.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Virtualisation de N_Port

- La Manche de fibre

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- MDS 9509 qui exécute la version de logiciel 6.2(9) NX-OS

- Emplacement 2 - DS-X9148 - 48 module GBP FC du port 1/2/4

- Emplacement 4 - DS-X9124 - 24 modules GBP FC du port 1/2/4

- MDS 9148 qui exécute la version de logiciel 6.2(9) NX-OS

Ce document se fonde sur ces caractéristiques :

- La caractéristique NPV et NPIV ont été ajoutées dans la version de logiciel 3.3 SAN-OS

- Le fport-canal-joncteur réseau de caractéristique était version de logiciel 4.1(3) ajoutée NX-OS

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurez

Remarque: Utilisez l'Outil de recherche de commande (clients enregistrés seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Remarques :

Toutes les interfaces devraient être dans le même réseau de stockage virtuel (VSAN). Cet exemple utilise VSAN 1.

Il est dans une pratique recommandée de distribuer les interfaces de membre sur différents linecards.

le « rate-mode dedicated de switchport » est facultatif. Par défaut, les interfaces du port de la jonction F (TF) peuvent fonctionner dans le rate-mode shared si désirées. Si la bande passante sur le port-groupe est disponible, ils peuvent être configurés avec la commande de rate-mode dedicated de switchport. Vous pouvez sélectionner la commande du module X de port-ressources en exposition afin de voir les port-groupes et la bande passante disponible sur chacun.

MDS 9509 qui exécute la version de logiciel 6.2(9) NX-OS

feature fport-channel-trunk

feature npiv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode F

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

interface fc2/2

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc4/8

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

MDS 9148 qui exécute la version de logiciel 6.2(9) NX-OS

Remarques :

Tous les ports sur des 9148 sont dédiés (mode à toute vitesse) ainsi aucune configuration n'est nécessaire sur les 9148 afin d'assurer dédié. En fait, la commande « de rate-mode dedicated de switchport » est ajoutée automatiquement et ne peut pas être changée.

le « fport-canal-joncteur réseau de caractéristique » n'a pas besoin d'être configuré sur des Commutateurs MDS NPV.

Une modification au mode NPV efface la configuration en cours et redémarre le commutateur en mode NPV.

feature npv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode NP

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

switchport trunk mode on

interface fc1/2

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc1/14

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

Diagramme du réseau

F-port-canal-joncteur réseau de MDS 9148(NPV) à MDS 9509(NPIV)

Topologie

Les informations sur le module MDS 9509 :

mds9509# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

2    48     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9148           ok

4    24     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9124           ok

5    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    active *

6    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    ha-standby

Les informations sur le module MDS 9148 :

mds9148# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    48     1/2/4/8 Gbps FC/Supervisor-3        DS-C9148-K9-SUP    active *

Vérifiez

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Output Interpreter Tool (clients enregistrés seulement) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'Output Interpreter Tool afin de visualiser une analyse de sortie de commande show.

MDS 9509

Cette commande indique que le Port canalisé 1 a deux ports opérationnels.

mds9509# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc4/8

Cette commande montre le Port canalisé et toutes les interfaces de membre. Le premier port opérationnel (BELLÂTRE) est indiqué avec un astérisque :

mds9509(config-if)# show port-channel data

port-channel1

Administrative channel mode is active

Operational channel mode is active

Last membership update succeeded

First operational port is fc4/8

2 ports in total, 2 ports up

Ports:   fc2/2    [up]

fc4/8    [up] *

Le cette commande montre l'interface du Port canalisé 1 est dans l'état « jonction » qui est l'état désiré.

Remarque: VSANs 1 et 20 sont tous deux qui indique qu'il y a des ports dans les les deux VSANs qui sont sur les 9148.

mds9509# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 112 bits/sec, 14 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 152 bits/sec, 19 bytes/sec, 0 frames/sec

25798 frames input, 1399932 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

23082 frames output, 1013152 bytes

0 discards, 0 errors

18 input OLS, 14 LRR, 29 NOS, 0 loop inits

17 output OLS, 0 LRR, 21 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc4/2

Member[2] : fc4/8

Interface last changed at Thu Mar  6 06:27:36 2014

Cette commande montre les deux interfaces de membre également dans l'état « jonction ».

mds9509# show interface fc2/2, fc4/8

fc2/2 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:42:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

31 frames input,4476 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

30 frames output,4224 bytes

0 discards,0 errors

3 input OLS,3  LRR,7 NOS,0 loop inits

5 output OLS,0 LRR, 4 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters  :never

fc4/8 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:c8:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

45855 frames input,1934340 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

23018 frames output,1115304 bytes

0 discards,0 errors

8 input OLS,5  LRR,8 NOS,0 loop inits

7 output OLS,0 LRR, 6 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters 2w 1d

MDS 9148

Cette commande indique que le Port canalisé 1 a deux ports opérationnels.

mds9148# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc1/2

Le cette commande montre l'interface du Port canalisé 1 est dans l'état « jonction » qui est l'état désiré.

Remarque: VSANs 1 et 20 sont tous deux qui indique qu'il y a des ports dans les les deux VSANs qui sont sur les 9148.

mds9148# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:fc:40:c0

Admin port mode is NP, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TNP

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

688 frames input,91096 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

661 frames output,89080 bytes

3 discards,0 errors

14 input OLS,0  LRR,0 NOS,0 loop inits

32 output OLS,29 LRR, 14 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc1/2

Member[2] : fc1/14

Interface last changed at Thu Mar  6 18:48:57 2014

Dépannez

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Si le Port canalisé n'est pas soulevé, examinez ces informations :

Un port peut être configuré en tant que membre d'un PortChannel statique seulement si ces configurations sont identiques dans le port et le PortChannel :

- Vitesse

- Mode

- Mode de débit

- Port VSAN

- Mode de jonction

- Liste permise VSAN ou liste VF-ID

Configurez le port pas dans un Port canalisé et vérifiez-le monte.

Référez-vous à configurer le pour en savoir plus de Ports canalisés.

VSAN restent en initialisant

Exposition de VSANs en tant qu'initialiser quand il n'y a aucune interface FLOGI'd dedans à celui VSAN sur le MDS 9148. Une fois que le VSAN est sur le Port canalisé, si le dernier port restant dans le VSAN sur le MDS 9148 descend les restes VSAN.

Messages d'échec PPE vus

Assurez que le protocole de joncteur réseau (PPE) est activé. Il devrait ne jamais être arrêté :

rtp-san-34-15-9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

Si le protocole de joncteur réseau est désactivé alors tournez-le de retour en fonction :

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is disabled

mds9509(config)# trunk protocol

mds9509(config)#

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled