Objectif

Email Alert Operational Status fournit des informations sur les alertes par e-mail envoyées en fonction des messages syslog générés dans le point d'accès. Avec ces informations, vous pouvez savoir combien d'e-mails ont été envoyés et combien d'e-mails ont échoué. Il vous indique également quand le dernier e-mail a été envoyé. Pour configurer l'alerte par e-mail, reportez-vous à l'article Configuration de l'alerte par e-mail sur les points d'accès WAP551 et WAP561. Cet article explique comment afficher l'état des alertes par e-mail sur WAP551 et WAP561.

Périphériques pertinents

· WAP551

· WAP561

Version du logiciel

•1.0.4.2

État de l'alerte par e-mail

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > Email Alert Status. La page Email Alert Status s'ouvre :

Les informations suivantes sont affichées sur la page État de l'alerte par e-mail :

· Email Alert Status : ce champ affiche l'état opérationnel de l'alerte par e-mail.

· Nombre d'e-mails envoyés : ce champ affiche le nombre d'e-mails envoyés jusqu'à présent. La plage est un entier non signé de 32 bits. 0 est établi par défaut.

· Nombre d'échecs d'e-mails : ce champ affiche le nombre d'échecs d'e-mails jusqu'à présent. La plage est un entier non signé de 32 bits. 0 est établi par défaut.

· Heure depuis le dernier e-mail envoyé : ce champ affiche l'heure depuis le dernier e-mail envoyé. Ce format par défaut est Jour Mois Date Heures : Procès-verbal : Secondes Année. Si aucun e-mail n'a été envoyé à partir du WAP, le champ affiche les mots « non envoyé ».

Étape 2. (Facultatif) Pour mettre à jour les statistiques afin de refléter l'état actuel, cliquez sur Actualiser.