Table des matières

Introduction

Informations générales

Fabrics ACI Intersight Connected

Démarrage rapide pour résoudre les défaillances

Étapes détaillées pour résoudre les défaillances

Validation de l'activation des deux ports

Via l'interface graphique APIC

Via l'interface CLI du commutateur

Valider que les deux ports n'ont pas été désactivés/bloqués

Via l'interface graphique APIC

Effectuer un dépannage de couche 1

Introduction

Ce document décrit les étapes pour la correction de la panne de l'ACI F1394 : interface-physical-down.

Informations générales

Un port de fabric est une interface qui se connecte entre un commutateur Leaf en mode ACI et un commutateur Spine. Le code d'erreur F1394 se produit lorsqu'un tel port de fabric tombe en panne.

code : F1394

cause : interface-physical-down

descr : Port is down, reason:linkNotConnected(connected), used by:Fabric

dn : topology/pod-x/node-xxx/sys/phys-[eth1/x]/phys/fault-F1394

rule : ethpm-if-port-down-fabric

S'il n'y a pas de chemins redondants, cet événement peut entraîner une panne ou réduire les performances du fabric.

Fabrics ACI Intersight Connected

Cette panne est activement surveillée dans le cadre des engagements proactifs de l'ACI.

Si vous disposez d'un fabric ACI connecté à Intersight, une demande de service a été générée en votre nom pour indiquer que des instances de cette erreur ont été trouvées dans votre fabric ACI connecté à Intersight.

Démarrage rapide pour résoudre les défaillances

1. Vérifiez que les deux extrémités des liaisons sont activées. Tous les ports sont activés par défaut

2. Vérifier que les interfaces en question n'ont pas été manuellement mises sur liste noire

3. Dépannage et isolation de la couche 1

Étapes détaillées pour résoudre les défaillances

Validation de l'activation des deux ports

Via l'interface graphique APIC

1. Accédez à Fabric > Inventory > Pod <#> > <nodeId> > Interfaces > Physical Interfaces > ifId

2. Si non activé : cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Activer

Via l'interface CLI du commutateur

1. show interface <ifId>

2. show interface <ifId> status

3. show interface <ifId> transceiver

4. show interface <ifId> transceiver detail. Si l'émetteur-récepteur prend en charge la surveillance optique numérique (DOM) et si la stratégie DOM est activée, les niveaux d'éclairage peuvent être vérifiés.

Valider que les deux ports n'ont pas été désactivés/bloqués

Via l'interface graphique APIC

1. Accédez à Fabric > Inventory > Disabled Interfaces and Decommissioned Switches

2. Le cas échéant : cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Supprimer

Effectuer un dépannage de couche 1

1. Validez la compatibilité émetteur/terminal/version à l'aide de la matrice de compatibilité optique-périphérique de Cisco

2. Vérifiez l'état de l'interface, les détails de l'émetteur-récepteur et du DOM (Digital Optical Monitoring) depuis l'interface de ligne de commande du commutateur en utilisant les commandes répertoriées sous 1b ci-dessus

3. Reconnectez les émetteurs-récepteurs ou le câble DAC aux deux extrémités

4. Vérifiez la longueur de la fibre et le panneau de brassage, le cas échéant.

5. Vérification/échange fibre optique

6. Vérifier/échanger les émetteurs-récepteurs ou le câble DAC

7. Déplacez l'interface sur Leaf, Spine un par un pour voir si le problème provient de l'émetteur/récepteur/DAC/câble ou reste avec des interfaces spécifiques